Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Cisco PGW 2200 - Configurazione e risoluzione dei problemi COT SS7 in modalità di segnalazione

SS7 COT Working

Configurazione SS7 COT su Cisco PGW 2200

SS7 COT - Risoluzione dei problemi su Cisco PGW 2200 in modalità di segnalazione

SS7 COT - Risoluzione dei problemi su Cisco PGW 2200 in Call Control

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega come Continuity Testing (COT) funziona per Cisco PGW 2200 nella modalità di segnalazione configurata. COT è una procedura diagnostica automatizzata eseguita nella rete PSTN (Public Switched Telephone Network) SS7 (Signaling System 7) tra switch per verificare che i circuiti siano in servizio e che non si verifichino perdite di segnale eccessive. Questa convalida viene eseguita inviando i toni attraverso il canale portante. Viene eseguita su base campionaria. Ad esempio, nel 10% delle chiamate (in Cisco PGW 2200, la frequenza di campionamento è definita da CostPercentage).

Prerequisiti

Requisiti

Questo documento è utile per conoscere i seguenti argomenti:

- Cisco Media Gateway Controller release 7

- Cisco Media Gateway Controller release 9

- Continuity Testing

- COT SS7 - Timer ISUP (per ulteriori informazioni, fare riferimento a ITU Q.704 - Sezione 16.8).

- Test COT: vedere ITU Q.784 - Sezione 1.4.x Chiamata di test di controllo di continuità e Sezione 6.1.x Chiamata di controllo di continuità.

- COT SS7 - Applicazione della parte utente ISDN del sistema di segnalazione CCITT n. 7 per interconnessioni ISDN internazionali ( vedere Q.767 ).

- GR-246-CORE Allegato B - Spiega la precisione della generazione dei toni, il rilevamento COT, le interruzioni dei toni, il tempo di riconoscimento delle estremità dei toni e il tempo di riconoscimento dei toni

Componenti usati

Per la stesura del documento, è stato usato uno switch software Cisco PGW 2200.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Poiché il percorso al portatore è diverso dal percorso di segnalazione, SS7 richiede mezzi specifici per convalidare il canale al portatore prima di stabilire la chiamata.

Il COT viene richiesto da Cisco PGW 2200 con origine come richiesta IAM o come messaggio ISUP SS7 separato utilizzando la richiesta CCR (Continuity Check Request) o il messaggio CRM (Circuit Reservation Message). Due tipi di COT sono i metodi Loopback e Transponder (Tone check) (vedere la tabella). La destinazione Cisco PGW 2200 posiziona il circuito correlato in modalità loopback 2010 Hz o in modalità transponder 1780 Hz (vedere la tabella). La forma di loopback di COT è utilizzata su trunk a 4 fili. Nel caso dei cavi a 2 fili, quando l'interruttore di origine invia un segnale, l'interruttore di ricezione invia in risposta un segnale di frequenza diverso. Questa è la modalità Transponder di COT. Se il test del circuito non riesce durante il COT, vengono generate informazioni di allarme che permettono al software di diagnostica di occupare il trunk, che può essere controllato con il comando rtrv-alms MML (Man-Machine Language). Le chiamate non possono essere instradate al circuito e sono in errore COT.

Tipo COT (loop e/o tono) NI2+

Toni Rx

Toni Tx

Ciclo

2010

2010

Tono

1780

2010

Cisco PGW 2200 - Configurazione e risoluzione dei problemi COT SS7 in modalità di segnalazione

L'applicazione software Cisco PGW2200 esegue le attività di segnalazione e/o controllo delle chiamate. In questa sezione verrà illustrata la modalità di segnalazione. Cisco PGW 2200 invia comandi NI2+ a NAS per trasmettere e rilevare i toni o il circuito di loopback.

- Terminazione: Cisco PGW 2200 riceve un messaggio IAM, CCR o CRM in cui si indica che è richiesto il COT.

Tono singolo (loop)

- Origine: Cisco PGW 2200 invia un messaggio IAM, CCR o CRM per segnalare che è necessario il COT.

- Tono singolo (loop)

- Basato su percentuale (0 - 100%)

- Usare il comando Cisco PGW 2200 MML tst-cot.

SS7 COT Working

Osservare una traccia sniffer SS7 (Cisco Snooper PT-MTC) per un messaggio IAM SS7. Viene utilizzato per controllare il messaggio nell'IAM su CONTINUITY CHECK IND che ha un valore uguale a 1. Ciò indica che è necessario eseguire un CCR richiesto su questo circuito.

Nota: non viene eseguito alcun test se il valore è uguale a 0 (0 Continuity_check_not_required).

ISUP. -> IAM (01) CIC=0001

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            1

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x08

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND    1 Continuity_check_required_on_this_circuit

<snip>

******************       END_OF_MSG              ******************

14:37:21.854899  10.15.13.6:3001  10.15.13.132:3001

NMM....... -> NSCMD_REQ (03) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04)

IN_TONE: 218     OUT_TONE: 218

14:37:21.865164  10.15.13.132:3001  10.15.13.6:3001

NMM....... -> NSCMD_RES (02) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04) RESULT: SUCCESSFUL (02)

14:37:23.796451  214-110-005   214-110-035  ITU ISUP. -> COT (05) CIC=0001

SLS=123 Pr:2 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

È possibile controllare lo stato sul canale dell'interfaccia ISDN del server di accesso alla rete (NAS) utilizzando il comando show isdn service. È inoltre possibile controllare lo stato del canale B che sta inviando il test COT allo stato 5 [ Manutenzione in sospeso].

nas#show isdn service 2

PRI Channel Statistics:

ISDN Se2:23 SC, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Proposed 2=Busy 3=Reserved 4=Restart  5=Maint_Pend)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Channel blocked? (0=No 1=Yes)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Configurazione SS7 COT su Cisco PGW 2200

Per controllare la configurazione utilizzando MML, eseguire il comando prov-rtrv:sigsvcprop per verificare le impostazioni COT. È necessario modificare il file properties.dat utilizzando i comandi MML per impostare correttamente il metodo (Loop o Tone) e i toni (2010 e 1780).

PGW2200a mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="ss7path"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:07:36.727 MET

M  RTRV

"session=cot11:sigsvcprop"

/*

ACCRespCatName = default

ACCRespCntlInhibit = 0

ACLDur = 5

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

<snip>

COLDefaultAllowed = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

CotPercentage = 0

EchoCanRequired = 0

ExtCOT = Loop

<snip>

Info: Percentage (0-100) is the percentage of the trunk group COT has passed

Nota: in genere, i comandi MML non distinguono tra maiuscole e minuscole (ExtCOT è un esempio di comando che distingue tra maiuscole e minuscole). Tuttavia, i valori delle proprietà fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Per modificare il valore:

PGW2200a  mml>prov-sta::srcver="active",dstver="cot11"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:05:49.681 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",ExtCOT="Loop"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:11:34.972 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",CotInTone="2010"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-03 16:51:50.233 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-cpy or prov-dply

Nota: i due valori di cui è possibile eseguire il provisioning sono 1780 e 2010 per i toni COT. Tabella 4-4. Proprietà attivabili tramite provisioning elenca le proprietà di cui è possibile eseguire il provisioning e indica se il valore della proprietà modificata viene applicato senza arrestare e riavviare il software Media Gateway Controller.

Sul NAS non è richiesta alcuna attività di configurazione COT. Tenere presente che per la soluzione Nail si utilizza uno switch ISDN isdn di tipo switch primary-ni2c tra PGW 2200 e NAS.

SS7 COT - Risoluzione dei problemi su Cisco PGW 2200 in modalità di segnalazione

Se si verifica un errore nel test COT, è possibile visualizzarlo sul Cisco PGW 2200 in diversi modi. Il modo più semplice è usare l'utility MML e il comando MML rtrv-alms:cont per ricevere aggiornamenti continui dell'allarme.

PGW2200a mml>rtrv-alms:cont

Virtual Switch Controller 2003-12-20 091938

M  RTRV

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092041.308

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092043.488

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

1. Cancellare gli allarmi utilizzando il comando MML clr-alm:<comp>:"<alm cat>".

Nota: da Cisco PGW 2200 versione 9.4(1) clr-alms viene rimosso dal comando MML (per ulteriori informazioni, fare riferimento all'ID bug Cisco CSCdy63984 (solo utenti registrati). È possibile recuperare lo stato corrente dell'allarme utilizzando rtrv-alms. L'immissione della Guida al prompt mml> fornisce un elenco di tutti i comandi MML.

2. Tentativo di rimettere in servizio il codice di identificazione del circuito (CIC) (l'estremità remota potrebbe non essere conforme).

1. Sul Cisco PGW 2200, usare il comando MML unblank-cic:<codice punto>:CIC=<numero>. È quindi possibile recuperare lo stato CIC utilizzando il comando MML rtrv-cic:<codice punto>:CIC=<numero> o il comando rtrv-tc:all.

2. Sul server NAS, usare il comando di configurazione isdn service dsl <dsl #> b_channel <channel #> state <0 = In servizio> disponibile con il comando interface Serial0:15. È quindi possibile recuperare lo stato del canale B utilizzando il comando show isdn service nel log della console.

Ad esempio:

AS5300(config-if)#isdn service dsl 0 b_channel 1 state 0

3. È inoltre possibile eseguire di nuovo un test COT manuale. I test COT manuali possono essere avviati sul Cisco PGW 2200 senza la necessità che la rete SS7 avvii un test COT.

Ad esempio, su PGW2200a:

mml> tst-cot:

:CIC=

In caso di problemi COT, usare il comando debug isdn q931 sul server NAS, come mostrato nella figura.

Nella figura vengono illustrati il comando MML tst-cot e il CCR inviato all'SS7, incluso l'output del comando debug isdn q931.

SS7 COT - Risoluzione dei problemi su Cisco PGW 2200 in Call Control

Questa sezione contiene il flusso di chiamate COT MGCP per la situazione di controllo delle chiamate PGW 2200. Il protocollo MGCP (Media Gateway Control Protocol) organizza la comunicazione tra un controller Media Gateway [Cisco PGW2200] e un Media Gateway [Cisco AS5xxx]. Questa sezione mostra i dettagli di traccia dello snoopper Cisco per una chiamata con hairpinning con loopback COT' e un test manuale MML cot del PGW 2200.

Nella figura, il COT viene avviato dallo switch PSTN che invia la richiesta IAM. Questo switch PSTN segnala il risultato del test utilizzando un messaggio SS7 COT in caso di esito positivo o un messaggio SS7 Release in caso di esito negativo. Cisco PGW 2200 attiva la modalità loopback o transponder per il circuito correlato. Il Cisco PGW 2200 che riceve un messaggio IAM di richiesta COT (o un messaggio CCR) controlla innanzitutto il parametro ExtCOT nel file /opt/CiscoMGC/etc/properties.dat.

Esempio di chiamata con hairpinning con Loopback COT

Alla ricezione del messaggio IAM SS7 con CONTINUITY CHECK IND = 1 che significa Continuity_check_required_on_this_circuit, PGW 2200 riconosce che è stato richiesto un test di continuità. Viene immediatamente inviato un messaggio CreateConnection di CRCX al gateway Cisco con una M: loopback per inserire un loopback nel trunk in ingresso.

16:41:04.349197  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00093  CDPN=52929728 CGPN=3600

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x04

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           1 Continuity_check_required_on_this_circuit

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x01 0x13 0x25 0x29 0x79 0x82

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        52929728

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:04.380800  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 411 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose

M: loopback

R:

S:

X: 19A

Il gateway Cisco riconosce [200 OK] i messaggi CRCX della connessione e restituisce l'identificazione della nuova connessione creata e la descrizione della sessione utilizzata per ricevere i dati audio:

16:41:04.406307  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 411 OK

I: 2

v=0

o=- 2 0 IN IP4 10.48.84.26

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.26

t=0 0

m=audio 17906 RTP/AVP 0 8 99 101 2 102 4 103 104 105 106 18 0 125 100

a=rtpmap:99 G.726-16/8000

a=rtpmap:101 G.726-24/8000

a=rtpmap:102 G.723.1-H/8000

a=rtpmap:103 G.723.1-L/8000

a=rtpmap:104 G.729b/8000

a=rtpmap:105 G.723.1a-H/8000

a=rtpmap:106 G.723.1a-L/8000

a=rtpmap:125 G.nX64/8000

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 audio RTP/AVP 100

a=X-cpar: a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar: a=fmtp:100 200-202

a=X-cap: 2 image udptl t38

16:41:04.430601  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 412 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose,nt:LOCAL

M: sendrecv

16:41:04.433474  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 412 OK

I: 3

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.354843  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> COT (05) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

Il COT passa e il PSTN invia un messaggio di "continuità passata" (COT). PGW 2200 invia un messaggio di modifica della connessione al gateway Cisco.

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x05 COT - Continuity_Msg

CONTINUITY IND.                1 continuity_check_successful

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.370661  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 414 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 2

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

S:

X: 19D

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.371148  1-003-1[02073]       1-010-1[02129]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00040  CDPN=929728F CGPN=3600

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           0 Continuity_check_not_required

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x81 0x10 0x29 0x79 0x82 0x0F

ODD/EVEN IND                   1 odd_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        929728F

EXTENSION DIGIT                F -ST

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x3D

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x1F

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x39

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x3D 0xC0

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.372707  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 414 OK

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.623454  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.640586  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 416 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 3

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

X: 19F

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.642898  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 416 OK

v=0

o=- 3 1 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.660510  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.384246  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.492711  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

È inoltre possibile eseguire il comando MML tst-cot per eseguire un test di continuità su un circuito dello switch remoto specificato.

- Formato: costo test:<percorso sig>:CIC=<numero>

- Descrizione:

- * sig path - Nome del componente MML del percorso del segnale di un componente di provisioning.

- * CIC=<number> - Valore numerico che identifica il numero di codice di identificazione del circuito ISUP.

Ad esempio, questo comando MML esegue un test di continuità su c7srv-bru7 per CIC-2:

PGW2200a mml>tst-cot:c7srv-bru7:cic=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2002-09-19 13:26:51.530 WET

M RTRV

SCNF

"c7srv-bru7"

/* Passed */

;

PGW2200a mml>

Dal messaggio MGCP CRCX è possibile vedere il co1 di 2010 Hz o il [co2 di 1780 Hz].

-----------------

MESSAGES DISPLAY

-----------------

Time stamp       Orig IP address      Dest IP address      Prot          Msg  Data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:26:48.590752  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.050405  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.096961  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 200 12587 OK

I: D

v=0

o=- 13 0 IN IP4 10.48.84.110

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.110

t=0 0

m=audio 19198 RTP/AVP 18 0 8 101 102 2 103 4 104 105 106 107 125

99

a=rtpmap:101 G726-16/8000

a=rtpmap:102 G726-24/8000

a=rtpmap:103 G7231-H/8000

a=rtpmap:104 G7231-L/8000

a=rtpmap:105 G729b/8000

a=rtpmap:106 G7231a-H/8000

a=rtpmap:107 G7231a-L/8000

a=rtpmap:125 GnX64/8000

a=rtpmap:99 telephone-event/8000

a=fmtp:99 0-15

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 image udptl t38

13:26:51.120463  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> CCR (11) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.517150  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> NTFY 4 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

X: 312A

O: T/co1

13:26:51.531608  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> REL (0c) CIC=00002  Cause 16 = Normal Call Clearing

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.531939  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> 200 4 OK

C: 1AF

13:26:51.532220  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> DLCX 12589 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

I: D

R:

S:

X: 312C

13:26:51.577503  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 250 12589 OK

P: PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PL=0, JI=0, LA=0

13:26:51.652675  3-005-1[06185]       3-005-2[06186]       ITU  ISUP. -> RLC (10) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

Nota: il test di continuità non fa parte del messaggio UK ISUP V3 e il messaggio COT non è valido per questo protocollo.

Informazioni correlate

- Note tecniche per PGW 2200

- Esempi di configurazione per PGW 2200

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto dei prodotti per le comunicazioni voce e IP

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Supporto tecnico – Cisco Systems