Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Controllare le informazioni CDR su Cisco PGW 2200

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega come controllare la creazione di file Call Detail Recording (CDR) su Cisco PGW 2200. Con Cisco PGW 2200 versione 9.2(2) e successive, i file CDR vengono creati come file binari. In questo caso, è necessario disporre di un server di fatturazione e misurazione Cisco (BAMS) che raccoglie i file binari tramite FTP e li elabora in un file in formato Bellcore AMA (BAF) leggibile. Questo documento spiega come controllare i file binari su Cisco PGW 2200.

Prerequisiti

Requisiti

Questo documento è utile per conoscere i seguenti argomenti:

- Software Cisco Media Gateway Controller release 9

- Cisco Billing and Measurements Server

- Sezione "Configurazione dell'output del file di registrazione dei dettagli delle chiamate" in Interfacce di fatturazione

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è il software Cisco PGW 2200 versioni 9.3 e 9.4.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Controllare le informazioni CDR su Cisco PGW 2200

Utilizzare lo strumento TAC per utilizzare le informazioni CDR per la risoluzione dei problemi o la convalida. Questo strumento converte inoltre il formato bin nel formato txt utilizzando il comando /opt/Toolkit/bin/MGC_Toolkit, come mostrato nell'esempio.

Nota: questo strumento non può essere utilizzato per la creazione dei dettagli dei record di fatturazione giornalieri. Ciò è dovuto al fatto che il processo Protocol83.bin (che si trova nella directory /opt/Toolkit/tcl/TclPro1.4/solaris-sparc/bin/) utilizza una percentuale elevata di risorse della CPU. L'utilizzo di MGC_Toolkit in uno script può congestionare Cisco PGW 2200. Per convertire i file binari CDR da Cisco PGW 2200 per i clienti di fatturazione, utilizzare l'applicazione Cisco BAMS per questa soluzione. MGC_TOOLKIT è solo una parte per lo scenario di risoluzione dei problemi.

Connected to PGW2200A.cisco.com.

Escape character is '^]'.

SunOS 5.8

login: mgcusr

Password:

PGW2200A%  cd /opt/Toolkit/bin/

/opt/Toolkit/bin

mgcusr@PGW2200A% MGC_Toolkit cdrconvert -input /opt/CiscoMGC/var/spool/cdr_20020904155525_008040.bin

Reading the number 1 TLV record in filename:/opt/CiscoMGC/var/spool/cdr_20020904155525_008040.bin

message tag ID is :1090  (File_Header)

message tag 1090 length is : 93

tag ID is :4000   (Ver)

tag 4000 length is :1

Conversion Data Type: BE to IA5

tag 4000 value is : 1

tag ID is :4001   (Create_Tm)

tag 4001 length is :4

Conversion Data Type: BE to DT

tag 4001 value is : Jan 10 2002 GMT 23:07:26

tag ID is :4002   (Call_Ref_ID)

tag 4002 length is :8

Conversion Data Type: BE to HEX

tag 4002 value is : 0X0000000000000000

tag ID is :6001   (File_Start_Time)

tag 6001 length is :4

Conversion Data Type: BE to DT

tag 6001 value is : Jan 10 2002 GMT 23:07:26

!--- Delete the other information, otherwise you will have four pages of information. !--- The tool's MGCC_Toolkit is built to check whether or not the bin files are corrupt.

Per ricevere le informazioni tramite la GUI, è possibile anche usare il comando toolbar.sh cdr nella directory /opt/Toolkit/bin:

mgc-bru-20%toolbar.sh cdr

Nota: se si desidera accedere a Cisco PGW 2200 da una stazione UNIX, usare il comando xhost + UNIX (per una descrizione di questo comando utente, usare il comando man xhost) sulla stazione UNIX. Al prompt, utilizzare il nome utente mgcusr. Dispone di impostazioni di ambiente specifiche per questa applicazione.

Aggiungere inoltre il comando DISPLAY sul Cisco PGW 2200, come mostrato nell'esempio:

% telnet pgw2200A

Connected to PGW2200A.cisco.com.

Escape character is '^]'.

SunOS 5.8

login: mgcusr

Password:

PGW2200A%  cd /opt/Toolkit/bin/

mgcusr@PGW2200A% setenv DISPLAY workstation_name:0.0

!--- Replace "workstation_name" with the workstation !--- where you wish to display this application.

mgcusr@PGW2200A% toolbar.sh cdr

Questo è un esempio dell'interfaccia utente fornita usando il comando toolbar.sh cdr:

Informazioni correlate

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto dei prodotti per le comunicazioni voce e IP

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems