Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Moduli PHY downstream (DS) DOCSIS 3.0 e PID Linecard correlati

Moduli PHY upstream (US) DOCSIS 3.0 e PID Linecard correlati

Cylons-R Remote PHY (RPHY) Linecard

Supervisori (SUP) e schede di interfaccia fisica Supervisor (PIC)

Ulteriori informazioni

Introduzione

Questo documento descrive il supporto dell'ultima release del software Cisco IOS® XE (SW) per i PID (Part ID) hardware (EoS) cBR-8.

Problema

Può essere difficile determinare quando il supporto del software Cisco IOS XE cBR-8 non è più disponibile per i PID HW cBR-8 EoS. Questo deve essere derivato dalla correlazione delle date EoS descritte nella notifica EoS hardware con revisione dei documenti delle note di rilascio e delle guide all'aggiornamento del software per più versioni di Cisco IOS XE cBR-8. Quando viene pubblicato un avviso EoS HW cBR-8, non è ancora nota l'ultima versione del software Cisco IOS XE cBR-8 che supporta i PID EoS. Le note sulla versione specifiche per il software Cisco IOS XE cBR-8 identificano le versioni del firmware (FW) minime richieste o consigliate per i componenti hardware supportati da tale versione specifica. Quando il supporto Cisco IOS XE per un PID HW cBR-8 non è più disponibile, le note sulla versione e la guida all'aggiornamento del software per quella versione possono omettere il componente HW EoS, ma non indicare specificamente che non è più supportato.

Soluzione

L'ultima versione del software Cisco IOS XE che supporta un PID HW cBR-8 EoS è identificata nella colonna Ultima versione del software supportata di ciascuna tabella in questa sezione. L'uso e l'interoperabilità dei PID hardware EoS con qualsiasi versione successiva di Cisco IOS XE non sono ufficialmente supportati. L'ultimo ID versione hardware della scheda di linea (VID) che supporta i moduli PHY EoS e l'ultimo VID HW per la scheda di linea Phy remota Cylons-R è identificato nella colonna Ultimo supporto VID HW della scheda di linea di ciascuna tabella in questa sezione.

Moduli PHY downstream (DS) DOCSIS 3.0 e PID Linecard correlati

PID

Notifica EoS

Ultime versioni FW fy DS

Supporto ultima release software

Supporto ultimo VID hardware Linecard

Ultimo giorno di supporto hardware

MOD CBR-D30-DS

CBR-D30-DS-MOD=

CBR-LC-8D30-16U30

CBR-LC-8D30-16U30=

D3.0 DS Phy Module EoS

PSOC Gemini 1: 3.9

CPLD Gemini 1: 0.7

Gemini 1 Micro: 1.E

Gemelli 1 FPGA: 2.F

16.7.1b

V08

30 giugno 2022

Moduli PHY upstream (US) DOCSIS 3.0 e PID Linecard correlati

PID

Notifica EoS

Supporto ultima release software

Supporto ultimo VID hardware Linecard

Ultimo giorno di supporto hardware

CBR-D30-US-MOD

CBR-D30-US-MOD=

CBR-4D31-16U30-SP=

CBR-8D31-16U30-SP=

CBR-LC-4D31-16U30

CBR-LC-4D31-16U30=

CBR-LC-8D31-16U30

CBR-LC-8D31-16U30=

D3.0 US PHY Module EoS

16.12.1z2

V08

30 settembre 2025

Cylons-R Remote PHY (RPHY) Linecard

PID

Notifica EoS

Supporto ultima release software

Supporto ultimo VID hardware Linecard

Ultimo giorno di supporto hardware

CBR-CCAP-LC-40G-R

CBR-CCAP-LC-40G-R=

CBR-LC-40G-R-SP=

Cylon-R EoS

Versione futura da determinare

V08

30 settembre 2025

Supervisori (SUP) e schede di interfaccia fisica Supervisor (PIC)

PID

Notifica EoS

Supporto ultima release software

Ultimo giorno di supporto hardware

CBR-CCAP-SUP-60G

CBR-CCAP-SUP-60G=

SUP60 EoS

16.12.1z2

30 settembre 2025

CBR-CCAP-SUP-160G

CBR-CCAP-SUP-160G=

CBR-SUP-160G-BUN

SUP160 EoS

Versione futura da determinare

28 febbraio 2027

CBR-SUP-8X10G-PIC

CBR-SUP-8X10G-PIC=

CBR-8X10G-PIC-BUN

SUP PIC 8x10 EoS

Versione futura da determinare

28 febbraio 2027

Ulteriori informazioni

- cBR-8 Notifiche di fine del ciclo di vita e di fine vendita - Cisco Systems

- Note sulla release di cBR-8 - Cisco Systems

- Guide all'installazione e all'aggiornamento cBR-8 - Cisco Systems

- Guida all'installazione dell'hardware cBR-8: Come e cosa ordinare - Cisco Systems

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems