Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Procedura di backup

Procedura di ripristino

Articoli correlati

Introduzione

Questo documento descrive un processo di utilizzo del Disaster Recovery System (DRS) per le operazioni di backup e ripristino su Cisco Unified Communications Manager (CUCM) con interfaccia della riga di comando (CLI).

Creato da Joy Pal, a cura di Alexander Levichev e Deepak Kumar

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti per questo documento.

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Premesse

Gli amministratori eseguono in genere operazioni di backup e ripristino tramite l'interfaccia grafica utente (GUI) Web di Disaster Recovery System (DRS).

In molti casi, un amministratore non ha la possibilità di accedere alla pagina Web di Disaster Recovery System(DRS) a causa di un problema di rete o quando il servizio Cisco Tomcat non è in esecuzione.

In questi casi l'amministratore può eseguire operazioni di backup o ripristino con i comandi Disaster Recovery System(DRS), Command Line Interface (CLI).

Procedura di backup

1. Aggiungere un dispositivo di backup.

Sintassi:

utilizza il dispositivo di disaster recovery add network <nome dispositivo di backup> <percorso> <indirizzo-ip del server remoto> <nome utente> [numero di backup]

Esempio:

admin:utils disaster_recovery device add network linuxbox ./ 10.48.53.123 ccmadmin

Please enter password to connect to network server 10.48.53.123:****

drfCliMsg: Backup Device has been saved successfully.

2. Controllare il dispositivo aggiunto.

Sintassi:

utilizza l'elenco dei dispositivi di disaster recovery

Esempio:

admin:utils disaster_recovery device list

Device Name             Device Type             Device Path

--------------------------------------------------------------

linuxbox                NETWORK                 ./

3. Eseguire un backup.

Sintassi:

utilizza disaster_recovery backup network <elenco funzionalità> <nome dispositivo di backup>

Elenco feature (Feature Relist) - Elenco di feature da sottoporre a backup separate da virgole. Utilizzare 'utils disaster_recovery show_registration <servername>' per visualizzare l'elenco delle funzionalità registrate.

Esempio:

admin:utils disaster_recovery backup network UCM,CDR_CAR,PLM linuxbox

drfCliMsg: Backup initiated successfully. Please run 'utils disaster_recovery status backup' command to see the status

<p style="background-image: url('http://www.cisco.com/en/US/i/templates/warn.gif'); background-repeat: no-repeat; background- position: 2px 4px;

height: auto; width: auto; padding: 10px 5px 10px 35px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; border-top: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px

solid #ccc; overflow-x: hidden;"><strong>Warning</strong>: {The DRS Backup archive encryption depends on the current security password (Provided at the time of install). During a restore, you could be prompted to enter this security password if this password has been changed.}</p>

4.Controllare lo stato di un backup.

Sintassi:

utilizza disaster recovery status backup

Esempio:

admin:utils disaster_recovery status backup

Status: SUCCESS :Backup Completed...

Tar Filename: 2017-08-18-12-17-19.tar

Storage Location: NETWORK

Operation: backup

Percentage Complete: 100

PLM CUCM160 ELM-AGENT SUCCESS Fri Aug 18 12:17:19 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_plm_elm-agent.log

PLM CUCM160 ELM-SERVER SUCCESS Fri Aug 18 12:17:21 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_plm_elm-server.log

CDR_CAR CUCM160 CAR SUCCESS Fri Aug 18 12:17:27 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_cdr_car_car.log

UCM CUCM160 BAT SUCCESS Fri Aug 18 12:19:23 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_bat.log

UCM CUCM160 CCMPREFS SUCCESS Fri Aug 18 12:19:25 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_ccmprefs.log

UCM CUCM160 PLATFORM SUCCESS Fri Aug 18 12:19:30 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_platform.log

UCM CUCM160 TCT SUCCESS Fri Aug 18 12:19:34 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_tct.log

UCM CUCM160 SYSLOGAGT SUCCESS Fri Aug 18 12:19:35 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_syslogagt.log

UCM CUCM160 CDPAGT SUCCESS Fri Aug 18 12:19:36 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_cdpagt.log

UCM CUCM160 CLM SUCCESS Fri Aug 18 12:19:37 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_clm.log

UCM CUCM160 CCMDB SUCCESS Fri Aug 18 12:19:37 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_ccmdb.log

UCM CUCM160 TFTP SUCCESS Fri Aug 18 12:20:15 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_tftp.log

UCM CUCM160 ANN SUCCESS Fri Aug 18 12:21:33 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_ann.log

UCM CUCM160 MOH SUCCESS Fri Aug 18 12:21:34 CEST 2017 activelog/platform/drf/log/2017-08-18-12-17-19_b_cucm160_ucm_moh.log

Procedura di ripristino

1. Controllare i file di backup presenti su un server FTP remoto.

Sintassi:

utilizza disaster_recovery show_backupfiles <nome dispositivo di backup>

Esempio:

admin:utils disaster_recovery show_backupfiles linux123

2017-08-18-14-45-38

2017-08-18-12-17-19

2.Ripristinare il sistema dal backup

Scegliere un file di backup dall'output precedente.

Sintassi:

utilizza disaster_recovery restore network <indirizzo-ip del server remoto> <nomefile_destinazione> <nome dispositivo di backup>

Esempio:

admin:utils disaster_recovery restore network 10.48.53.160 2017-08-18-14-45-38 linux123

drfCliMsg: WARNING! There are nodes in current production cluster but NOT present in the backup. These nodes will be removed if you restore the Publisher. If you want to keep these nodes, you will need to manually re-add them after the restore.

Do you want DRS to perform a SHA-1 File Integrity Check of your backup archives y/n ?(n) : y

Please enter the comma seperated features you wish to restore. Valid features for server CUCM160 are PLM,CDR_CAR,UCM:PLM,CDR_CAR,UCM

Do you want to restore database from the subscriber y/n ?(n) : n

drfCliMsg: Restore initiated successfully. Please run 'utils disaster_recovery status restore' command to see the status

ALERT: Please restart the server(s) before performing the next restore for changes to take effect. In case of a cluster, restart the entire cluster.

<p style="background-image: url('http://www.cisco.com/en/US/i/templates/note.gif'); background-repeat: no-repeat; background- position: 2px 4px;

height: auto; width: auto; padding: 10px 5px 10px 35px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; border-top: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px

solid #ccc; overflow-x: hidden;"><strong>Note</strong>: {If you are restoring the system to be in FIPS mode, please note that it will be enabled during this restore, but will not take effect until the next reboot..}</p>

3. Controllare lo stato di ripristino

Una procedura di ripristino potrebbe richiedere del tempo a seconda delle dimensioni del database.

Sintassi:

utilizza disaster recovery status restore

Esempio:

admin:utils disaster_recovery status restore

Status: SUCCESS :Restore Completed...

Tar Filename: 2017-08-18-14-45-38.tar

Storage Location: NETWORK

Operation: restore

Percentage Complete: 100

CDR_CAR   CUCM160   CAR   SUCCESS   Fri Aug 18 15:20:15 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_cdr_car_car.log

PLM   CUCM160   ELM-AGENT   SUCCESS   Fri Aug 18 15:24:34 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_plm_elm-agent.log

PLM   CUCM160   ELM-SERVER   SUCCESS   Fri Aug 18 15:24:34 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_plm_elm-server.log

UCM   CUCM160   BAT   SUCCESS   Fri Aug 18 15:27:06 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_bat.log

UCM   CUCM160   CCMPREFS   SUCCESS   Fri Aug 18 15:27:06 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_ccmprefs.log

UCM   CUCM160   PLATFORM   SUCCESS   Fri Aug 18 15:27:13 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_platform.log

UCM   CUCM160   TCT   SUCCESS   Fri Aug 18 15:32:15 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_tct.log

UCM   CUCM160   SYSLOGAGT   SUCCESS   Fri Aug 18 15:34:39 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_syslogagt.log

UCM   CUCM160   CDPAGT   SUCCESS   Fri Aug 18 15:34:39 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_cdpagt.log

UCM   CUCM160   CLM   SUCCESS   Fri Aug 18 15:37:03 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_clm.log

UCM   CUCM160   CCMDB   SUCCESS   Fri Aug 18 15:37:05 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_ccmdb.log

UCM   CUCM160   TFTP   SUCCESS   Fri Aug 18 15:45:12 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_tftp.log

UCM   CUCM160   ANN   SUCCESS   Fri Aug 18 15:46:38 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_ann.log

UCM   CUCM160   MOH   SUCCESS   Fri Aug 18 15:46:39 CEST 2017   activelog/platform/drf/log/2017-08-18-15-20-01_r_cucm160_ucm_moh.log

Articoli correlati

Guida di riferimento all'interfaccia della riga di comando per soluzioni Cisco Unified Communications

Guida all'amministrazione del sistema di ripristino di emergenza per Cisco Unified Communications Manager e i servizi di messaggistica immediata e presenza