Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

LogPartitionHighWaterMarkExceeded

LogPartitionLowWaterMarkExceeded

Procedura

Regola livello minimo

Regola livello massimo

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per creare ulteriore spazio su disco nella partizione di registrazione di Cisco Call Manager con le impostazioni High e Low Watermark.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Call Manager versione 10.0.1-10000-24

- Cisco Real-Time Monitoring Tool (RTMT) versione 10.0(001)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Suggerimento: Le informazioni riportate nel presente documento tecnico si applicano anche alla regolazione della filigrana in RTMT per Cisco IM e Presence Service Server.

Low Watermark è un valore percentuale del post relativo allo spazio totale su disco di registrazione che, quando si riceve un avviso, indica che lo spazio su disco è pieno della percentuale configurata di Low Watermark.

High Watermark è un valore percentuale del post di spazio totale su disco di registrazione in cui vengono eliminati i file di registro meno recenti.

High Watermark Exceeded (Limite massimo) e Low Watermark Exceeded (Limite minimo) sono eventi che indicano la percentuale di spazio su disco utilizzato nella partizione di registrazione.

LogPartitionHighWaterMarkExceeded

Questo evento indica che la percentuale di spazio su disco utilizzato nella partizione del registro ha superato il limite massimo configurato.

LogPartitionLowWaterMarkExceeded

Questo evento indica che la percentuale di spazio su disco utilizzato nella partizione del registro ha superato il limite minimo configurato.

Il valore percentuale di soglia di entrambi gli eventi può essere configurato in RTMT in base al requisito. Per impostazione predefinita, High WaterMark è impostato sul 95% della partizione di registrazione totale e Low WaterMark è impostato sul 90% della partizione di registrazione totale.

In alcuni casi, è necessario che alcune attività nel gestore chiamate vengano eseguite quando lo spazio nella partizione di registrazione è insufficiente e occorre creare spazio aggiuntivo. Durante tali eventi, è possibile creare spazio aggiuntivo nella partizione di registrazione regolando i valori di soglia rispettivamente di High WaterMark e LowWaterMark.

Quando il valore di soglia High Watermark viene abbassato, vengono eliminati i file di log meno recenti, creando così ulteriore spazio su disco nella partizione di logging.

Procedura

Regola livello minimo

Avviare RTMT e accedere al cluster desiderato. Nel riquadro di sinistra, selezionare Sistema > Strumento > Alert Central.

Nel riquadro di destra, in Sistema a destra, fare clic su LogPartitionLowWaterMarkExceeded > Set Alert/Properties.

Fare clic su Next (Avanti).

Per impostazione predefinita, il valore Low WaterMark è impostato su 90%.

Impostare Low WaterMark su un valore inferiore in base alle proprie esigenze e quindi fare clic su Avanti.

Fare clic su Next (Avanti).

Fare clic su Save (Salva).

Regola livello massimo

Nel riquadro di destra, in Sistema a destra, fare clic su LogPartitionHighWaterMarkExceeded > Set Alert/Properties.

Fare clic su Next (Avanti).

Per impostazione predefinita, High Watermark è impostato su 95%.

Impostare High WaterMark su un valore inferiore, in base alle proprie esigenze, e quindi fare clic su Avanti.

Fare clic su Next (Avanti).

Fare clic su Save (Salva).

Verifica

Lo spazio su disco aggiuntivo viene creato nella partizione di registrazione. Dopo aver regolato i valori High e Low WaterMarks, è possibile verificarlo tramite il comando Show Status nella CLI di Call Manager.

Prima della regolazione di WaterMark.

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:07:16

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 10.0.0.0-2

Uptime:

16:07:17 up 72 days, 21:01,  1 user,  load average: 0.21, 0.16, 0.11

CPU Idle:   93.06%  System:   02.40%    User:   04.29%

IOWAIT:   00.25%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

Free:         133808K

Used:        7928288K

Cached:        3312040K

Shared:              0K

Buffers:         342228K

Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256672K       12705464K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       47443520K       25836240K (36%)

Dopo la regolazione di WaterMark.

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:35:48

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 10.0.0.0-2

Uptime:

16:35:49 up 72 days, 21:29,  1 user,  load average: 0.09, 0.12, 0.16

CPU Idle:   98.61%  System:   00.88%    User:   00.51%

IOWAIT:   00.00%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

Free:        1957460K

Used:        6104636K

Cached:        1477332K

Shared:              0K

Buffers:         360100K

Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256660K       12705476K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       54805132K       18474628K (26%)

Come mostrato nell'output Show Status, il valore percentuale della partizione Used Disk/Logging è passato dal 36% al 26%.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.