Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

1. Configurazione del checkpoint.

2. Comandi per tenere traccia dello stato delle interfacce LAN e WAN sui CUBE:

3. Assegnare i brani configurati al gruppo di ridondanza

4. Configurazione dell'indirizzo IP virtuale (VIP) sul lato LAN di entrambi i CUBI.

5. Configurazione dell'IP virtuale (VIP) sul lato WAN di entrambi i CUBE.

6. Abilitare la ridondanza CUBE.

7. Salvare la configurazione e riavviare entrambi i CUBE.

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare l'alta disponibilità (HA) su due router Cisco Unified Border Element (CUBE) con tutti i comandi richiesti.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unified Border Element (CUBE)

- Cisco Switch

- Instradamento IP

Componenti usati

Router Cisco ASR 1001-X con versione "16.09.04"

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete

Questo diagramma della connettività di rete mostra la modalità di connessione dei router CUBE alla rete.

Il lato in entrata (LAN - Local Area Network) di entrambi i CUBE è collegato alla VLAN 1900 tramite l'interfaccia Gi 0/0/1

Il lato in uscita (Wide Area Network - WAN) di entrambi i CUBE è collegato alla VLAN 1967 tramite l'interfaccia Gi 0/0/2

Le interfacce keepalive di entrambi i CUBE sono collegate alla VLAN 17 tramite l'interfaccia Gi 0/0/0

Nota: le interfacce dei CUBE sono connesse allo switch Cisco fisico e le porte dello switch sono configurate per consentire le rispettive VLAN.

Esempio di rete.

Configurazioni

Passaggi per configurare CUBE HA.

1. Configurazione checkpoint.

2. Comandi per tenere traccia dello stato delle interfacce LAN e WAN sui CUBE.

3. Assegna i brani configurati al gruppo di ridondanza

4. Configurazione dell'IP virtuale (VIP) sul lato LAN.

5. Configurazione dell'IP virtuale (VIP) sul lato WAN.

6. Abilitare la ridondanza CUBE.

7. Salvare la configurazione e riavviare il sistema.

1. Configurazione del checkpoint.

Per il checkpoint, configurare questi comandi su entrambi i CUBI

Nota: per il checkpoint viene utilizzata l'interfaccia Gi 0/0/0 su entrambi i CUBI.

#conf

(config)#redundancy (Ridondanza)

(config-red)#

(config-red)#ridondanza applicazione

(config-red-app)#gruppo 1

(config-red-app-grp)#

(config-red-app-grp)#name cube-ha

(config-red-app-grp)#data gi 0/0/0

(config-red-app-grp)#control gi 0/0/0 protocollo 1

(config-red-app-grp)#

In questa schermata viene mostrato il comando eseguito sul router CUBE-2. È necessario eseguire lo stesso gruppo di comandi anche sul router CUBE-1.

Checkpoint della configurazione su CUBE-2.

2. Comandi per tenere traccia dello stato delle interfacce LAN e WAN sui CUBE:

Configurare questi comandi per tenere traccia dello stato delle interfacce LAN e WAN. È necessario eseguire questi comandi su entrambi i router CUBE.

Nota: qui l'interfaccia Gi 0/0/1 su entrambi i CUBE sono connessi alla rete LAN e Gi 0/0/2 alla rete WAN.

#conf

(config)#track 1 interface - protocollo di linea gi 0/0/1

(config-track)#track 2 interface - protocollo di linea gi 0/0/2

CUBO-1

Comandi di registrazione dello stato dell'interfaccia su CUBE-1.

CUBO-2

Comandi di registrazione dello stato dell'interfaccia su CUBE-2.

3. Assegnare i brani configurati al gruppo di ridondanza

Assegnare i brani configurati al gruppo 1 eseguendo questi comandi su entrambi i router CUBE.

#conf

(config)#redundancy (Ridondanza)

(config-red)#

(config-red)#ridondanza applicazione

(config-red-app)#gruppo 1

(config-red-app-grp)#track 1 shutdown

(config-red-app-grp)#track 2 shutdown

CUBO-1

Assegnare le interfacce rilevate al gruppo di ridondanza su CUBE-1.

CUBO-2

Assegnare le interfacce rilevate al gruppo di ridondanza su CUBE-2.

4. Configurazione dell'indirizzo IP virtuale (VIP) sul lato LAN di entrambi i CUBI.

Questi comandi consentono di configurare l'indirizzo VIP per il lato LAN dei CUBI.

(config)#interface Gigabit Ethernet0/0/1

(config-if)#description lato VLAN-1900

(config-if)#ip address 10.88.11.184.255.255.255.0

(config-if)#redundancy ri 1

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.88.11.185 esclusivo

CUBO-1

Configurazione VIP (Virtual IP) lato LAN su CUBE-1.

CUBO-2

Configurazione VIP (Virtual IP) lato LAN su CUBE-2.

5. Configurazione dell'IP virtuale (VIP) sul lato WAN di entrambi i CUBE.

Questi comandi consentono di configurare l'indirizzo VIP per il lato WAN dei CUBE.

(config)#interface Gigabit Ethernet0/0/2

(config-if)#description VLAN-1967 WAN side

(config-if)#ip address 10.201.251.176.255.255.255.224

(config-if)#redundancy ri 2

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.201.251.179 esclusivo

CUBO-1

Configurazione VIP (Virtual IP) lato WAN su CUBE-1.

CUBO-2

Configurazione VIP (Virtual IP) lato WAN su CUBE-2.

6. Abilitare la ridondanza CUBE.

Abilitare la ridondanza CUBE su entrambi i router eseguendo questi comandi.

#conf

Immettere i comandi di configurazione, uno per riga. Termina con CNTL/Z.

(config)#

(config)#voice service voip

(conf-voi-serv)#redundancy-group 1

(conf-voi-serv)#

(conf-voi-serv)#exit

(config)#

(config)#ip rtcp report interval 3000

(config)#

(config)#gateway

(config-gateway)#media-inactivity-criteria all

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtcp 5

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtp 8640

(config-gateway)#

CUBO-1

Abilitare la ridondanza CUBE su CUBE-1.

CUBO-2

Abilitare la ridondanza CUBE su CUBE-2.

7. Salvare la configurazione e riavviare entrambi i CUBE.

Dopo aver abilitato la ridondanza, è necessario ricaricare entrambi i router.

Prima di ricaricare, salvare le configurazioni.

CUBO-1

Salvare la configurazione e riavviare CUBE-1.

CUBO-2

Salvare la configurazione e riavviare CUBE-2.

Verifica

È possibile convalidare CUBE HA eseguendo questo comando show.

#show redundancy application group 1

CUBO-1

Output del comando 'show redundancy application group 1' da CUBE-1.

CUBO-2

Output del comando 'show redundancy application group 1' da CUBE-2.

È possibile controllare lo stato dell'IP virtuale (VIP) eseguendo questo comando show.

#show redundancy application if-mgr gruppo 1

Per il CUBE attivo lo stato VIP è indicato come 'no shut' e per il CUBE in standby lo stato VIP è indicato come 'shut'.

CUBO-1

Output del comando 'show redundancy application if-mgr group 1' da CUBE-1.

CUBO-2

Output del comando 'show redundancy application if-mgr group 1' da CUBE-2.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

Per ulteriori informazioni su CUBE HA, fare riferimento a questi collegamenti.

- Guida alla configurazione di Cisco Unified Border Element con Cisco IOS® XE 17.5

- Collegamento video - Configura alta disponibilità per CUBE

Spero che questo articolo sia utile!