Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura di configurazione di base per Cisco Unified Attendant Console 10.5.x Standard Edition.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Unified Attendant Console 10.5.1.1543

- Cisco Unified Communications Manager 8.6.2.2390-10

- Microsoft Windows 7 Professional Edition (64 bit)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Attenersi alla seguente procedura:

1. Verificare la creazione di un utente dell'applicazione che controllerà i dispositivi a cui l'operatore farà riferimento per l'accesso e il campo della lampada occupata (BLF).
Nota: Non confondere questo utente dell'applicazione con l'operatore effettivo. L'utente dell'applicazione agirà come una risorsa da parte del provider di servizi di telefonia (TSP, Telephony Service Provider) per ottenere informazioni/controllo del dispositivo quando l'operatore solleva la necessità.

L'immagine mostra i dispositivi inclusi dall'applicazione nella sezione dei dispositivi controllati. Notare che questi includono il dispositivo che l'operatore utilizzerà per "login" e per BLF.

Questo utente dell'applicazione deve inoltre disporre dei seguenti ruoli:

- Accesso API AXL standard

- Modifica numero chiamata consentita CTI standard

- Monitoraggio parcheggio di chiamata CTI standard

- CTI standard per il controllo di tutti i dispositivi

- CTI standard per la ricezione del materiale chiave SRTP

- CTI standard abilitata

A questo utente viene fatto riferimento per l'accesso tramite il client TAPI Cisco (TSP) a CallManager. Accertarsi che tutte le periferiche richieste siano inserite nella sezione delle periferiche controllate per questo utente. In caso contrario, non sarà possibile accedere al client standard della console Cisco Unified Attendant.

2. Fare doppio clic sul file di installazione.

3. Immettere l'ID utente e la password dell'utente dell'applicazione di cui è stato eseguito il provisioning nel passaggio 1. Fare clic su Avanti.

4. Selezionare la lingua desiderata dall'elenco a discesa. Fare clic su Next (Avanti).

5. Immettere i dettagli di Cisco Presence Server. Fare clic su Next (Avanti).
Nota: Trattare questa schermata di accesso come una schermata di accesso Jabber, in quanto non è necessario immettere l'ID Cisco Presence Admin e la password. Immettere invece l'UID e la password dell'operatore che amministrerà il software standard Cisco Unified Attendant Console. Questo utente deve essere abilitato/concesso in licenza per messaggistica istantanea e presenza in modo che le informazioni sulla presenza appropriate possano essere recuperate dal nodo Presenza/messaggistica istantanea e presenza Cisco.

6. Scegliere il percorso di installazione appropriato. Fare clic su Next (Avanti).

7. Esaminare le informazioni immesse nei passaggi precedenti. Se tutte le impostazioni sono corrette, fare clic su Avanti per completare l'installazione.

8. Al termine dell'installazione riavviare il PC Windows. Per avviare il riavvio del PC, fare clic su Finish (Fine).

9. Una volta riavviato il PC, fare doppio clic sull'icona Cisco Unified Attenant Console standard 10.5 per avviare il software. Immettere l'estensione dell'operatore.
In questo esempio, l'UID dell'operatore è "nupurk" e l'estensione è "1008". Non appena viene immessa l'estensione, TSP risolve le informazioni sul dispositivo. Viene fornito solo con l'ID utente dell'applicazione utilizzato dal TSP (indicato al passaggio 1) per controllare il dispositivo. Una volta trovate le informazioni sul dispositivo, è sufficiente fare clic sul dispositivo. L'accesso avviene automaticamente.

Nota: L'avvertenza rossa è standard e prevista. È un riferimento per l'operatore per assicurarsi che selezioni l'estensione corretta.

Verifica

Se tutte le operazioni vengono eseguite come previsto nella sezione Configura, viene visualizzata questa schermata di accesso. Il popolamento della directory con le informazioni sulla presenza viene visualizzato non appena viene completata la sincronizzazione con CallManager. Il processo di sincronizzazione della directory è in genere molto veloce.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Guida all'amministrazione di CUAC 10.5 Standard Edition

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems