Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Come evitare il timeout UDP del SIP

Crea seconda zona trasversale

Configurazione zona Traversal Server VCS Expressway

Controllo VCS di configurazione zona client trasversale

Crea regola di ricerca personalizzata per il protocollo SIP

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritti gli scenari in cui il controllo Video Communication Server (VCS) viene integrato con VCS Expressway tramite zona trasversale.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Zone adiacenti su Cisco VCS/Expressway

- Trasformazioni e regole di ricerca su Cisco VCS/Expressway

- Opzione di interworking su Cisco VCS/Expressway

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco VCS x8.1 e versioni successive.

Nota: lo stesso documento può essere utilizzato per le distribuzioni serie Expressway con Cisco Unified Communications Manager (CUCM) con la composizione dell'indirizzo IP abilitata.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

È comune che gli endpoint SIP (Session Initiation Protocol) interni chiamino gli endpoint H.323 esterni componendo l'indirizzo IP. In questa situazione, Video Communication Server Expressway (VCSe) interagisce con la chiamata per consentire l'interoperabilità dal SIP allo H.323. Tuttavia, si è verificato un problema perché quando VCSe riceve l'invito alla chiamata dagli endpoint interni, il protocollo di origine è SIP. VCSe tenta quindi di connettersi all'endpoint esterno utilizzando prima il SIP. Se il SIP non riesce, VCS tenta di connettersi utilizzando H.323 e la chiamata continua.

Tuttavia, quando VCSe tenta di connettersi utilizzando il SIP, prova a utilizzare il protocollo UDP (User Datagram Protocol) per connettersi all'estremità remota. Quando prova il protocollo UDP, il software VCS attende 30 secondi il timeout dell'UDP del SIP prima di tentare di utilizzare il protocollo H.323. Di conseguenza, l'utente attende circa 30 secondi prima che il dispositivo remoto inizi a squillare. La maggior parte degli utenti si arrende semplicemente da questo momento.

Configurazione

Verificare che il parametro chiamate a indirizzi IP sconosciuti sia impostato su Indiretto (dall'elenco a discesa) in VCS Control/Expressway-C. A tale scopo, selezionare Configurazione > Dial Plan > Configurazione, come mostrato nell'immagine.

Verificare che il parametro chiamate a indirizzi IP sconosciuti sia impostato su Direct (dall'elenco a discesa) in VCS Expressway/Expressway-E. A tale scopo, selezionare Configurazione > Dial Plan > Configurazione, come mostrato nell'immagine.

Come evitare il timeout UDP del SIP

Opzione 1. Per evitare il timeout SIP UDP, disattivare la modalità SIP UDP su VCS-Expressway/Expressway-E nella configurazione globale SIP.

Passare a Configurazione > Protocolli >SIP e disattivare la modalità UDP, come mostrato nell'immagine.

Opzione 2. Se si sceglie di non disabilitare la modalità UDP, utilizzare la soluzione alternativa per evitare il timeout SIP UDP.

1. Creare una seconda zona trasversale con abilitazione del solo protocollo H.323 (richiede l'apertura di una porta aggiuntiva sul firewall per la comunicazione H.323).

2. Creare una regola di ricerca personalizzata per il protocollo SIP con destinazione Qualsiasi indirizzo IP per questa nuova zona di attraversamento.

Il risultato di questa configurazione è che ogni volta che un endpoint SIP interno tenta di comporre un indirizzo IP esterno, VCS Control interagisce con la chiamata prima di inviarla a VCS Expressway. VCSe riceve una configurazione H.323 invece di un SIP INVITE, quindi tenta di chiamare utilizzando H.323, in modo che non debba attendere il timeout SIP UDP.

Crea seconda zona trasversale

È possibile stabilire una seconda zona di attraversamento tra VCS Control ed Expressway. Tuttavia, poiché il server di attraversamento (VCSe) identifica il client di attraversamento utilizzando il numero di porta, è necessario definire un'altra porta H.323 (non in uso) per questa nuova zona di attraversamento. Ad esempio, utilizzare il numero di porta 6002 per stabilire la nuova zona (supponendo che la porta 6001 sia già utilizzata per la prima zona trasversale).

È importante notare che è anche possibile aprire una porta aggiuntiva nel firewall, consentendo il traffico da VCS Control a VCS Expressway.

Configurazione zona Traversal Server VCS Expressway

Accertarsi che solo il protocollo H.323 sia abilitato su questa seconda zona trasversale, come mostrato nell'immagine.

Controllo VCS di configurazione zona client trasversale

Accertarsi che solo il protocollo H.323 sia abilitato su questa seconda zona trasversale, come mostrato nell'immagine.

Crea regola di ricerca personalizzata per il protocollo SIP

È necessario creare una regola di ricerca personalizzata in VCS Control. Questa regola di ricerca deve essere puntata alla zona trasversale 2. La regola trova solo gli endpoint SIP quando compongono un indirizzo IP esterno:

Passare a Configurazione > Piano di composizione > Regole di ricerca e fare clic su Nuovo, come mostrato nell'immagine.

Creare la regola di ricerca per la nuova zona trasversale, come mostrato nell'immagine.

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Una volta completati i passaggi precedenti, è necessario poter comporre l'indirizzo IP senza ritardi da un endpoint registrato per il controllo VCS come SIP.

Risoluzione dei problemi

In questa sezione vengono fornite informazioni utili per risolvere i problemi di configurazione.

- La regola di ricerca dell'indirizzo IP deve avere la priorità su qualsiasi altra regola di ricerca verso la zona di attraversamento comune (o un'altra). In caso contrario, la chiamata dagli endpoint SIP con indirizzo IP di destinazione potrebbe non corrispondere alla nuova regola e la soluzione non funziona.

- È inoltre importante notare che se si dispone di regole di ricerca con destinazione, Qualsiasi indirizzo IP che punta alla zona locale in VCS Control, la nuova regola di ricerca della zona trasversale non deve avere la priorità sulle regole di ricerca verso la zona locale. È necessario impostare "Continua" per la regola di ricerca nella zona locale. Accertarsi di impostare un valore di priorità corretto per la regola di ricerca menzionata in questo documento, in modo da forzare l'interworking solo per le chiamate da endpoint SIP interni verso endpoint H.323 esterni.

Assicurarsi che il tasto Interworking sia installato sia su VCS-Control che su VCS-Expressway

Passare a Manutenzione > Tasti di opzione e controllare i tasti di opzione come mostrato in questa immagine, in alternativa è possibile verificare sotto informazioni di sistema.

Verificare inoltre che la modalità di interworking sia impostata su On both VCS-Control & Expressway, come mostrato nell'immagine.

Selezionare Configurazione > Protocolli > Interoperabilità.

Informazioni correlate

- Impostazione di Traversal Zone per VCS-Control ed Expressway:

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/vcs/config_guide/X8-5/Cisco-VCS-Basic-Configuration-Control-with-Expressway-Deployment-Guide-X8-5-2.pdf

- Abilita composizione indirizzo IP tramite CUCM:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/118884-config-vcs-00.html

- Guida per l'amministratore di VCS:

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/vcs/admin_guide/Cisco-VCS-Administrator-Guide-X8-5-2.pdf

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems