Sommario

Introduzione

È ancora possibile effettuare chiamate se il software VCS "Configuration Master" in un cluster non funziona o è fuori servizio?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

D. È ancora possibile effettuare chiamate se il software VCS "Configuration Master" in un cluster non funziona o è fuori servizio?

R. Sì. Il software master VCS viene utilizzato solo per gestire le modifiche alla configurazione dei VCS nel cluster.

Tuttavia, in caso di errore di uno dei VCS in un cluster, gli endpoint registrati in tale VCS devono registrarsi nuovamente in uno degli altri VCS nel cluster prima di poter effettuare ulteriori chiamate. Gli endpoint H.323 devono registrarsi nuovamente automaticamente su un altro VCS, ma la maggior parte degli endpoint SIP richiede una riconfigurazione manuale.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems