Sommario

Introduzione

Tutti i VCS in un cluster devono trovarsi nella stessa subnet?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

D. Tutti i VCS in un cluster devono trovarsi nella stessa subnet?

R. No, i peer in un cluster VCS possono trovarsi in subnet separate. I peer VCS comunicano tra loro utilizzando lo standard H.323 e i messaggi SSH, che possono essere trasmessi attraverso i limiti della subnet.

Si noti che i gatekeeper TANDBERG e i gatekeeper alternativi di terze parti si comportano in modo diverso e devono risiedere nella stessa subnet.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems