Sommario

Introduzione

Perché il software VCS non risponde a un messaggio H.323 RAS Bandwidth Request (BRQ) inviato da un router adiacente?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

D. Perché il software VCS non risponde a un messaggio H.323 RAS Bandwidth Request (BRQ) inviato da un router adiacente?

R. H.323 BRQ informano i gatekeeper della larghezza di banda utilizzata da un endpoint per una chiamata. I BRQ devono essere inviati solo da un endpoint al gatekeeper a cui sono registrati (il BRQ include un ID endpoint assegnato all'endpoint dal processo di registrazione del gatekeeper). I BRQ non vengono utilizzati per condividere le informazioni sulla larghezza di banda tra due router adiacenti.

Se si dispone di un sistema adiacente al software VCS e si desidera che sia in grado di fornire informazioni sulla larghezza di banda al software VCS, è possibile procedere come segue:

- (facoltativo) nei messaggi LRQ (larghezza di banda 10240 = 1 Mbps)

- inclusi nei messaggi SETUP come velocità di trasferimento delle informazioni: nella funzionalità Bearer. La velocità rappresenta un moltiplicatore di 64 kbps, quindi ad esempio una velocità di 136 equivale a una larghezza di banda di 8704 kbps (136*64 kbps = 8704 kbps)

- inclusa nella tabella delle funzionalità di terminalCapabilitySet e nelle voci di funzionalità come maxBitRate. NB: maxBitRate di 5120 = 512 kbps

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems