Sommario

Introduzione

Quali porte utilizza l'agente TMS tra i partner di replica?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce ai prodotti Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway e Cisco TelePresence Management Suite.

D. Quali porte vengono utilizzate dall'agente TMS tra i partner di replica?

R. L'agente TMS utilizza le seguenti porte:

- Porta 389: localmente sia sul TMS che su tutti i VCS

- Porta 8787: localmente sia sul TMS che su tutti i VCS

- Porta 4444: la porta amministrativa per l'agente TMS utilizzata tra tutti i partner di replica per eseguire operazioni quali la modifica della password, la replica iniziale in VCS (ad esempio, l'autenticazione). Il traffico scambiato su questa porta è crittografato

- Porta 8989: porta di replica utilizzata tra tutti i partner di replica. Il traffico 'scambiato su questa porta non è crittografato nelle versioni fino a TMS 12.5 incluso. Il traffico' scambiato su questa porta è crittografato in TMS 12.6.

Entrambe le porte 4444 e 8989 vengono utilizzate durante l'impostazione iniziale della replica: la porta 4444 per le funzioni amministrative e la porta 8989 per i dati.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems