Sommario

Introduzione

Un software VCS smetterà di funzionare se la connessione al TMS non riesce?

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce ai prodotti Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway e Cisco TelePresence Management Suite.

D. Un VCS smetterà di funzionare se la connessione al TMS non riesce?

R. No. Un sistema VCS continuerà a funzionare senza interruzione del servizio in caso di guasto del sistema TMS. Ciò vale anche se i VCS sono raggruppati.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems