Sommario

Introduzione

Connessioni e standard ISDN e TANDBERG Codian ISDN GW

Informazioni correlate

Introduzione

Il presente articolo si riferisce ai prodotti Cisco TelePresence ISDN GW 3241 e Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321.

Q. Connessioni e standard ISDN e TANDBERG Codian ISDN GW

R. Questo articolo contiene le seguenti informazioni:

- Standard ISDN supportati

- Provisioning di una connessione ISDN

- Risoluzione dei problemi relativi alle chiamate ISDN

Standard ISDN supportati

T1 PRI circuiti

Supporto della serie Codian ISDN GW 3200 e 8320:

- NI-2

Supporto della serie Codian ISDN GW 3201 e 8321:

- NI-2

- DMS-100 (versione software 1.5 e successive)

- 4ESS (software versione 1.5 e successive)

E1

È supportato solo Euro ISDN.

> In alto

Provisioning di una connessione ISDN

La connessione ISDN dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- PRI: Le dimensioni dell'intervallo DID specificato per il PRI dipendono solo dal numero di endpoint o destinazioni diverse sulla rete locale. Ad esempio, se nella rete sono presenti 100 endpoint, si otterrà un numero DID per ciascuno di essi e sarà necessario impostare le regole del dial plan sul gateway ISDN per mappare i numeri DID agli endpoint

- USA: NI-2 DMS-100 (applicabile solo a ISDN GW 3241 e MSE 8321); 4ESS (applicabile solo a ISDN GW 3241 e MSE 8321). Europa: ETSI

- Codifica B8ZS

- Super frame esteso

- La CSU è consigliata negli Stati Uniti (abbiamo testato con i prodotti Adtran CSU)

- L'orologio viene generato dal provider ISDN

- Linea ISDN a 64.000 rpm o linea ISDN a 56.000 rpm (limitata - dalla versione software 1.5 ora è supportata la funzione di robbing a 56.000 rpm). Per ulteriori informazioni, vedere I gateway ISDN TANDBERG Codian supportano canali a 56k (con restrizioni o bit-robbed)?

- Supporto di dati, video e voce

> In alto

Risoluzione dei problemi relativi alle chiamate ISDN

In caso di problemi durante le chiamate a ISDN GW:

1. Selezionare Status > ISDN.

2. Verificare che sia il layer 1 che il layer 2 siano visualizzati per il PRI collegato.

Se questi campi sono corretti ma le chiamate in uscita non riescono a raggiungere la destinazione:

1. Selezionare Settings > ISDN (Impostazioni > ISDN).

2. Impostare i bit nazionali (Sa4Sa8) su 01000.

3. Riavviare ISDN GW.

> In alto

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems