Sommario

Introduzione

Strategia di supporto hardware per i prodotti adattatore CIBU UCS

DOA o MFG-NEW RMA

BE4000

BE6000

SKU BE6K

DBA per BE6K-ST-BDL (K9/XU)

BOM per BE6K-STBDL-PLS (K9/XU)

BOM per BE6S-PRI/BRI/FXO-M2-K9

DBA per BE6M-M4 (K9/XU)

DBA per BE6M-M5 (K9/XU)

DBA per BE6H-M4 (K9/XU)

DBA per BE6H-M5 (K9/XU)

DBA per BE6K-M6 (K9/XU)

DBA per BE6K-M7 (K9/XU)

BE7000

SKU BE7K

DBA per BE7K-2009 (K9/XU)

DBA per BE7M-M4-2(K9/XU)

DBA per BE7M-M5-0(K9/XU)

DBA per BE7M-M6-0(K9/XU)

DBA per BE7M-M7 (K9/XU)

DBA per BE7H-M4-2(K9/XU)

DBA per BE7H-M5-0(K9/XU)

BOM per BE7H-M6-0(K9/XU)

DBA per BE7H-M7 (K9/XU)

Appliance server MultiParty Media 400v Virtual Telepresence

SKU MultiParty Media 400v

BOM per VTS-LSVR-M3

Appliance MultiParty Media 410 Virtual Telepresence Server

SKU MultiParty Media 410v

BOM per CTI-410V-VTS-K9

BOM per CTI-410VB-VTS-K9

Cisco Meeting Server 1000

CMS 1000SKU (M4)

BOM per CTI-CMS-1000-K9 (M4)

CMS 1000SKU (M5)

BOM per CTI-CMS-1000-K9 (M5)

CMS 1000SKU (M6)

BOM per CTI-CMS-1000-K9 (M6)

Cisco Meeting Server 2000

CMS 2000SKU

BOM per chassis CMS2000

BOM per blade principale CMS2000

BOM per blade secondari CMS2000

CMS 2000SKU

BOM per chassis CMS2000

BOM per blade principale CMS2000

BOM per blade secondari CMS2000

Distinta base per chassis CMS2000 (M6)

Distinta base per CMS2000 Control Blade (M6)

BOM per Media Blade CMS2000 (M6)

PID meno recenti

TelePresence Content Server

SKU TCS

BOM per SKU TCS (la distinta base M4 è la stessa per tutti i PID elencati in precedenza)

Expressway CE

SKU CE1xK

BOM per CE1400V-M7-K9

Riferimenti esterni

Introduzione

In questo articolo vengono illustrati i prodotti CIBU che utilizzano hardware SAVBU UCS (noto anche come prodotto per l'adozione UCS) e viene illustrato il funzionamento del supporto hardware in TAC per ognuno di essi.

NOTA: questa operazione non è valida per i clienti federali. Se il cliente è un cliente federale, il partner deve essere quello che apre la richiesta DOA. TAC/HTTS verranno rifiutati se tentano di aprire una richiesta DOA per i clienti federali.

Una versione per i clienti di queste informazioni è disponibile all'indirizzo https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/virtualization/collaboration-virtualization-hardware.html.

I prodotti coperti da questo documento sono:

- BE6K - modelli BE6000S, BE6000M, BE6000H

- BE7K - modelli BE7000M, BE7000H

- Cisco Media Server

- Media 400V

- TelePresence Content Server

- Expressway CE1400V, CE1300, CE1200

Definizioni dei termini utilizzati nel presente documento

- BExK - Server Cisco Business Edition

- CE1xK - Cisco Expressway Server

- SKU - Stock Keeping Unit, un numero di parte Cisco che può essere acquistato da un cliente

- FRU (Field Replaceable Unit, unità sostituibile sul campo), un componente che può essere RMAd e installato da un cliente con conoscenze specifiche o FE

- CRU - Customer Replaceable Unit (CRU), un componente che può essere RMAd e installato dal cliente senza formazione specifica

- Distinta base - Distinta base, un elenco di sottocomponenti inclusi in uno SKU configurabile

Strategia di supporto hardware per i prodotti adattatore CIBU UCS

Tutti i prodotti inclusi in questo documento rispettano la stessa strategia di supporto hardware dei server UCS-C.

Ciò significa che i depositi RMA di Cisco non sono disponibili e che SVO non supporta RMA configurate e a server completo.

La sostituzione dell'hardware deve essere eseguita a livello di componente in base alla diagnosi del cliente, del partner e/o del TAC.

DOA o MFG-NEW RMA

Poiché il server completo e lo chassis configurato non sono nello strumento SVO, è necessario posizionare una DOA RMA come MFG-New, utilizzando la parte "CLR-MISC" con il PID del prodotto corretto indicato nelle istruzioni speciali di RMA.

Qualsiasi RMA per un prodotto che include software preinstallato deve essere elaborato come MFG-NEW affinché l'hypervisor e le applicazioni siano preinstallate in fabbrica.  Sui depositi Cisco RMA è possibile che un numero limitato di server BE6K MD si trovi in depositi Cisco RMA, ma questi server non dispongono di software preinstallato.

!! IMPORTANTE!!

In genere, quando è disponibile una nuova versione del server BE (ad esempio, M5 che sostituisce i server M4), la versione precedente diventa rapidamente Fine vendita.

Le nuove RMA MFG sono possibili solo per un PID che non ha raggiunto la fine della vendita.

Da ottobre 2018 questo significa che TAC non può utilizzare questa opzione per i server BE6K o BE7K basati su M4 perché sono EOS. È possibile ordinare solo server basati su M5.

TAC (sia UC che SV) dovrebbe continuare a risolvere i problemi hardware più complessi e procedere a un'escalation interna, anche tramite BEMS, in base alle esigenze. La sostituzione dell'intero server non è più un'opzione come ultima risorsa.

Nota per la sostituzione di schede madri e schede madri:

Le schede madri UCS vengono tradizionalmente sostituite utilizzando la FRU di primo livello dello chassis. Per i prodotti UC in questo documento che sono server basati su M4, lo strumento SVO sostituirà automaticamente la SKU UC con quella UCS. Ciò significa che se si esegue la RMA sul PID di livello superiore, il cliente riceverà uno chassis e una scheda madre senza HDD, RAM, ecc.

Nota: Per i server "be6k" basati su M3 (BE6K-ST-BDL*), il prodotto è End Of Support.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/business-edition-6000/eos-eol-notice-c51-734760.html

BE4000

Cisco® Business Edition 4000 (BE4000) si basa su ISR4321 e non ha componenti UCS come parte della soluzione.

SKU Appliance BE4S-V-K9 Cisco Business Edition 4000

I singoli componenti esterni ai moduli di interfaccia di rete (NIM) non sono disponibili per RMA.

BE6000

Cisco® Business Edition 6000 (BE6000) è stato il primo prodotto UCS adopter offerto per i prodotti UC con software di virtualizzazione preinstallato (ESXi) e include i supporti di installazione OAV e ISO per il software UC sull'archivio dati ESXi. Include ESXi preinstallato in fabbrica insieme a una serie di VM UC di base create e potenzialmente preinstallate.

Esistono tre versioni di BE6K, ciascuna con funzionalità e hardware differenti.

BE6K MD supporta 1.000 utenti, fino a 1.200 dispositivi e 4+1* applicazioni UC

BE6K HD supporta 1.000 utenti, fino a 2.500 dispositivi e 8+1* applicazioni UC

BE6000S supporta 150 utenti, fino a 300 dispositivi ed esegue una configurazione fissa di 5 applicazioni UC. Viene fornito in bundle con ISR 2921V. Le tre SKU del prodotto indicano il tipo di VWIC fornito dall'ISR per la connettività PSTN (FXO, PRI o BRI).

*L'app +1 per BE6K è sempre Prime Collaboration Provisioning per BE.

SKU BE6K

SKU

Descrizione

Nome codice progetto*

BE6K-ST-BDL-K9

BE6K-ST-BDL-XU

Server a media densità BE6K, esportazione con software limitato (UCS M3)

Server a media densità BE6K, esporta software senza restrizioni (UCS M3)

Uccello blu

BE6K-STBDL-PLS-K9

BE6K-STBDL-PLS-XU

Server ad alta densità BE6K, esportazione con software limitato (UCS M3)

Server ad alta densità BE6K, esportazione software senza restrizioni (UCS M3)

Laguna blu

BE6S-PRI-M2-K9

BE6000S, 2921V, PRI (UCS E160D M2)

Canberra

BE6S-BRI-M2-K9

BE6000S, 2921V, BRI (UCS E160D M2)

Canberra

BE6S-FXO-M2-K9

BE6000S, 2921V, FXO (UCS E160D M2)

Canberra

BE6M-M4-K9

BE6M-M4-XU

BE6000 Medium Density Server, Export Restricted SW (UCS M4)

BE6000 Medium Density Server, Export Unrestricted SW (UCS M4)

Luna blu

BE6H-M4-K9

BE6H-M4-XU

Server BE6000 ad alta densità, esportazione di software con restrizioni (UCS M4)

Server BE6000 ad alta densità, esportazione di software senza restrizioni (UCS M4)

Luna blu

BE6M-M5-K9

BE6M-M5-XU

Appliance Cisco Business Edition 6000M (M5), Export Restr SW

Appliance Cisco Business Edition 6000M (M5), Exp Unrestr SW

Blue Beetle

BE6H-M5-K9

BE6H-M5-XU

Appliance Cisco Business Edition 6000H (M5), Export Restr SW

Cisco Business Edition 6000H (M5), Exp Unrestr SW

Blue Beetle

BE6K-M6-K9

BE6K-M6-XU

Appliance Cisco Business Edition 6000 (M6), Export Restr SW

Appliance Cisco Business Edition 6000 (M6), Exp Unrestr SW

Duros 4

BE6K-M7-K9

BE6K-M7-XU

Appliance Cisco Business Edition 6000 (M7), software di ripristino esportazione

Appliance Cisco Business Edition 6000 (M7), Exp Unrestr SW

KreeAC4

*Il nome in codice del progetto è la prima introduzione del prodotto.  I programmi successivi possono introdurre aggiornamenti di precaricamento hardware e software.

Le tabelle seguenti mostrano la distinta base per le versioni di spedizione correnti di BE6K.

DBA per BE6K-ST-BDL (K9/XU)

SKU adattatore CITG

SKU SAVBU

Descrizione

Quantità

SKU FRU/SAVBU

BE6K-ST-BDL-K9

o

BE6K-ST-BDL-XU

UCS-C220-M3S

Chassis e scheda madre UCS C220 M3

1

BE6K-ST-BDL-K9= BE6K-BDL-K9

o

BE6K-ST-BDL-XU

N20-BBLKD

Pannello cieco per disco rigido UCS da 2,5"

4

UCS-HS-C220M3

Sink di calore per server rack UCS C220 M3

2

UCS-PSU-BLKP

Pannello/coperchio dell'alimentatore

1

UCS-RAIL1

Kit guide 2U per server C220

1

UCS-PCIF-01F

Riempimento PCIe a piena altezza per la serie C

1

UCS-CPU-E5-2609

UCS-CPU-E5-2609

2,4 GHz E5-2609/80W cache 4C/10 MB/DDR3 a 1.066 MHz

2

UCS-CPU-E5-2609=

UC-MR-1X082RY-A

UCS-MR-1X041RY-A

RDIMM/PC3-12800/single rank/x4/1,35 V-1,5 V/35 nm da 4 GB di DDR3 a 1.600 MHz

4

UCS-MR-1X041RY-A=

UC-A03-D500GC3

A03-D500GC3

SATA da 500 GB, 6 Gb, 7.200 rpm, SFF, hot plug/unità, montato su sled

4

A03-D500GC3=

UCS-PSU-650W

UCS-PSU-650W

Alimentatore da 650 W per server rack serie C

1

UCS-PSU-650W=

UC-RAID 9271

UCS-RAID 9271CV-8I

Scheda RAID MegaRAID 9271CV con 8 parti SAS/SATA interne,

1

UCS-RAID9271CV-8I= UCS

CIT-SD-16G-C220

UCS-SD-16G-C220

Modulo scheda SD da 16 GB per server C220

1

UCS-SD-16G-C220= UCS

BOM per BE6K-STBDL-PLS (K9/XU)

SKU adattatore CITG

SKU

Descrizione

Quantità

FRU

BE6K-STBDL-PLS-K9

o

BE6K-STBDL-PLS-XU

UCS-C220-M3S= UCS

Chassis e scheda madre SL1 Ivy Bridge

1

BE6K-STBDL-PLS-K9

o

BE6K-STBDL-PLS-XU

CIT-CPU-E5-2665

UCS-CPU-E5-2665=

2,40 GHz E5-2665/115W Cache da 8 C/20 MB/DDR3 a 1.600 MHz

2

UCS-CPU-E5-2609=

UC-MR-1X082RY-A

UCS-MR-1X082RY-A

RDIMM/PC3-12800/single rank/x4/1,35 V-1,5 V/35 nm da 4 GB di DDR3 a 1.600 MHz

6

UCS-MR-1X041RY-A=

CIT-HDD300GI2F105

UCS-HDD300GI2F105

SATA da 500 GB, 6 Gb, 7.200 rpm, SFF, hot plug/unità, montato su sled

8

UCS-HDD300GI2F105=

UCS-PSU-650W

UCS-PSU-650W

Alimentatore da 650 W per server rack serie C

2

UCS-PSU-650W

UC-RAID 9271

UCS-RAID 9271CV-8I

Scheda RAID MegaRAID 9271CV con 8 parti SAS/SATA interne,

1

UCS-RAID 9271CV-8I

CIT-PCIE-IRJ4

UCS-PCIE-IRJ45

Scheda Intel Quad GbE

1

UCS-PCIE-IRJ45

R2X-RAID5

Abilita Impostazione Raid 5

1

N/D - Solo configurazione

BOM per BE6S-PRI/BRI/FXO-M2-K9

SKU adattatore CITG

SKU SAVBU

Descrizione

Quantità

SKU FRU/SAVBU

Componenti UCS E160D

UCS-E160D-M2BUN/K9

UCS-E160D-M2BUN/K9

UCS E160D M2 Chassis, E5-2418LV2 a 6 core da 2 GHz

1

E160DM2-SVC

E100-8-16-MEM-UPG

E100-8-16-MEM-UPG

Upgrade di E140/160 First memory dimm da 8 a 16 GB.

RDIMM/PC3-10600 da 1.333 MHz

1

E100D-MEM-RDIM16G=

E100D-HDASA600G

E100D-HDASA600G

Disco rigido SAS SED da 600 GB per DoubleWide UCS-E

3

E100D-HDSASED600G=

E100-SD-8G

E100-SD-8G

Scheda SD da 8 GB per SingleWide e DoubleWide UCS-E

1

E100-SD-8G=

MODALITÀ DISCO-RAID-5

MODALITÀ DISCO-RAID-5

Configurazione dei dischi rigidi come RAID 5

1

N/D

Componenti ISR 2921V

CISCO 2921-V/K9

—

Cisco 2921 con 3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 1 SM, CF da 256 MB, DRAM da 512 MB, IPB

1

CISCO 2921/K9

PWR-2921-51-AC

—

Cisco 2921/2951 AC Power Supply

1

PWR-2921-51-AC

MEM-2900-512U1GB

—

Aggiornamento DRAM Cisco 2900 da 1 GB

1

MEM-2900-1 GB=

MEM-CF-256 MB

—

Compact Flash da 256 MB per Cisco 1900, 2900, 3900 ISR

1

MEM-CF-256 MB=

PVDM3-32

—

SPARE per modulo DSP voce e video ad alta densità a 32 canali

PVDM3-32=

CAB-ETH-S-RJ45

—

Cavo giallo per Ethernet, straight-through, RJ-45, 1,8 m

1

CAB-ETH-S-RJ45= CAB-ETH-S-RJ45

CAB-CONSOLE-USB

—

Cavo console da 1,8 m con USB di tipo A e mini B

1

CAB-CONSOLE-USB= CAB-CONSOLE-USB

Software e licenze ISR

S29UK9-15403M

—

Precarico IOS per 15.4(3M)

—

—

SL-29-IPB-K9

—

Licenza IP Base per Cisco 2901-2951

—

—

SL-29-UC-K9

—

Licenza Unified Communications per Cisco 2901-2951

—

—

ISR-CCP-EXP

—

Cisco Config Pro Express su Router Flash

—

—

FL-CUBEE-5

—

Licenza Enterprise per Unified Border Element - 5 sessioni

—

—

Uno di questi, basato su SKU di livello superiore (PRI, BRI, FXO)

VWIC3-1MFT-T1/E1

—

Integrazione di Multiflex Trunk Voice/WAN a 1 porta e 3° generazione Scheda - T1/E1

1

VWIC3-1MFT-T1/E1=VWIC3-1MFT-T1/E1

VIC2-2BRI-NT/TE

—

Scheda di interfaccia voce a due porte - BRI (NT e TE)

1

VIC2-2BRI-NT/TE=

VIC2-4FXO

—

Scheda di interfaccia voce a quattro porte - FXO (Universal)

1

VIC2-4FXO=

DBA per BE6M-M4 (K9/XU)

SKU

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C220-M4S

UCS C220 M4 SFF senza CPU, mem, HD, PCIe, PSU, kit rail

1

UCS-C220-M4S= UCS

CIT-CPU-E5260D

2,40 GHz E5-2630 v3/85W Cache da 8 C/20 MB/DDR4 a 1.866 MHz

1

UCS-CPU-E52630D=

CIT-MR-1X162RV-A

RDIMM/PC4-1700/dual rank/x4/1,2v DDR4 da 16 GB a 2.133 MHz

2

UCS-MR-1X162RV-A

CIT-A03-D300GA2

Unità SAS da 300 GB, 6 Gb, 10.000 rpm, montaggio su disco rigido, hot plug, sled

6

A03-D300GA2=

CIT-PSU1-770W

770W AC Hot-Plug Power Supply per 1U server rack serie C

2

UCS-PSU1-770W=

CIT-MRAID 12G

Controller RAID modulare SAS Cisco 12G

1

UCS-MRAID12G= UCS

CIT-MRAID12G-1 GB

Modulo cache FBWC Cisco SAS 12 Gbps da 1 GB (RAID 0/1/5/6)

1

UCS-MRAID12G-1GB=

R2X-RAID5

Abilita impostazione RAID 5

1

N/D - Solo configurazione

I 6 dischi fisici di BE6M-M4 sono configurati in un singolo volume RAID5.

Nota: CIT-MR-1X162RU-A è stato sostituito da CIT-MR-1X162RV-A il 29 marzo 2017.

DBA per BE6M-M5 (K9/XU)

SKU

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C220-M5SX

UCS C220 M5 SFF 10 HD senza CPU, mem, HD, PCIe, PSU

1

UCS-CPU-4114

2,2 GHz 4114/85W 10C/13,75 MB di cache/DDR4 2.400 MHz

1

UCS-MR-X16G1RS-H

RDIMM/PC4-2130/single rank/x4/1,2v DDR4 da 16 GB a 266 MHz

3

UCS-HD300G10K12N

Disco rigido SFF da 300 GB, 12 GB SAS, 10.000 rpm

6

UCS-PSU1-770W

Cisco UCS 770W AC Power Supply per server rack

1

UCS-RAID-M5

Controller RAID modulare Cisco 12G con cache da 2 GB

1

R2X-RAID5

Abilita impostazione RAID 5

1

N/D - Solo configurazione

I 6 dischi fisici di BE6M-M5 sono configurati in un singolo volume RAID5.

DBA per BE6H-M4 (K9/XU)

SKU

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C220-M4S

UCS C220 M4 SFF senza CPU, mem, HD, PCIe, PSU, kit rail

1

UCS-C220-M4S= UCS

CIT-CPU-E5260D

2,40 GHz E5-2630 v3/85W Cache da 8 C/20 MB/DDR4 a 1.866 MHz

2

UCS-CPU-E52630D=

CIT-MR-1X081RV-A

RDIMM/PC4-1700 RDIMM da 8 GB a 2.133 MHz, single rank/x4/1,2 v

6

UCS-MR-1X081RV-A=

CIT-A03-D300GA2

Unità SAS da 300 GB, 6 Gb, 10.000 rpm, montaggio su disco rigido, hot plug, sled

8

A03-D300GA2=

CIT-PSU1-770W

770W AC Hot-Plug Power Supply per 1U server rack serie C

2

UCS-PSU1-770W=

CIT-MRAID 12G

Controller RAID modulare SAS Cisco 12G

1

UCS-MRAID12G= UCS

CIT-MRAID12G-1 GB

Modulo cache FBWC Cisco SAS 12 Gbps da 1 GB (RAID 0/1/5/6)

1

UCS-MRAID12G-1GB=

CIT-PCIE-IRJ4

Scheda Intel i350 Quad Port da 1 Gb

1

UCS-PCIE-IRJ45= UCS

R2X-RAID5

Abilita impostazione RAID 5

1

N/D - Solo configurazione

Gli 8 dischi fisici di BE6H-M4 sono configurati in un singolo volume RAID5.

Nota: CIT-MR-1X081RU-A è stato sostituito da CIT-MR-1X081RV-A il 29 marzo 2017.

DBA per BE6H-M5 (K9/XU)

SKU

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C220-M5SX

UCS C220 M5 SFF 10 HD senza CPU, mem, HD, PCIe, PSU

1

UCS-CPU-4114

2,2 GHz 4114/85W 10C/13,75 MB di cache/DDR4 2.400 MHz

2

UCS-MR-X16G1RS-H

RDIMM/PC4-2130/single rank/x4/1,2v DDR4 da 16 GB a 266 MHz

4

UCS-HD300G10K12N

Disco rigido SFF da 300 GB, 12 GB SAS, 10.000 rpm

8

UCS-PSU1-770W

Cisco UCS 770W AC Power Supply per server rack

2

UCS-PCIE-IRJ45

Scheda Intel i350 Quad Port da 1 Gb

1

UCS-RAID-M5

UCS-RAID-M5

1

R2X-RAID5

Abilita impostazione RAID 5

1

N/D - Solo configurazione

Gli 8 dischi fisici di BE6H-M5 sono configurati in un singolo volume RAID5.

DBA per BE6K-M6 (K9/XU)

SKU

FRU

Descrizione

Quantità

BE6K-M6-K9

BE6K-M6-XU

UCS-C220-M6S= UCS

Rack UCS C220 M6 senza CPU, mem, unità, backplane HDD wSFF 1U

1

BE6K-CPU-M6

UCS-CPU-I4310T=

Intel 4310T 2,3 GHz/105 W 10 C/15 MB DDR4 2667 MHz

1

BE6K-RAM-M6-M5

UCS-MR-X16G1RW=

RDIMM SRx4 3200 da 16 GB (8 Gb)

4

BE6K-RAIDCTRLR-M6

UCS-RAID-220M6= UCS

Controller RAID SAS Cisco 12G con FBWC da 4 GB (16 unità) con Brkt 1U

1

BE6K-DISK-M6

UCS-HD600G10K12N=

Disco rigido SFF da 600 GB, 12 GB SAS, 10.000 rpm

6

BE6K-PSU-M6

UCS-PSU1-1050W=

Cisco UCS 1050W AC Power Supply per server rack

2

BE6K-TPM-M6

UCSX-TPM-002C=

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server M6

1

*Nota: BE6H non ha una sostituzione M6 1:1 come nelle versioni precedenti.

DBA per BE6K-M7 (K9/XU)

Descrizione

PID

PID adattatore

Server di base

UCS-M7-MLB

UCS-C220-M7S

CPU

(12 C/2 GHz)

UCS-CPU-I4510T

BE6K-CPU-M7

Memoria

DIMM da 16 GB a 5.600 MHz

UCS-MRX16G1RE3

BECE-RAM-M7

Storage

Controller RAID

UCS-RAID-M1L16

BE6CE-RAIDCTRLR-M7

Disco rigido SAS da 600 GB e 10.000 rpm

UCS-HD600G10KJ4-D

BECE-DISK-M7

Rete e IO

NIC OCP 3.0 MLoM

UCS-O-ID10GC-D

BECE-OCPNIC-M7

NIC PCIe (4x10GE SFP+)

UCS-PCIEIQ10GF-D

BECE-PCIENIC-M7

10GE Fiber SFP+

SFP-10G-SR

SFP-10G-SR

10GE Cu RJ45 SFP+

GLC-TE

GLC-TE

Riser PCIe

UCS-RIS1A-22XM7

BE6CE-CIERISR1-M7

Varie

Alimentatori

UCS-PSU1-1200W-D

BECE-PSU-M7

Trusted Platform Module

UCS-TPM-002C-D

BECE-TPM-M7

Kit per installazione a rack

UCS-RAIL-D

(Espansione automatica)

dissipatori di calore per la CPU

UCS-HSLP-C220M7

Blanking panel (slot DIMM)

UCS-DDR5-BLK

Blanking panel (slot per disco)

UCS-BBLKD-M7

Cavo di archiviazione

CBL-SAS-Y-C220M7

Staffa del controller RAID

UCS-HPBKT-22XM7

Scheda secondaria per NIC OCP

UCS-OCP3-KIT-D

BECE-MLOMNICKIT-M7

Pannello cieco (Riser2)

UCS-FBRS2-C220M7

Blanking panel (Riser3)

UCS-FBRS-C220-D

BE7000

Cisco® Business Edition 7000 (BE7000) è una versione più grande di BE6000. Include ESXi preinstallato in fabbrica insieme a una serie di VM UC di base create e potenzialmente preinstallate.

BE7000 supporta oltre 1000 utenti. Supporta 4-6 applicazioni UC.

BE7000 è destinato a essere utilizzato come "elemento di base" come un TRC di medie dimensioni che sfrutta la facilità di ordinazione e installazione introdotta con BE6000.

SKU BE7K

SKU

Descrizione

Nome codice progetto*

BE7K-K9

BE7K-XU

Server BE7K, software con restrizioni all'esportazione (K9)

Server BE7K, Export Unrestricted (XU) SW (UCS M3)

Touvlo

BE7M-M4-K9

BE7M-M4-XU

Server a media densità BE7K, software con restrizioni all'esportazione (K9)

Server a media densità BE7K, esportazione senza restrizioni (XU) SW (UCS M4)

Luna blu

BE7H-M4-K9

BE7H-M4-XU

Server ad alta densità BE7K, software con restrizioni all'esportazione (K9) o senza restrizioni (XU)

Server ad alta densità BE7K, esportazione senza restrizioni (XU) SW (UCS M4)

Luna blu

BE7M-M5-K9

BE7M-M5-XU

Appliance Cisco Business Edition 7000M (M5), esportazione del software di ripristino

Appliance Cisco Business Edition 7000M (M5), Exp Unrestr SW

Blue Beetle

BE7H-M5-K9

BE7H-M5-XU

Appliance Cisco Business Edition 7000H (M5), esportazione, software di ripristino

Appliance Cisco Business Edition 7000H (M5), Exp Unrestr SW

Blue Beetle

BE7M-M6-K9

BE7M-M6-XU

Appliance Cisco Business Edition 7000M (M6), Export Restr SW

Appliance Cisco Business Edition 7000M (M6), Exp Unrestr SW

Duros 4

BE7H-M6-K9

BE7H-M6-XU

Appliance Cisco Business Edition 7000H (M6), Export Restr SW

Appliance Cisco Business Edition 7000H (M6), Exp Unrestr SW

Duros 4

BE7M-M7-K9

BE7M-M7-XU

Appliance Cisco Business Edition 7000M (M7), software di ripristino per l'esportazione

Appliance Cisco Business Edition 7000M (M7), Exp Unrestr SW

KreeAC4

BE7H-M7-K9

BE7H-M7-XU

Appliance Cisco Business Edition 7000H (M7), software di ripristino per l'esportazione

Appliance Cisco Business Edition 7000H (M7), Exp Unrestr SW

KreeAC4

*Il nome in codice del progetto è la prima introduzione del prodotto.  I programmi successivi possono introdurre aggiornamenti di precaricamento hardware e software.

Le tabelle seguenti mostrano la distinta base per le versioni di spedizione correnti della BE7K.

DBA per BE7K-2009 (K9/XU)

SKU

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C240-M3S= UCS

Chassis SL2 Ivy Bridge

1

UCS-C240-M3S= UCS

CIT2-CPU-E5-2640=

2,50 GHz E5-2640/95W Cache da 6 C/15 MB/DDR3 a 1.333 MHz

2

UCS-CPU-E5-2640=

CIT2-MR-1X082RY-A=

RDIMM/PC3-12800/dual rank/1,35v DDR3 da 8 GB a 1.600 MHz

8

UCS-MR-1X082RY-A=

CIT2-A03-D300GA2=

SAS da 2,5", 300 GB, 10.000 rpm, 146 Gb

12

A03-D300GA2=

CIT2-PSU2-1200=

1200W 2u Power Supply per UCS

2

UCS-PSU2-1200=

CIT2-RAID-9271CV

Scheda RAID MegaRAID 9271CV con 8 parti SAS/SATA interne,

1

UCS-RAID9271CV-8I= UCS

CIT2-PCIE-IRJ4 5

Scheda Intel i350 Quad Port da 1 Gb

2

UCS-PCIE-IRJ45

DBA per BE7M-M4-2(K9/XU)

SKU

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C240-M4S2

UCS C240 M4 SFF 16 HD senza CPU,mem,HD,PCIe,PS,rail con espansione

1

UCS-C240-M4S2= UCS

CIT2-CPU-E52680D

2,50 GHz E5-2680 v3/120 W 12 C/30 MB di cache/DDR4 2.133 MHz

1

UCS-CPU-E52680D=

CIT2-MR-1X162RV-A

RDIMM/PC3-12800/dual rank/1,35v DDR3 da 8 GB a 1.600 MHz

4

UCS-MR-1X162RV-A

CIT2-A03-D300GA2

SAS da 2,5", 300 GB, 10.000 rpm, 146 Gb

12

A03-D300GA2=

CIT2-PSU2V2-1200W

1200W / 800W V2 AC Power Supply per server 2U serie C

2

UCS-PSU2V2-1200W=

CIT2-MRAID12G

Controller RAID modulare SAS Cisco 12G

1

UCS-MRAID12G= UCS

CIT2-MRAID12G-1 GB

Modulo cache FBWC Cisco SAS 12 Gbps da 1 GB (RAID 0/1/5/6)

1

UCS-MRAID12G-1GB=

CIT2-PCIE-IRJ4 5

Scheda Intel i350 Quad Port da 1 Gb

2

UCS-PCIE-IRJ45= UCS

CIT2-PCI-1B-240M4

Scheda riser PCIe destra (riser 1) (3 x8) per 6 slot PCI

1

UCS-PCI-1B-240M4=

R2X-RAID5

Abilita impostazione RAID 5

1

N/D - Solo configurazione

I 12 dischi fisici del BE7M4 sono configurati in due volumi RAID5 di 6 dischi fisici ciascuno.

Nota: CIT2-MR-1X162RU-A è stato sostituito da CIT2-MR-1X162RV-A il 29 marzo 2017.

DBA per BE7M-M5-0(K9/XU)

SKU

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C240-M5SX

UCS C240 M5 24 SFF + 2 unità posteriori senza CPU,mem,HD,PCIe,PS

1

UCS-CPU-6132

2,6 GHz 6132/140W 14C/19,25 MB di cache/DDR4 2666 MHz

1

UCS-MR-X16G1RS-H

RDIMM/PC4-2130/single rank/x4/1,2v DDR4 da 16 GB a 266 MHz

6

UCS-HD300G10K12N

Disco rigido SFF da 300 GB, 12 GB SAS, 10.000 rpm

14

UCS-PSU1-1050W

Cisco UCS 1050W AC Power Supply per server rack

2

UCS-RAID-M5HD

Controller RAID modulare Cisco 12G con cache da 4 GB

1

UCS-PCIE-IRJ45

Scheda Intel i350 Quad Port da 1 Gb

2

R2X-RAID5

Abilita impostazione RAID 5

1

N/D - Solo configurazione

I 14 dischi fisici di BE7M5 sono configurati in due volumi RAID5 di 7 dischi fisici ciascuno.

DBA per BE7M-M6-0(K9/XU)

SKU

FRU

Descrizione

Q.tà

BE7M-M6-K9

BE7M-M6-XU

UCS-C240-M6SX= UCS

Rack UCS C240 M6 senza CPU, mem, unità, 2U con 24

1

BE7M-CPU-M6

UCS-CPU-I6326=

Intel 6326 2,9 GHz/185 W DDR4 da 16/24 MB a 3.200 MHz

1

BE7K-RAM-M6-M5

UCS-MR-X16G1RW=

RDIMM SRx4 3200 da 16 GB (8 Gb)

6

BE7K-RAIDCTRLR-M6

UCS-RAID-M6SD= UCS

Controller RAID SAS Cisco 12G con FBWC da 4 GB (16 unità) con Brkt 1U

1

BE7K-DISC-M6

UCS-HD600G10K12N=

Disco rigido SFF da 600 GB, 12 GB SAS, 10.000 rpm

16

BE7K-NIC-M6

UCS-P-IQ10GC= UCS

Scheda di interfaccia di rete PCIe RJ45 Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE

2

BE7K-SPECIISER-M6

UCS-RIS1A-240M6=

Riser 1A C240 M6; (x8;x16x, x8); Bkt; (CPU1)

1

PSU BE7K

UCS-PSU1-1050W=

Cisco UCS 1050W AC Power Supply per server rack

2

BE7K-TPM-M6

UCSX-TPM-002C=

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server M6

1

DBA per BE7M-M7 (K9/XU)

Descrizione

PID

PID adattatore

Server di base

UCS-M7-MLB

UCS-C240-M7SX

CPU

(16 C/2,8 GHz)

UCS-CPU-I6526Y

BE7K-CPU-M7

Memoria

DIMM da 16 GB a 5.600 MHz

UCS-MRX16G1RE3

BECE-RAM-M7

Storage

Controller RAID

UCS-RAID-MP1L32

BE7K-RAIDCTRLR-M7

Disco rigido SAS da 600 GB e 10.000 rpm

UCS-HD600G10KJ4-D

BECE-DISK-M7

Rete e IO

NIC OCP 3.0 MLoM

UCS-O-ID10GC-D

BECE-OCPNIC-M7

NIC PCIe (4x10GE SFP+)

UCS-PCIEIQ10GF-D

BECE-PCIENIC-M7

10GE Fiber SFP+

SFP-10G-SR

SFP-10G-SR

10GE Cu RJ45 SFP+

GLC-TE

GLC-TE

Riser PCIe

UCS-RIS1A-240-D

BE7K-SPECIISER-M7

Varie

Alimentatori

UCS-PSU1-1200W-D

BECE-PSU-M7

Trusted Platform Module

UCS-TPM-002C-D

BECE-TPM-M7

Kit per installazione a rack

UCS-RAIL-D

(Espansione automatica)

dissipatori di calore per la CPU

UCS-HSHP-C240M7

Blanking panel (slot DIMM)

UCS-DDR5-BLK

Blanking panel (slot per disco)

UCS-BBLKD-M7

Cavo di archiviazione

CBL-SAS-Y-C240M7

Staffa del controller RAID

UCS-SDBKT-24XM7

Scheda secondaria per NIC OCP

UCS-OCP3-KIT-D

BECE-MLOMNICKIT-M7

Pannello cieco (Riser2)

UCS-FBRS2-C240-D

Blanking panel (Riser3)

UCS-FBRS3-C240-D

DBA per BE7H-M4-2(K9/XU)

SKU

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C240-M4SX

UCS C240 M4 SFF 24 HD senza CPU,mem,HD,PCIe,PS,rail con espansione

1

UCS-C240-M4SX= UCS

CIT2-CPU-E5260D

2,60 GHz E5-260 v3/105W 10C/25 MB di cache/DDR4 2.133 MHz

2

UCS-CPU-E5260D=

CIT2-MR-1X162RV-A

RDIMM/PC3-12800/dual rank/1,35v DDR3 da 8 GB a 1.600 MHz

8

UCS-MR-1X162RV-A

CIT2-A03-D300GA2

SAS da 2,5", 300 GB, 10.000 rpm, 146 Gb

20

A03-D300GA2=

CIT2-PSU2-1400W

1400W AC Power Supply per server serie 2U e 4U C

2

UCS-PSU2-1400W=

CIT2-MRAID12G

Controller RAID modulare SAS Cisco 12G

1

UCS-MRAID12G= UCS

CIT2-MRAID12G-4 GB

Modulo cache FBWC SAS Cisco da 4 GB a 12 Gb/s (RAID 0/1/5/6)

1

UCS-MRAID12G-4 GB=

CIT2-PCIE-IRJ4 5

Scheda Intel i350 Quad Port da 1 Gb

2

UCS-PCIE-IRJ45= UCS

CIT2-PCI-1B-240M4

Scheda riser PCIe destra (riser 1) (3 x8) per 6 slot PCI

1

UCS-PCI-1B-240M4=

R2X-RAID5

Abilita impostazione RAID 5

1

N/D - Solo configurazione

I 20 dischi fisici di BE7H-M4 sono configurati in quattro volumi RAID5 di 5 dischi fisici ciascuno.

Nota: CIT2-MR-1X162RU-A è stato sostituito da CIT2-MR-1X162RV-A il 29 marzo 2017.

DBA per BE7H-M5-0(K9/XU)

SKU

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C240-M5SX

UCS C240 M5 24 SFF + 2 unità posteriori senza CPU,mem,HD,PCIe,PS

1

UCS-CPU-6132

2,6 GHz 6132/140W 14C/19,25 MB di cache/DDR4 2666 MHz

2

UCS-MR-X16G1RS-H

RDIMM/PC4-2130/single rank/x4/1,2v DDR4 da 16 GB a 266 MHz

12

UCS-HD300G10K12N

Disco rigido SFF da 300 GB, 12 GB SAS, 10.000 rpm

24

UCS-PSU1-1050W

Cisco UCS 1050W AC Power Supply per server rack

2

UCS-PCIE-IRJ45

Scheda Intel i350 Quad Port da 1 Gb

2

UCS-RAID-M5HD

Controller RAID modulare Cisco 12G con cache da 4 GB

1

R2X-RAID5

Abilita impostazione RAID 5

1

N/D - Solo configurazione

I 24 dischi fisici di BE7H-M5 sono configurati in quattro volumi RAID5 di 6 dischi fisici ciascuno.

BOM per BE7H-M6-0(K9/XU)

SKU

FRU

Descrizione

Quantità

BE7H-M6-K9

BE7H-M6-XU

UCS-C240-M6SX= UCS

Rack UCS C240 M6 senza CPU, mem, unità, 2U con 24

1

BE7H-CPU-M6

UCS-CPU-I6348=

Intel 6348 2,6 GHz/235 W DDR4 da 28 C/42 MB a 3.200 MHz

1

BE7K-RAM-M6-M5

UCS-MR-X16G1RW=

RDIMM SRx4 3200 da 16 GB (8 Gb)

12

BE7K-RAIDCTRLR-M6

UCS-RAID-M6SD= UCS

Controller RAID SAS Cisco 12G con FBWC da 4 GB (16 unità) con Brkt 1U

1

BE7K-DISC-M6

UCS-HD600G10K12N=

Disco rigido SFF da 600 GB, 12 GB SAS, 10.000 rpm

24

BE7K-NIC-M6

UCS-P-IQ10GC= UCS

Scheda di interfaccia di rete PCIe RJ45 Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE

2

BE7K-SPECIISER-M6

UCS-RIS1A-240M6=

Riser 1A C240 M6; (x8;x16x, x8); Bkt; (CPU1)

1

PSU BE7K

UCS-PSU1-1050W=

Cisco UCS 1050W AC Power Supply per server rack

2

BE7K-TPM-M6

UCSX-TPM-002C=

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server M6

1

DBA per BE7H-M7 (K9/XU)

Descrizione

PID

PID adattatore

Server di base

UCS-M7-MLB

UCS-C240-M7SX

CPU

(16 C/2,8 GHz)

UCS-CPU-I6526Y

BE7K-CPU-M7

Memoria

DIMM da 16 GB a 5.600 MHz

UCS-MRX16G1RE3

BECE-RAM-M7

Storage

Controller RAID

UCS-RAID-MP1L32

BE7K-RAIDCTRLR-M7

Disco rigido SAS da 600 GB e 10.000 rpm

UCS-HD600G10KJ4-D

BECE-DISK-M7

Rete e IO

NIC OCP 3.0 MLoM

UCS-O-ID10GC-D

BECE-OCPNIC-M7

NIC PCIe (4x10GE SFP+)

UCS-PCIEIQ10GF-D

BECE-PCIENIC-M7

10GE Fiber SFP+

SFP-10G-SR

SFP-10G-SR

10GE Cu RJ45 SFP+

GLC-TE

GLC-TE

Riser PCIe

UCS-RIS1A-240-D

BE7K-SPECIISER-M7

Varie

Alimentatori

UCS-PSU1-1200W-D

BECE-PSU-M7

Trusted Platform Module

UCS-TPM-002C-D

BECE-TPM-M7

Kit per installazione a rack

UCS-RAIL-D

(Espansione automatica)

dissipatori di calore per la CPU

UCS-HSHP-C240M7

Blanking panel (slot DIMM)

UCS-DDR5-BLK

Blanking panel (slot per disco)

UCS-BBLKD-M7

Cavo di archiviazione

CBL-SAS-Y-C240M7

Staffa del controller RAID

UCS-SDBKT-24XM7

Scheda secondaria per NIC OCP

UCS-OCP3-KIT-D

BECE-MLOMNICKIT-M7

Pannello cieco (Riser2)

UCS-FBRS2-C240-D

Blanking panel (Riser3)

UCS-FBRS3-C240-D

Appliance server MultiParty Media 400v Virtual Telepresence

Multiparty Media 400v è un prodotto di adozione UCS ottimizzato per un Virtual Telepresence Server (vTS).  Questo accessorio è progettato per eseguire il software di virtualizzazione e una singola macchina virtuale vTS. Il modello M400v non viene fornito con alcun software preinstallato e i clienti devono acquistare e concedere in licenza il software di virtualizzazione e il software vTS separatamente.

SKU MultiParty Media 400v

SKU

Descrizione

Nome codice progetto*

VTS-LSVR-M3

Cisco Multiparty Media 400v solo hardware (UCS M3) senza precaricamenti del software o ESXi

Movellan

*Il nome in codice del progetto è la prima introduzione del prodotto.  I programmi successivi possono introdurre aggiornamenti di precaricamento hardware e software.

Le tabelle seguenti mostrano la distinta base per le versioni di spedizione correnti di M400v.

BOM per VTS-LSVR-M3

SKU

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C220-M3S= UCS

SL1 (Ivy Bridge)

1

UCS-C220-M3S= UCS

CIT3-CPU-E5-267B=

IC-MP,X86,64 BIT,3,3 GHz,LGA2011,130 W,C-TEMP da 0 a 70' C,Xeon E5-2667 v2/8C/25M Cache,IVY BRIDGE-EP,Pb liberi

2

UCS-CPU-E5267B=

CIT2-MR-1X082RY-A=

RDIMM/PC3-12800/dual rank/1,35v DDR3 da 8 GB a 1.600 MHz

2

UCS-MR-1X082RY-A=

CIT3-A03-D300GA2=

SAS da 2,5", 300 GB, 10.000 rpm, 6 Gb

2

A03-D300GA2=

CIT3-PSU-450W

Alimentatore da 450 W per server rack serie C

1

UCS-PSU-450W=

CIT3-RAID-MZ-20

Cisco UCS RAID SAS 2008M-8i Mezzanine Card per C220

1

UCS-RAID-MZ-220=

R2XX-RAID1=R2X

Abilita Impostazione Raid 1

1

N/D - Solo configurazione

Appliance MultiParty Media 410 Virtual Telepresence Server

Multiparty Media 410 è un prodotto di adozione UCS ottimizzato per un Virtual Telepresence Server (vTS).  Questo accessorio è progettato per eseguire il software di virtualizzazione e una singola macchina virtuale vTS. Il modello mm410 è disponibile sia come chassis che come server UCS blade.

SKU MultiParty Media 410v

SKU

Descrizione

Nome codice progetto*

CTI-410V-VTS-K9

Cisco Multiparty Media 410v (UCS C220-M4) senza precaricamenti del software o ESXi

Acciaio blu

CTI-410VB-VTS-K9

Cisco Multiparty Media 410b (UCS B200-M4) senza precaricamenti del software o ESXi

Blue Jays

*Il nome in codice del progetto è la prima introduzione del prodotto.  I programmi successivi possono introdurre aggiornamenti di precaricamento hardware e software.

Le tabelle seguenti mostrano la distinta base per le versioni di spedizione correnti di M410.

BOM per CTI-410V-VTS-K9

SKU/PID

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C220-M4S

UCS C220 M4 SFF senza CPU mem HDD PSU PCIe con kit rail

1

UCS-C220-M4S= UCS

CIT3-CPU-E5260D

2,60 GHz E5-2690 v3/135 W 12 C/30 MB di cache/DDR4 2.133 MHz

2

UCS-CPU-E52690D=

CIT3-MR-1X081RU-A

RDIMM-PC4-17000 da 8 GB DDR4-2133 MHz single rank/x4/1,2 v

8

UCS-MR-1X081RU-A=

CIT3-A03-D300GA2

Unità SAS da 300 GB, 6 Gb, 10.000 rpm, disco rigido SFF, inserimento a caldo/sled

2

A03-D300GA2=

CIT3-PSU1-770W

770W AC Hot-Plug Power Supply per 1U server rack serie C

2

UCS-PSU1-770W=

CIT3-MRAID12G

Controller RAID modulare SAS Cisco 12G

1

UCS-MRAID12G= UCS

R2XX-RAID1=R2X

Abilita Impostazione Raid 1

1

N/D - Solo configurazione

BOM per CTI-410VB-VTS-K9

SKU / PID

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-B200-M4-U

UCS B200 M4 senza alloggiamenti per unità mem della CPU HDD mezz

1

UCS-B200-M4=

CIT3-CPU-E5260D

2,60 GHz E5-2690 v3/135 W 12 C/30 MB di cache/DDR4 2.133 MHz

2

UCS-CPU-E52690D=

CIT3-MR-1X081RU-A

RDIMM-PC4-17000 da 8 GB DDR4-2133 MHz single rank/x4/1,2 v

8

UCS-MR-1X081RU-A=

CIT3-A03-D300GA2

Unità SAS da 300 GB, 6 Gb, 10.000 rpm, disco rigido SFF, inserimento a caldo/sled

2

A03-D300GA2=

CIT3-MLOM-40G-01

Cisco UCS VIC 1240 LOM modulare per server blade M3

1

UCS-MLOM-40G-01=

CIT3-UCSB-MRAID12G

Controller RAID SAS Cisco FlexStorage 12G con alloggiamenti per unità

1

UCS-MRAID12G= UCS

Cisco Meeting Server 1000

Cisco Meeting Server 1000 è un dispositivo di adozione UCS ottimizzato sia per Virtual Telepresence Server (vTS) che per Cisco Meeting Server (CMS, in precedenza Acano).  Questo accessorio è progettato per eseguire il software di virtualizzazione e una singola macchina virtuale CMS o vTS. CMS 1000 è disponibile solo in uno chassis montabile su rack.

CMS 1000 SKU (M4)

SKU / PID

Descrizione

Nome codice progetto*

CTI-CMS-1000-K9

Cisco Meeting Server 1000

Isola Puffin

*Il nome in codice del progetto è la prima introduzione del prodotto.  I programmi successivi possono introdurre aggiornamenti di precaricamento hardware e software.

Le tabelle seguenti mostrano la distinta base per le versioni precedenti (M4) di CMS 1000.

BOM per CTI-CMS-1000-K9 (M4)

SKU/ PID

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C220-M4S

UCS C220 M4 SFF senza CPU mem HDD PSU PCIe con kit rail

1

UCS-C220-M4S= UCS

CIT3-CPU-E52695E

2,10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45 MB di cache/DDR4 2.400 MHz

2

UCS-CPU-E52695E=

CIT3-MR-1X081RV-A

RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1,2v DDR4 da 8 GB a 2.400 MHz

8

UCS-MR-1X081RV-A=

CIT3-HD300G10K12G

Disco rigido SFF da 300 GB, 12 GB SAS, 10.000 rpm

2

UCS-HD300G10K12G=

CIT3-PSU1-770W

770W AC Hot-Plug Power Supply per 1U server rack serie C

2

UCS-PSU1-770W=

CIT3-MRAID12G

Controller RAID modulare SAS Cisco 12G

1

UCS-MRAID12G= UCS

R2XX-RAID1=R2X

Abilita Impostazione Raid 1

1

N/D - Solo configurazione

Ulteriori informazioni:

CMS 1000 SKU (M5)

SKU / PID

Descrizione

Nome codice progetto*

CTI-CMS1KM5-BUN-K9

Cisco Meeting Server 1000

???

*Il nome in codice del progetto è la prima introduzione del prodotto.  I programmi successivi possono introdurre aggiornamenti di precaricamento hardware e software.

Le tabelle seguenti mostrano la distinta base per le versioni di spedizione correnti di CMS 1000.

BOM per CTI-CMS-1000-K9 (M5)

SKU/ PID

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-C-220-M5SX

UCS C220 M5 SFF 10 HD senza CPU mem HDD PSU PCIe

1

UCS-C220-M5SX= UCS

UCS-CPU-6140

2,3 GHz Xeon Gold 6140 140W 18C Cache da 24,75 MB

2

UCS-CPU-6140=

UCS-MR-X16G1RS-H

RDIMM/PC4-21300 DDR4 da 16 GB a 2.666 MHz

8

UCS-MR-X16G1RS-H

UCS-HD300G10K12N

Disco rigido SFF da 300 GB, 12 GB SAS, 10.000 rpm

2

UCS-HD300G10K12N=

CIMC-LATEST

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C

1

UCS-PSU1-770W

Cisco UCS 770W AC Power Supply per server rack

2

UCS-PSU1-770W=

UCS-RAILB-M4

Kit rail per cuscinetto a sfere per server rack C220, C240 M4 e M5

1

UCS-RAILB-M4=

UCS-HS-C220M5

Dissipatore di calore per server rack UCS C220 M5 con CPU da 150 W o inferiore

2

UCS-HS-C220M5= UCS

UCS-BBLKD-S2

Pannello cieco per unità UCS serie C M5 SFF

8

UCS-BBLKD-S2= UCS

CBL-SC-MR12GM52

Cavo Super Cap per UCS-RAID-M5 su server C240 M5

1

CBL-SC-MR12GM52= CAVI

UCS-SCAP-M5

Cap Super per UCS-RAID-M5, UCSC-MRAID1GB-KIT

1

UCS-SCAP-M5=

UCS-RAID-M5

Controller RAID modulare Cisco 12G con cache da 2 GB

1

UCS-RAID-M5= UCS

C1UCS-OPT-OUT

Opzione di rifiuto esplicito per Cisco ONE Data Center Compute

1

R2xx-RAID1

Abilita impostazione RAID 1

1

Ulteriori informazioni:

CMS 1000 SKU (M6)

SKU / PID

Descrizione

Nome codice progetto*

CTI-CMS-1K-M6-K9

Cisco Meeting Server 1000

???

BOM per CTI-CMS-1000-K9 (M6)

PID CMS

UCS PID

Descrizione

Quantità

CTI-CMS-1K-M6-K9

UCS-C220-M6S

Rack UCS C220 M6 senza CPU, mem, unità, backplane HDD wSFF 1U

1

CIT3-CPU-I6336Y

UCS-CPU-I636Y

Intel 6336Y 2,4 GHz/185 W DDR4 da 24/36 MB a 3.200 MHz

2

CIT3-MR-X16G1RW

UCS-MR-X16G1RW

RDIMM SRx4 3200 da 16 GB (8 Gb)

16

CIT3-SDB960SA1V

UCS-SDB960SA1V

Unità a stato solido SATA da 2,5", 960 GB, a costi contenuti, 6G

2

CIT3-RAID-220M6

UCS-RAID-M6T

Controller RAID SAS Cisco 12G con FBWC da 4 GB (16 unità) con Brkt 1U

1

CIT3-PSU1-1050W

UCS-PSU1-1050W

Cisco UCS 1050W AC Power Supply per server rack

2

CIT3-TPM-002C

UCSX-TPM-002C

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server M6

1

PID espansi automaticamente

CIMC-LATEST

Ultima release del software IMC (consigliata) per server serie C

1

UCS-DIMM-BLK

UCS DIMM Blanks

16

UCS-HSLP-M6

Dissipatore di calore per SKU GPU LFF/SFF 1U/2U

2

UCS-R2R3-C220M6

UCS C220 / C225 M6 - KIT Riser2 e Riser 3 HH

1

CBL-SAS-C220M6

Cavo SAS C220M6 (1U); (HBA Pismo)

1

CBL-SCAP-C220M6

Cavo Super Cap 1U/2U C220/C240M6

1

UCS-BBLKD-S2

Pannello cieco per unità UCS serie C M5 SFF

8

UCS-SCAP-M6

M6 SuperCap

1

UCS-RAIL-M6

ASY,MECH,KIT GUIDE,CUSCINETTO A SFERA,M6

1

Cisco Meeting Server 2000

Cisco Meeting Server 2000 è un prodotto per l'adozione UCS ottimizzato per Cisco Meeting Server (CMS, in precedenza Acano).  Questo accessorio è progettato per l'utilizzo con il metallo nudo. CMS 2000 è disponibile solo in uno chassis montabile su rack.

SKU CMS 2000

(M4 - venduto e spedito dal rilascio iniziale a giugno 2017 fino a febbraio 2019.)

SKU / PID

Descrizione

Nome codice progetto*

CTI-CMS-2K-BUN-K9

Pacchetto hardware e software Cisco Meeting Server 2000

Stack sud

*Il nome in codice del progetto è la prima introduzione del prodotto.  I programmi successivi possono introdurre aggiornamenti di precaricamento hardware e software.

Le tabelle che seguono mostrano la distinta base per le versioni precedenti (M4) di CMS 2000.

BOM per chassis CMS2000

(M4 - venduto e spedito dal rilascio iniziale a giugno 2017 fino a febbraio 2019.)

SKU/ PID

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-SPM-MINI

UCS SP Select 5108 AC2 Chassis con FI6324

1

UCS-5108-AC2=

UCS-PSU-2500ACDV

Alimentatore hot-plug AC da 2.500 W Platinum - DV

4

UCS-PSU-2500ACDV=

N01-UAC1

Modulo di alimentazione CA monofase per UCS 5108

1

N01-UAC1=

UCS-5108-PKG-HW

UCS 5108 Packaging per chassis con blade a mezza larghezza.

1

UCS-FI-M-6324

UCS 6324 In-Chassis FI con 4 UP, 1 x 40G ExpPort, 16 10 Gb

2

UCS-FI-M-6324=

N10-MGT013

UCS Manager 3.0 solo per FI 6324

2

N20-FW014

UCS 5108 BladeChassisFW Package 3.1

1

N20-FAN5

Modulo ventola per UCS 5108

8

N20-FAN5= N20-FAN5

CAK N20

Kit accessori per chassis per server blade UCS 5108

1

N20-CAK=

BOM per blade principale CMS2000

(M4 - venduto e spedito dal rilascio iniziale a giugno 2017 fino a febbraio 2019.)

SKU/ PID

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-B200-M4-U

UCS B200 M4 senza CPU, memoria, alloggiamenti unità, disco rigido, mezzanine (UPG)

1

UCS-B200-M4=

UCS-CPU-E52695E

2,10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45 MB di cache/DDR4 2.400 MHz

2

UCS-CPU-E52695E=

UCS-MLOM-40G-03

Cisco UCS VIC 1340 LOM modulare per server blade

1

UCS-MLOM-40G-03=

UCS-MLOM-PT-01

Cisco UCS Port Expander Card (mezz) per VIC

1

UCS-MLOM-PT-01=

UCS-HS-EP-M4-R

Sink di riscaldamento CPU per UCS B200 M4/B420 M4 (posteriore)

1

UCS-HS-EP-M4-R=

UCS-HS-EP-M4-F

Sink di riscaldamento CPU per UCS B200 M4/B420 M4 (anteriore)

1

UCS-HS-EP-M4-F=

C1UCS-OPT-OUT

Cisco ONE Data CenterCompute Opzione di esclusioneSingleLicense Key

1

UCS-HD300G10K12G

Disco rigido SFF da 300 GB, 12 GB SAS, 10.000 rpm

2

UCS-HD300G10K12G=

UCS-MRAID 12G

Controller RAID SAS Cisco FlexStorage12G con alloggiamenti per unità

1

UCS-MRAID12G= UCS

UCS-MR-1X081RV-A

RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1,2v DDR4 da 8 GB a 2.400 MHz

8

UCS-MR-1X081RV-A=

BOM per blade secondari CMS2000

(M4 - venduto e spedito dal rilascio iniziale a giugno 2017 fino a febbraio 2019.)

SKU/ PID

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-B200-M4-U

UCS B200 M4 senza CPU, memoria, alloggiamenti unità, disco rigido, mezzanine (UPG)

7

UCS-B200-M4=

UCS-CPU-E52695E

2,10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45 MB di cache/DDR4 2.400 MHz

14

UCS-CPU-E52695E=

UCS-MLOM-40G-03

Cisco UCS VIC 1340 LOM modulare per server blade

7

UCS-MLOM-40G-03=

UCS-MLOM-PT-01

Cisco UCS Port Expander Card (mezz) per VIC

7

UCS-MLOM-PT-01=

UCS-HS-EP-M4-R

Sink di riscaldamento CPU per UCS B200 M4/B420 M4 (posteriore)

7

UCS-HS-EP-M4-R=

UCS-HS-EP-M4-F

Sink di riscaldamento CPU per UCS B200 M4/B420 M4 (anteriore)

7

UCS-HS-EP-M4-F=

C1UCS-OPT-OUT

Cisco ONE Data CenterCompute Opzione di esclusioneSingleLicense Key

7

UCS-LISTOR-BK

Pannelli blanking FlexStorage senza controller e senza alloggiamenti per unità

14

UCS-LISTOR-BK=

UCS-MR-1X081RV-A

RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1,2v DDR4 da 8 GB a 2.400 MHz

56

UCS-MR-1X081RV-A=

SKU CMS 2000

(M5 - venduto e spedito da febbraio 2019.)

SKU / PID

Descrizione

Nome codice progetto*

CTI-CMS2KM5-BUN-K9

Pacchetto hardware e software Cisco Meeting Server 2000

???

*Il nome in codice del progetto è la prima introduzione del prodotto.  I programmi successivi possono introdurre aggiornamenti di precaricamento hardware e software.

Le tabelle seguenti mostrano la distinta base per le versioni di spedizione correnti di CMS 2000.

BOM per chassis CMS2000

(M5 - venduto e spedito da febbraio 2019.)

SKU/ PID

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-5108-AC2

UCS 5108 Blade Server Chassis AC2, 0 PSU/8 ventole/0 FEX

1

UCS-5108-AC2=

UCS-PSU-2500ACDV

Alimentatore hot-plug AC da 2.500 W Platinum - DV

4

UCS-PSU-2500ACDV=

N01-UAC1

Modulo di alimentazione CA monofase per UCS 5108

1

N01-UAC1=

UCS-5108-PKG-HW

UCS 5108 Packaging per chassis con blade a mezza larghezza.

1

UCS-FI-M-6324

UCS 6324 In-Chassis FI con 4 UP, 1 x 40G ExpPort, 16 10 Gb

2

UCS-FI-M-6324=

N10-MGT016

UCS Manager v4.0

2

N20-FW016

UCS 5108 Blade Chassis FW Package 4.0

1

N20-FAN5

Modulo ventola per UCS 5108

8

N20-FAN5= N20-FAN5

CAK N20

Kit accessori per chassis per server blade UCS 5108

1

N20-CAK=

BOM per blade principale CMS2000

(M5 - venduto e spedito da febbraio 2019.)

SKU/ PID

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-B200-M5

UCS B200 M4 senza CPU, memoria, alloggiamenti unità, disco rigido, mezzanine (UPG)

1

UCSB-B200-M5=

UCS-CPU-6140

2,3 GHz 6140/140W 18C/24,75 MB di cache/DDR4 2666 MHz

2

UCS-CPU-6140=

UCS-MLOM-40G-03

Cisco UCS VIC 1340 LOM modulare per server blade

1

UCS-MLOM-40G-03=

UCS-MLOM-PT-01

Cisco UCS Port Expander Card (mezz) per VIC

1

UCS-MLOM-PT-01=

UCS-HS-M5-R

Sink di riscaldamento CPU per socket CPU M5 serie B UCS (posteriore)

1

UCS-HS-M5-R=

UCS-HS-M5-F

Sink di riscaldamento CPU per socket CPU M5 serie B UCS (anteriore)

1

UCS-HS-M5-R=

C1UCS-OPT-OUT

Cisco ONE Data CenterCompute Opzione di esclusioneSingleLicense Key

1

UCS-HD300G10K12G

Disco rigido SFF da 300 GB, 12 GB SAS, 10.000 rpm

2

UCS-HD300G10K12G=

UCS-MRAID 12G

Controller RAID SAS Cisco FlexStorage12G con alloggiamenti per unità

1

UCS-MRAID12G= UCS

UCS-MR-X16G1RS-H

RDIMM/PC4-2130/single rank/x4/1,2v DDR4 da 16 GB a 266 MHz

8

UCS-MR-X16G1RS-H

UCS-DIMM-BLK

UCS DIMM Blanks

12

UCS-DIMM-BLK=

BOM per blade secondari CMS2000

(M5 - venduto e spedito da febbraio 2019.)

SKU/ PID

Descrizione

Quantità

FRU

UCS-B200-M5

UCS B200 M4 senza CPU, memoria, alloggiamenti unità, disco rigido, mezzanine (UPG)

7

UCSB-B200-M5=

UCS-CPU-6140

2,3 GHz 6140/140W 18C/24,75 MB di cache/DDR4 2666 MHz

14

UCS-CPU-6140=

UCS-MLOM-40G-03

Cisco UCS VIC 1340 LOM modulare per server blade

7

UCS-MLOM-40G-03=

UCS-MLOM-PT-01

Cisco UCS Port Expander Card (mezz) per VIC

7

UCS-MLOM-PT-01=

UCS-HS-M5-R

Sink di riscaldamento CPU per socket CPU M5 serie B UCS (posteriore)

7

UCS-HS-M5-R=

UCS-HS-M5-F

Sink di riscaldamento CPU per socket CPU M5 serie B UCS (anteriore)

7

UCS-HS-M5-F=

C1UCS-OPT-OUT

Cisco ONE Data CenterCompute Opzione di esclusioneSingleLicense Key

7

UCS-LISTOR-BK

Pannelli blanking FlexStorage senza controller e senza alloggiamenti per unità

14

UCS-LISTOR-BK=

UCS-MR-X16G1RS-H

RDIMM/PC4-2130/single rank/x4/1,2v DDR4 da 16 GB a 266 MHz

56

UCS-MR-X16G1RS-H

UCS-DIMM-BLK

UCS DIMM Blanks

12

UCS-DIMM-BLK=

Distinta base per chassis CMS2000 (M6)

CTI-CMS-2K-M6-K9

CIT3-FAN5

N20-FAN5

Modulo ventola per UCS 5108

8

CIT3-PSUT2500ACDV

UCS-PSUT2500ACDV

Alimentatore hot-plug AC in titanio da 2.500 W - DV

4

CIT3-UAC1

N01-UAC1

Modulo di alimentazione CA monofase per UCS 5108

1

CIT3-FI-M-6324

UCS-FI-M-6324

UCS 6324 In-Chassis FI con 4 UP, 1 x 40 G Exp Port, 16 10 Gb

2

CIT3-5108-PKG-HW

UCS-5108-PKG-HW

UCS 5108 Packaging per chassis con blade a mezza larghezza.

1

Distinta base per CMS2000 Control Blade (M6)

CIT3-B200-M6-CON

UCS-B200-M6

Pannello di controllo CMS

CIT3-CPU-I6336Y

UCS-CPU-I636Y

Intel 6336Y 2,4 GHz/185 W DDR4 da 24/36 MB a 3.200 MHz

2

CIT3-MR-X16G1RW

UCS-MR-X16G1RW

RDIMM SRx4 3200 da 16 GB (8 Gb)

16

CIT3-RAID12G-M6

UCS-RAID12G-M6

Controller RAID SAS Cisco M6 FlexStorage 12G

1

CIT3-SDC960SA1V

UCS-SDC960SA1V

Unità a stato solido SATA da 2,5", 960 GB, a costi contenuti, 6G

2

CIT3-MLOM-40G-04

UCS-MLOM-40G-04

Cisco UCS VIC 1440 LOM modulare per server blade

1

CIT3-MLOM-PT-01

UCS-MLOM-PT-01

Cisco UCS Port Expander Card (mezz) per VIC

1

CIT3-TPM-002C

UCSX-TPM-002C

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificazione CC EAL4+, per server M6

1

BOM per Media Blade CMS2000 (M6)

CIT3-B200-M6

UCS-B200-M6-U

CMS Media Blade

CIT3-CPU-I6336Y

UCS-CPU-I636Y

Intel 6336Y 2,4 GHz/185 W DDR4 da 24/36 MB a 3.200 MHz

14

CIT3-MR-X16G1RW

UCS-MR-X16G1RW

RDIMM SRx4 3200 da 16 GB (8 Gb)

112

CIT3-MLOM-40G-04

UCS-MLOM-40G-04

Cisco UCS VIC 1440 LOM modulare per server blade

7

CIT3-MLOM-PT-01

UCS-MLOM-PT-01

Cisco UCS Port Expander Card (mezz) per VIC

7

CAK N20

Accesso. kit per chassis blade 5108, incluso kit rail, dongle KVM

1

N20-FW018

UCS 5108 Blade Chassis FW Package 4.2

8

UCS-HS-M6-F

Sink di riscaldamento CPU per socket CPU M6 serie UCS B (anteriore)

8

UCS-HS-M6-R

Sink di riscaldamento CPU per socket CPU M6 serie UCS B (posteriore)

8

UCS-DIMM-BLK

UCS DIMM Blanks

128

N10-MGT018

UCS Manager v4.2 e Intersight Managed Mode v4.2

1

UCS-FBLK-M6

Slot vuoti per unità anteriore Cisco B200 M6

14

N20-CBLKB1

Pannello cieco slot blade per UCS 5108/slot singolo

7

PID meno recenti

SKU / PID

Descrizione

Fine vendita?

UCS-C220-M3SBE

TRC#2 medio, equivalente solo a HW dell'originale BE6K MD

N

TelePresence Content Server

Telepresence Content Server è un prodotto UCS adopter ottimizzato per TelePresence® Content Server (TCS). Registrando le videoconferenze, le aziende possono condividere le conoscenze e migliorare la comunicazione. Possono accedere a presentazioni dal vivo e on-demand, corsi di formazione a distanza e sessioni di formazione aziendale. Inoltre, TCS può distribuire contenuti live o registrati su qualsiasi computer o scaricarli sul dispositivo multimediale portatile preferito. Cisco TelePresence Content Server è disponibile come appliance dedicata o come applicazione virtualizzata su VMware. Questa appliance è progettata per l'esecuzione bare metal.

SKU TCS

SKU / PID

Descrizione

Nome codice progetto*

TCS-M4-PROBUN-K9

TCS con 5 licenze Record/ 2 Live con risoluzione Premium

Sonoma Beach

TCS-M4-PRO10P-K9

TCS con licenze 10 Record/2 Live con Premium Resolution

Sonoma Beach

BOM per SKU TCS (la distinta base M4 è la stessa per tutti i PID elencati in precedenza)

PID adattatore CITG

SAVBU PN

Descrizione

Q.TÀ

FRU SAVBU

TCS-M4-PROBUN-K9

TCS-M4-PRO10P-K9

UCS-C220-M4S

UCS C220 M4 SFF senza kit rail PSU PCIe HD mem CPU

1

UCS-C220-M4S= UCS

CVC-CPU-E5260D

UCS-CPU-E5260D

2,60 GHz E5-2640 v3/90W Cache da 8 C/20 MB/DDR4 a 1.866 MHz

2

UCS-CPU-E52640D=

CVC-MR-1X081RU-A

UCS-MR-1X081RU-A

RDIMM/PC4-1700 RDIMM da 8 GB a 2.133 MHz, single rank/x4/1,2 v

4

UCS-MR-1X081RU-A=

CVC-A03-D600GA2

A03-D600GA2

Unità SAS da 600 GB, 10.000 rpm, montaggio su disco rigido, hot plug, sled

2

A03-D600GA2=

UCS-RAILB-M4

UCS-RAILB-M4

Kit binario per cuscinetto a sfere per server rack C220 M4 e C240 M4

1

UCS-RAILB-M4=

CVC-PSU1-770 W

UCS-PSU1-770W

770W AC Hot-Plug Power Supply per 1U server rack serie C

2

UCS-PSU1-770W=

CAB-9K12A-NA

CAB-9K12A-NA

Cavo di alimentazione 200/240V 6A Nord America

2

CAB-9K12A-NA= CAB-9K12A-NA

UCS-SCCBL220

UCS-SCCBL220

Cavo Supercap da 950 mm

1

UCS-SCCBL220= UCS

UCS-HS-C220M4

UCS-HS-C220M4

Dissipatore di calore per server rack UCS C220 M4

2

UCS-HS-C220M4= UCS

UCS-MLOM-BLK

UCS-MLOM-BLK

Pannello di spegnimento MLOM

1

UCS-MLOM-BLK= UCS

N20-BBLKD

N20-BBLKD

Pannello cieco per disco rigido UCS da 2,5"

6

N20-BBLKD= N20-BBLKD

CVC-MRAID12G

UCS-MRAID 12G

Controller RAID modulare SAS Cisco 12G

1

UCS-MRAID12G= UCS

CVC-PCIE-IRJ45

UCS-PCIE-IRJ45

Scheda Intel i350 Quad Port da 1 Gb

1

UCS-PCIE-IRJ45= UCS

Expressway CE

SKU CE1xK

SKU

Descrizione

Nome codice progetto

CE1400V-M7-K9

Appliance Cisco Expressway CE1400V

KreeAC4

Le tabelle seguenti mostrano la distinta base per le versioni di spedizione correnti di CE1xK.

BOM per CE1400V-M7-K9

Descrizione

PID

PID adattatore

Server di base

UCS-M7-MLB

UCS-C220-M7S

CPU

(16C/3,6GHz)

UCS-CPU-I6544Y

CE-CPU-M7

Memoria

DIMM da 16 GB a 5.600 MHz

UCS-MRX16G1RE3

BECE-RAM-M7

Storage

Controller RAID

UCS-RAID-M1L16

BE6CE-RAIDCTRLR-M7

Disco rigido SAS da 600 GB e 10.000 rpm

UCS-HD600G10KJ4-D

BECE-DISK-M7

Rete e IO

NIC OCP 3.0 MLoM

UCS-O-ID10GC-D

BECE-OCPNIC-M7

NIC PCIe (4x10GE SFP+)

UCS-PCIEIQ10GF-D

BECE-PCIENIC-M7

10GE Fiber SFP+

SFP-10G-SR

SFP-10G-SR

10GE Cu RJ45 SFP+

GLC-TE

GLC-TE

Riser PCIe

UCS-RIS1A-22XM7

BE6CE-CIERISR1-M7

UCS-RIS2A-22XM7

CE-CIERISER2-M7

Varie

Alimentatori

UCS-PSU1-1200W-D

BECE-PSU-M7

Trusted Platform Module

UCS-TPM-002C-D

BECE-TPM-M7

Kit per installazione a rack

UCS-RAIL-D

(Espansione automatica)

dissipatori di calore per la CPU

UCS-HSLP-C220M7

Blanking panel (slot DIMM)

UCS-DDR5-BLK

Blanking panel (slot per disco)

UCS-BBLKD-M7

Cavo di archiviazione

CBL-SAS-Y-C220M7

Staffa del controller RAID

UCS-HPBKT-22XM7

Scheda secondaria per NIC OCP

UCS-OCP3-KIT-D

BECE-MLOMNICKIT-M7

Blanking panel (Riser3)

UCS-FBRS-C220-D

Riferimenti esterni

- EDCS-100687

- Data sheet BE6K

- Schede tecniche BE7K

- Scheda tecnica di TelePresence Server

- Cisco.com Virtualizzazione UC - Pagina iniziale

- TechZone

- Area Tecnica:

- Scheda tecnica di Cisco TelePresence Content Server