Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Premesse

Configura rete di gestione

Articoli e documentazione correlati

Terminologia utilizzata

Altri comandi utili

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi necessari per configurare NFVIS-for-UC Management network dopo il completamento dell'installazione.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Hardware supportato Business Edition o Cisco Expressway che supporta NFVIS-for-UC.

- Business Edition 6000/7000 M5 o successivo

- Cisco Expressway C1400V M7 o versioni successive

- Software NFVIS per UC installato.

Premesse

Il software di infrastruttura Enterprise Network Function Virtualization per Unified Communications (NFVIS-for-UC) è basato sulla piattaforma Enterprise NFVIS di Cisco, originariamente progettata per la virtualizzazione delle funzioni di rete delle filiali. La configurazione predefinita utilizza Open vSwitch (OVS) per fornire la gestione e la connettività di rete della macchina virtuale. La configurazione aperta di vSwitch è composta da diversi componenti: Bridge, reti e schede di interfaccia di rete fisiche (PNIC). I prodotti Unified Communications vengono spesso implementati su VMware ESXi. Questa tabella fornisce una mappatura terminologica per i componenti che forniscono alle VM la stessa funzionalità di connettività di rete di NFVIS-for-UC OVS.

Nome NFVIS-for-UC

Nome ESXi VMware

Descrizione

Bridge

vSwitch

Collegare le VM sullo stesso host e all'infrastruttura di rete upstream attraverso una scheda di interfaccia di rete fisica.

Rete

Gruppo porte

Assegnato a Bridge/vSwitch e alle VM. Collegare le VM a Bridge/vSwitch. Può avere un ID VLAN che codifica il traffico.

NIC fisica (pnic)

vmnic

Costrutto software che esegue il mapping a una porta NIC fisica sull'hardware host. Imposta come porta uplink per Bridge/vSwitch.

Bridge e reti predefiniti configurati su NFVIS-for-UC:

- wan-br (bridge WAN)

- lan-br (ponte LAN)

- wan-net (rete WAN)

- lan-net (rete LAN)

Prima di poter gestire NFVIS-for-UC tramite WebUI, SSH e API, è necessario assegnargli un indirizzo IP di gestione dalla CLI. Il mapping bridge-to-fisico può variare a seconda della piattaforma hardware. In questo esempio, GE0-0 viene mappato sul bridge lan-br predefinito e viene utilizzato per la gestione NFVIS-for-UC. A scopo di gestione, è possibile utilizzare un bridge predefinito (lan-br o wan-br) e qualsiasi porta.

Configura rete di gestione

Passaggio 1: Dalla console, accedere e accedere alla modalità di configurazione tramite il terminale di configurazione.

Passaggio 2: Impostare il nome host del sistema, tramite le impostazioni di sistema hostname hostname.

Nota: Il salvataggio di una modifica alla configurazione viene eseguito con il comando commit. È possibile eseguire questa operazione dopo ciascuna configurazione o dopo diverse. È inoltre consigliabile esaminare la configurazione predefinita completa tramite il comando show running-config. Prendere nota in particolare delle sezioni relative alle impostazioni di sistema, alla rete di rete, ai bridge e alle schede nic, in quanto queste sono le sezioni che si modificano durante la configurazione iniziale.

Passaggio 3: Impostare management IP address, system settings mgmt ip address ip-address ip-subnet-mask.

Passaggio 4: Imposta gateway predefinito, impostazioni di sistema indirizzo-ip predefinito-gw

Passaggio 5: Imposta interfaccia di origine su traffico di origine da NFVIS-for-UC, impostazioni di sistema interfaccia di origine indirizzo-ip

nfvis# config terminal

nfvis(config)# system settings hostname BE7KH2-NFVIS

nfvis(config)# commit

Commit complete.

BE7KH2-NFVIS(config)#

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings mgmt ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings default-gw 10.0.101.1

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings source-interface 10.0.101.10

BE7KH2-NFVIS(config)# commit

Commit complete.

BE7KH2-NFVIS(config)#

Esempio della configurazione corrente.

BE7KH2-NFVIS(config)# show running-config

!

... Omitted configuration to focus on management network setup ...

!

system settings hostname BE7KH2-NFVIS

system settings mgmt ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

system settings default-gw 10.0.101.1

system settings source-interface 10.0.101.10

!

networks network wan-net

bridge wan-br

!

networks network lan-net

bridge lan-br

!

... Omitted configuration to focus on management network setup ...

!

bridges bridge wan-br

!

bridges bridge lan-br

ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

port GE0-0

!

Nota: Se è necessario modificare la porta fisica utilizzata per la gestione NFVIS-for-UC, il modo più semplice consiste nel modificare la configurazione della porta per il bridge predefinito utilizzato per la gestione. In questa esercitazione, il bridge predefinito è lan-br e la porta predefinita è GE0-0.

Fase 5b (facoltativa): Modificare la porta fisica utilizzata per la gestione NFVIS-for-UC. Se per la gestione NFVIS-for-UC è necessario utilizzare una porta diversa da quella predefinita, è sufficiente modificare la configurazione della porta nel bridge predefinito utilizzato per la gestione. Nell'esempio, la porta lan-br predefinita utilizza GE0-0 per la gestione. Il processo per modificarla in modo da usare la porta GE2-0 è:

BE7KH2-NFVIS# config terminal

BE7KH2-NFVIS(config)# bridges bridge lan-br

BE7KH2-NFVIS(config-bridge-lan-br)# no port GE0-0

BE7KH2-NFVIS(config-bridge-lan-br)# port GE2-0

BE7KH2-NFVIS(config-port-GE2-1)# commit

Passaggio 6: Se lo si desidera, è possibile eseguire prima la configurazione della rete upstream. In questa configurazione, GE0-0 è collegato direttamente allo switch di gestione come porta di accesso con la VLAN impostata sulla porta. La configurazione della porta su questo switch Nexus è:

interface Ethernet1/10

description BE7KH2-NFVIS GE0-0 Mgmt

switchport access vlan 100

Passaggio 7: Una volta eseguito il commit, verificare la connettività. La connettività può essere verificata accedendo alla schermata di accesso WebUI all'indirizzo https://<NFVIS Management IP or FQDN>.

Passaggio 8: passare alla pagina Network configuration da drop Configuration > Virtual Machines > Networking > Networks.

Configurazione predefinita della pagina Reti (BE7H-M5-K9)

Articoli e documentazione correlati

- Guida alla virtualizzazione di Cisco per applicazioni di chiamata locali Cisco

- Guida all'installazione degli accessori Cisco Business Edition 6000/7000

- Informazioni sulle reti NFVIS

- Guida introduttiva a NFVIS 4.x

- Guida alla configurazione di NFVIS 4.x

Terminologia utilizzata

- BE6K/BE7K - Appliance Cisco Business Edition serie 6000/7000

- CE1400V - Appliance Cisco Expressway.

- NFV - Network Function Virtualization, VNF può essere considerato come un risultato di NFV

- VNF - Funzione di rete virtualizzata (ad esempio router virtuale, firewall)

- NFVIS-for-UC - Software di infrastruttura NFV per le comunicazioni unificate

- pNIC: scheda di interfaccia di rete fisica, installata fisicamente nell'accessorio e gestita da NFVIS-for-UC.

- OVS - Switch virtuale aperto

Altri comandi utili

- I bridge consentono di collegare VM e NFVIS al mondo esterno, mentre i bridge predefiniti sono wan-br e lan-br.

show running-config bridges

show running-config bridges bridge wan-br

show running-config bridges bridge lan-br

show bridge-settings | more

- Le reti sono ciò che consente di connettere le VM ai bridge, lan-net e wan-net sono le reti predefinite.

show running-config networks

show running-config networks network (tab to see all the options)

show running-config networks network lan-net

show running-config networks network wan-net