Configurazione NFVIS-for-UC OVS
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-08-25T05:00:00+00:00
Description: In questo documento viene descritto come configurare NFVIS-for-UC Open vSwitch (OVS) per la connettivit� di rete delle macchine virtuali.

Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Impostazione riferimenti

Configurazione di OVS per la connettività VM

Articoli e documentazione correlati

Terminologia utilizzata

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare NFVIS-for-UC Open vSwitch (OVS) per la connettività di rete delle macchine virtuali.

Prerequisiti

Requisiti

- Hardware supportato Business Edition o Cisco Expressway che supporta NFVIS-for-UC.

- Business Edition 6000/7000 M5 o successivo

- Cisco Expressway C1400V M7 o versioni successive

- Software NFVIS per UC installato con WebUI accessibile per la gestione.

Impostazione riferimenti

Utilizzo | VLAN | IP | Gateway | pNIC | Bridge | Rete | Nome switch uplink | Uplink Switch Port
Appliance OOB CIMC | 100 | 10.0.100.10/24 | 10.0.100.1/24 | Gestione CIMC | | | switch di gestione | Eth 1/1
Gestione NFVIS-for-UC | 101 | 10.0.101.10/24 | 10.0.101.1/24 | GE0-0 | lan-br | lan-net | switch di gestione | Eth 1/10
Dati VM1 | 10 | N/D | 10.0.10.1/24 | GE1-0 | vm-br1 | vm-net-10 | vm-switch | 1/Eth
Dati VM2 | 20 | N/D | 10.0.20.1/24 | GE1-1 | vm-br2 | vm-net-20 | vm-switch | Eth 1/12

Configurazione di OVS per la connettività VM

Una volta che si è in grado di gestire in remoto NFVIS-for-UC, il passo successivo è configurare le reti per la connettività delle macchine virtuali. In questa configurazione, GE1-0 e GE1-1 vengono utilizzati per il traffico di dati delle VM.

Passaggio 1: Accedere a NFVIS-for-UC WebUI all'indirizzo https://<NFVIS Management IP or FQDN> utilizzando le credenziali impostate in precedenza.

Passaggio 2: passare alla pagina Configurazione di rete da Configurazione rilascio > Macchine virtuali > Rete > Reti.

Configurazione predefinita della pagina Reti (BE7H-M5-K9)

Passaggio 3: Aggiungi nuova rete, facendo clic sul + segno per aggiungere la rete. Immettere i dettagli della rete e fare clic su Submit (Invia). Ripetere lo stesso passaggio per altre VLAN/reti. Riutilizzare lo stesso bridge o crearne uno nuovo in base al progetto.

- Nome: vm-net-10
- Modalità: Accesso
- VLAN: 10

- Bridge: Creare New, GE1-0 come interfaccia da utilizzare. Tenere presente che GE0-0 è utilizzato per la gestione NFVIS-for-UC.

Passaggio 4. Verificare che le reti vengano visualizzate nella pagina Reti.

Si possono anche vedere queste reti create dalla CLI NFVIS-for-UC.

BE7KH2-NFVIS# show system networks

NETWORK BRIDGE PORTS TYPE VLAN

----------------------------------------------------------

wan-net wan-br N/A openvswitch N/A

lan-net lan-br GE0-0,GE0-0_ll1 openvswitch N/A

GE1-0-SRIOV-1 N/A N/A SRIOV N/A

...omitted default SRIOV networks...

vm-net-10 vm-br1 GE1-0,vnic0 openvswitch 10

vm-net-20 vm-br2 GE1-1,vnic1 openvswitch 20

BE7KH2-NFVIS#

Articoli e documentazione correlati

- Guida alla virtualizzazione di Cisco per applicazioni di chiamata locali Cisco

- Guida all'installazione degli accessori Cisco Business Edition 6000/7000

- Informazioni sulle reti NFVIS
- Guida introduttiva a NFVIS 4.x
- Guida alla configurazione di NFVIS 4.x

Terminologia utilizzata

- BE6K/BE7K - Appliance Cisco Business Edition serie 6000/7000

- CE1400V - appliance Cisco Expressway

- NFV - Network Function Virtualization, VNF può essere considerato come un risultato di NFV.

- VNF - Funzione di rete virtualizzata (ad esempio router virtuale, firewall)

- NFVIS-for-UC - Software di infrastruttura NFV per le comunicazioni unificate

- pNIC: scheda di interfaccia di rete fisica, installata fisicamente nell'accessorio e gestita da NFVIS-for-UC.

- vNIC: scheda di interfaccia di rete virtuale, gestita da NFVIS-for-UC, che assegna la vNIC alle macchine virtuali.

- OCP NIC 3.0 - Open Compute Project Network Interface Card 3.0.

- MLoM - LAN modulare su scheda madre

- OVS - Switch virtuale aperto

- SR-IOV - Virtualizzazione I/O a radice singola che consente alla scheda NIC di presentarsi a NFVIS-for-UC come più schede di interfaccia di rete fisiche.

- DPDK - Kit di sviluppo Data Plane