Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Impostazione e rinnovo dei trust anchor

Panoramica sul processo

Scarica certificato CA Webex

Dividi catena di certificati

Per il primo certificato (certificato radice):

Per il secondo certificato (certificato di rilascio):

Copia file

Aggiorna trust anchor

Conferma aggiornamento

Controlla handshake TLS

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive il processo di aggiornamento dei trust anchor per l'interfaccia CTI di Webex per Broadworks.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Familiarità con la configurazione delle impostazioni nell'hub di controllo

- Informazioni sulla configurazione e l'esplorazione dell'interfaccia della riga di comando (CLI) di Broadworks.

- Conoscenza di base dei protocolli SSL/TLS e dell'autenticazione dei certificati

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Broadworks R22 e versioni successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

In questo documento si presume che gli host Broadworks XSP/ADP siano connessi a Internet.

Configurazione

Questa procedura prevede il download di file di certificati specifici, la loro suddivisione, la copia in percorsi specifici dell'XSP e quindi il caricamento di tali certificati come nuovi trust anchor. Si tratta di un'attività importante che contribuisce a garantire una comunicazione sicura e affidabile tra XSP e Webex.

In questo documento viene descritto come installare i trust anchor per l'interfaccia CTI per la prima volta. È lo stesso processo quando è necessario aggiornarli. In questa guida vengono illustrati i passaggi per acquisire i file di certificato necessari, suddividerli in certificati singoli e quindi caricarli in nuovi trust anchor in XSP|ADP.

Impostazione e rinnovo dei trust anchor

L'impostazione iniziale e gli eventuali aggiornamenti successivi sono lo stesso processo. Quando si aggiungono trust per la prima volta, completare la procedura e confermare che i trust sono stati aggiunti.

Durante l'aggiornamento, è possibile aggiungere i nuovi trust ed eliminare i trust precedenti dopo l'installazione dei nuovi trust oppure lasciare entrambi i trust. I trust vecchi e nuovi possono funzionare in parallelo, in quanto i servizi W4B supportano la presentazione del certificato corrispondente a uno dei due trust.

Per riepilogare:

- Il nuovo certificato trust Cisco può essere aggiunto in qualsiasi momento prima della scadenza del trust precedente.

- Il trust precedente può essere rimosso contemporaneamente all'aggiunta del nuovo trust o in qualsiasi data successiva se il team operativo preferisce tale approccio.

Panoramica sul processo

Di seguito è riportata una panoramica del processo, applicabile sia all'installazione iniziale che agli aggiornamenti dei trust anchor:

- Scarica il certificato CA Webex: ottieni il file CombinedCertChain2023.txt dall'hub partner in Impostazioni > Chiamate BroadWorks.

- Dividi catena di certificati: consente di dividere il file della catena di certificati combinata in due file di certificati separati, root2023.txt e issuer2023.txt, utilizzando un editor di testo.

- Copia file: trasferire entrambi i file di certificato in un percorso temporaneo in XSP|ADP.

- Aggiorna trust anchor: utilizzare il comando updateTrust nell'interfaccia della riga di comando XSP|ADP per caricare i file dei certificati in nuovi trust anchor.

- Conferma aggiornamento: verificare che i trust anchor siano stati aggiornati correttamente.

Scarica certificato CA Webex

1. Accedere a Partner Hub.

Webex Partner Hub

Nota: Partner Hub è diverso da Control Hub. In Partner Hub, i Clienti sono visualizzati nel riquadro di sinistra e Partner Hub nel riquadro del titolo.

2. Selezionare Organization Settings > BroadWorks Calling e fare clic su Download Webex CA.

Pagina Impostazioni organizzazione con il collegamento per il download del certificato

Nota: scegliere l'opzione più recente. In questa schermata, è possibile vedere l'ultima versione è Scarica certificato Webex CA (2023)

3. Il certificato qui indicato. L'immagine è offuscata per motivi di sicurezza.

Certificato combinato redatto

Dividi catena di certificati

Il file scaricato è costituito da due certificati. È necessario suddividere i file prima di caricarli in XSP. Per suddividere una catena di certificati in certificati singoli, effettuare le seguenti operazioni. In questo processo vengono illustrati i passaggi per separare il file di certificato combinato nella radice e nell'emissione dei certificati.

1. Il file del certificato combinato viene suddiviso in due certificati distinti.

- root2023.txt

- issuing2023.txt

2. Identificare i singoli certificati.

- Il file contiene più certificati definiti dai contrassegni —BEGIN CERTIFICATE— e —END CERTIFICATE—. Ognuno di questi blocchi rappresenta un singolo certificato.

3. Dividere i certificati

- Per dividere la catena, è necessario creare nuovi file di testo per ogni blocco di certificato identificato.

Per il primo certificato (certificato radice):

- Selezionare il primo blocco di testo, incluse le righe —BEGIN CERTIFICATE— e —END CERTIFICATE—.

- Copiare il testo selezionato.

- Aprite un nuovo file di testo e incollate il testo copiato in questo file.

- Salvare il nuovo file come root2023.txt

Per il secondo certificato (certificato di rilascio):

- Tornare al file della catena di certificati combinata originale.

- Selezionare il secondo blocco di testo (il certificato successivo nella catena), incluse le righe —BEGIN CERTIFICATE— e —END CERTIFICATE—.

- Ripetere il processo di copia del testo selezionato, incollandolo in un nuovo file di testo e salvandolo come issue2023.txt

Certificati suddivisi redatti

Nota: è buona norma verificare che ogni nuovo file contenga un solo certificato e che gli indicatori BEGIN e END siano inclusi correttamente.

Copia file

Copiare entrambi i file root2023.txt e issuer2023.txt in una directory temporanea dell'XSP/ADP, ad esempio /var/broadworks/tmp/. A tale scopo, è possibile utilizzare WinSCP o un'altra applicazione simile.

bwadmin@tac-ucaas.cisco.com$ ls -l /var/broadworks/tmp/

-rwxrwxrwx 1 bwadmin bwadmin 2324 Jul 21 2023 issuing2023.txt

-rwxrwxrwx 1 bwadmin bwadmin 1894 Jul 21 2023 root2023.txt

Aggiorna trust anchor

Caricare i file dei certificati per stabilire nuovi trust anchor. Da CTI XSP/ADP BWCLI, eseguire questi comandi:

XSP|ADP_CLI/Interface/CTI/SSLCommonSettings/ClientAuthentication/Trusts> updateTrust webexclientroot2023 /var/broadworks/tmp/root2023.txt

XSP|ADP_CLI/Interface/CTI/SSLCommonSettings/ClientAuthentication/Trusts> updateTrust webexclientissuing2023 /var/broadworks/tmp/issuing2023.txt

Nota: ogni alias deve essere univoco. Ad esempio, webexclientroot2023 e webexclientissuing2023 fungono da alias di esempio per i trust anchor. È possibile creare alias personalizzati, assicurandosi che ognuno sia distinto.

Conferma aggiornamento

Confermare l'aggiornamento dei punti di ancoraggio eseguendo questo comando

XSP|ADP_CLI/Interface/CTI/SSLCommonSettings/ClientAuthentication/Trusts> get

Alias Owner Issuer

=============================================================================

webexclientissuing2023 Internal Private TLS SubCA Internal Private Root

webexclientroot2023 Internal Private Root Internal Private Root[self-signed]

L'interfaccia CTI è stata aggiornata con il certificato più recente.

Controlla handshake TLS

Notare che il log TLS Tomcat deve essere abilitato con la gravità FieldDebug per visualizzare l'handshake SSL.

ADP_CLI/Applications/WebContainer/Tomcat/Logging/InputChannels> get

Name Enabled Severity

============================================

TLS true FieldDebug

Il debug TLS è disponibile solo in ADP 202.10 e versioni successive. Vedere Impostazione e chiusura della connessione crittografica ai log di Cisco BroadWorks.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download