Sommario

Introduzione

Risoluzione

Documentazione

Introduzione

L'interfaccia del protocollo di applicazione client (CAP) è stata rimossa dalla release 22.0. CAP non è più supportato nella versione 22.0 e successive e pertanto deve essere disabilitato dopo l'aggiornamento alla versione 22.0 per evitare tentativi di connessione ed errori OCS, come illustrato da allarmi quali "Una connessione CAP è stata terminata tra Open Client Server e Application Server 1.2.3.4" o bwOpenClientServerASConFailed".

Dopo l'aggiornamento di Application Server e Extended Services Platform alla versione 2.0, è possibile che vengano visualizzati allarmi CAP sia su AS che su XSP.

XSP_CLI/Monitoring/Alarm/AlarmsTable> list

Identifier Timestamp Alarm Name Severity Correlation Parameter

=======================================================================================================

66414 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.80;

66415 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.10;

Risoluzione

Disabilitare CAPProxy su tutti i server distribuiti poiché non è più supportato nella versione 2.0. È consigliabile eseguire questa operazione nella stessa finestra di manutenzione dell'aggiornamento.

XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> get

enabled = true

serverPort = 2206

numConnections = 1

XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> set enabled false

*** Warning: BroadWorks needs to be restarted for the changes to take effect ***

Una volta applicata la modifica, il server richiederà il riavvio di OpenClientServer. Se CAPProxy viene disabilitato prima dell'aggiornamento, non è necessario riavviare OpenClientServer in quanto verrà riavviato durante l'aggiornamento.

$ restartbw OpenClientServer

Documentazione

Avviso n. 20181031

Notifica di fine manutenzione nella sezione 2.24 delle note sulla release 22.0