Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Log associati

Modalità di verifica

Come modificare la codifica predefinita

Verifica

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura da utilizzare quando viene visualizzato l'errore "Analisi della configurazione non riuscita" in Webex per i log dei client Broadworks.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Quando si analizzano i log del client Webex for Broadworks per individuare eventuali errori, ad esempio "Phone Services not connected" (Servizi telefonici non connessi), una possibile causa degli errori di connessione potrebbe essere la presenza di caratteri che non possono essere analizzati nel file di configurazione.

Log associati

Questo è un frammento di log di esempio che mostra le sequenze di log contenenti l'errore "impossibile analizzare la configurazione". Questo è un riferimento.

2024-01-30T07:01:25.213Z <Info> [0x390] parser.rl:232 TP::Xml::Parser::parse:BWC:INTERNAL: Incomplete

2024-01-30T07:01:25.213Z <Info> [0x390] BroadWorksCallControl.cpp:493 BroadWorksCallControl::createConfig:BWC:SCF: failed to parse the configuration

...

...

2024-01-30T07:19:10.077Z <Error> [0x45c] BroadWorksManager.cpp:781 BroadWorksManager::registerClient::<lambda_367b7b02ffeb826e6e6a25aafb052a78>::()::<lambda_f7b7c2330cd9b6c4719bd5256940e122>::operator ():BWC:SCF: BroadWorks Calling - failed to register client. errorCode=1507

2024-01-30T07:19:10.078Z <Error> [0x45c] BroadWorksLoginAdapter.cpp:452 BroadWorksLoginAdapter::handleLoginError:BWC:SCF: Login error occurred: errorCode=1507

Modalità di verifica

Per verificare la codifica predefinita corrente dei dispositivi, utilizzare questo comando:

AS_CLI/System/DeviceType/SIP> detail "Business Communicator - PC"

In questo modo vengono visualizzati vari dettagli relativi al dispositivo. Cercare il campo defaultDeviceEncoding. Ad esempio:

AS_CLI/System/DeviceType/SIP> detail "Business Communicator - PC"

...

...

deviceAccessContextName = dms

deviceAccessURI = bc/pc/

defaultDeviceLanguage =

defaultDeviceEncoding = ISO-8859-1 <--------- Here

...

...

Nota: se defaultDeviceEncoding è impostato su ISO-8859-1, è possibile che si verifichino problemi con i caratteri accentati. Se il parametro defaultDeviceEncoding non è impostato, viene utilizzato il valore predefinito ISO-8859-1.

Come modificare la codifica predefinita

La codifica predefinita del dispositivo può essere modificata utilizzando questo comando:

AS_CLI/System/DeviceType/SIP> set "Business Communicator - PC" defaultDeviceEncoding UTF-8

In questo modo viene impostato il tipo di dispositivo predefinito DeviceEncoding per Business Communicator - PC su UTF-8.

Verifica

Dopo aver modificato la codifica predefinita, è possibile ricreare il profilo e chiedere all'utente di disconnettersi e accedere. In questo modo il client deve scaricare l'ultima versione di config-wxt.xml da Broadworks. Ripetere il test per verificare che il problema sia stato risolto.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download