Sommario

Introduzione

Descrizione del problema

Che cosa sono i frame di pausa e perché è un problema?

Descrizione dettagliata del messaggio di errore:

Come identificare il problema?

Procedura di risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per risolvere i problemi relativi al frame di pausa continuo sui dispositivi NCS serie 5500.

Descrizione del problema

Router sovraccaricati dai log specificati:

LC/0/3/CPU0:Mar 20 17:11:50.360 UTC: fia_driver[303]: %PLATFORM-PFC_WATCHDOG-5-GLOBALPAUSE :

PFC watchdog detected global pause frames on interface HundredGigE0_3_0_24

Che cosa sono i frame di pausa e perché è un problema?

I frame di pausa sono un meccanismo utilizzato nel controllo del traffico di rete per interrompere temporaneamente la trasmissione dei dati quando un dispositivo ricevente è sovraccarico. Tuttavia, un numero eccessivo di frame di pausa può avere un impatto significativo sulle prestazioni della rete.

Descrizione dettagliata del messaggio di errore:

LC/0/3/CPU0:Mar 20 17:11:50.360 UTC: fia_driver[303]: %PLATFORM-PFC_WATCHDOG-5-GLOBALPAUSE :

PFC watchdog detected global pause frames on interface HundredGigE0_3_0_24

Questa voce registrata nel log indica che è stato rilevato un evento specifico relativo al watchdog Platform Forwarding Card (PFC) con frame di "pausa globale" sull'interfaccia specificata.

Controllo del flusso di priorità: il PFC è un miglioramento al controllo del flusso Ethernet che fornisce la funzionalità del frame di pausa in base alla priorità.

Frame di pausa globali: i frame di pausa globali sono frame di pausa che influiscono su tutte le priorità dell'interfaccia e che arrestano di fatto tutto il traffico sull'interfaccia per un breve periodo.

watchdog PFC: monitoraggio dello stato del PFC sulle interfacce di rete. Se rileva un uso eccessivo dei frame di pausa, il che può indicare congestione o configurazione errata, registra un errore.

Come identificare il problema?

1. Verificare se il log specificato viene rilevato ed è continuo.

LC/0/3/CPU0:Mar 20 17:11:50.360 UTC: fia_driver[303]: %PLATFORM-PFC_WATCHDOG-5-GLOBALPAUSE :

PFC watchdog detected global pause frames on interface HundredGigE0_3_0_24

2. Eseguire il comando show tre volte per verificare l'aumento dell'outputInput pause frames:

#show controllers <> all | i pause

Se il valore aumenta in ordine di oltre 1M per un intervallo di tempo di 1 minuto, il problema è il seguente:

Output di esempio:

#show controllers tenGigE 0/0/0/1 all | i pause

Fri Apr 24 07:39:29.282 UTC

Input pause frames = 990741176

Output pause frames = 0

Procedura di risoluzione dei problemi

1. Controllare lo stato dell'interfaccia con il  show interfaces HundredGigE0/3/0/24 comando.

2. Controllare la presenza di errori di configurazione con ilshow running-config interface HundredGigE0/3/0/24 comando.

3. Risoluzione dei problemi a livello fisico: verificare che tutte le connessioni fisiche, inclusi i cavi e i ricetrasmettitori, siano in buone condizioni e collegate correttamente.

4. Ripristino dell'interfaccia: come ultima risorsa, è possibile provare a ripristinare l'interfaccia per verificare se la condizione è stata cancellata. Tuttavia, questo causa una breve interruzione del servizio, quindi deve essere fatto con cautela.