Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Componenti usati

Recupera la password dell'account amministratore

Procedura

Verifica

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre una guida completa sulla procedura per recuperare una password persa su un Fabric Interconnect di 4a e 5a generazione.

Prerequisiti

Accesso fisico all'interconnessione fabric.

Componenti usati

Fabric Interconnect 6536.0

Cavo seriale da RJ45 a DB9.

Notebook.

Recupera la password dell'account amministratore

Procedura

1. Collegarsi alla porta della console. Collegare l'estremità RJ-45 del cavo di gestione seriale alla porta console dell'interconnessione fabric e collegare l'estremità maschio DB-9 alla porta seriale di un notebook o di un altro computer.

2. Spegnere e riaccendere l'interconnessione fabric:

1. Spegnere Fabric Interconnect.

2. Accendere Fabric Interconnect.

3. Premere la combinazione di tasti all'avvio della console: Ctrl + C.

4. Al prompt del caricatore, individuare l'immagine del sistema utilizzata con il comando dir.

loader > dir

bootflash::

lost+found

ucs-manager-k9.4.2.3e.bin

.rpmstore

ucs_chassis_imgs

installables

ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin   <----

nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

5. Eseguire il comando cmdline recoverymode=1 per abilitare la modalità di ripristino.

loader > cmdline recoverymode=1

6. Avviare l'immagine del sistema su Fabric Interconnect.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

7. Quindi, accedere alla modalità config terminal.

switch(boot)# config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

switch(boot)(config)#

8. Reimpostare la password amministratore.

switch(boot)(config)# admin-password

Nota: scegliere una password complessa che includa almeno una lettera maiuscola e un numero. La password non può essere vuota.

Attenzione: la nuova password verrà visualizzata in modalità non crittografata.

9. Uscire dalla modalità terminale di configurazione.

10. Caricare l'immagine del sistema.

switch(boot)(config)# exit

switch(boot)# load ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

Se si tratta di una configurazione cluster. Ripetere i passaggi per arrivare al prompt del caricatore.

1. Collegarsi alla porta della console.

2. Spegnere e riaccendere l'interconnessione fabric:

1. Spegnere Fabric Interconnect.

2. Accendere Fabric Interconnect.

3. Premere la combinazione di tasti all'avvio della console: Ctrl + C.

4. Al prompt del caricatore per l'interconnessione fabric subordinata, avviare l'immagine per attivarla.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

Suggerimento: per formare il cluster, Fabric Interconnect deve trovarsi nella stessa versione del firmware.

Verifica

Stabilire una connessione tramite SSH all'IP di gestione dell'infrastruttura e accedere utilizzando la password aggiornata.

login as: admin

Pre-authentication banner message from server:

| Cisco UCS 6500 Series Fabric Interconnect

End of banner message from server

admin@X.X.X.X's password: N3wp4ssw0rd

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

FI-6536-A#

Informazioni correlate

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6454-install-guide/6454/6454_chapter_011.html