Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Conoscenza dell'architettura di buffer ASIC a scalabilità cloud Cisco Nexus 9000

Calcola ID istanza per più sezioni e ASIC

Informazioni sulle sottoscrizioni in eccesso e sugli scarti di output

Informazioni sul syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED

Informazioni sul contatore dell'interfaccia Output Discards

Scenario di sovrassegnazione di esempio

Fasi successive

Ulteriori informazioni

Opzioni di configurazione del syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED

Registri da raccogliere per scenari di congestione della rete

Monitoraggio dei micro-burst

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritte le operazioni di accodamento e buffering sui dispositivi Cisco Nexus serie 9000 Switch con Cisco Scale ASIC e software NX-OS.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco consiglia di comprendere le nozioni di base della commutazione Ethernet su reti medie condivise e la necessità di eseguire code/buffer in queste reti. Cisco consiglia inoltre di comprendere le nozioni di base di Quality of Service (QoS) e di buffering sugli switch Cisco Nexus. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione qui:

- Cisco Nexus serie 9000 NX-OS Quality of Service Configuration Guide, versione 10.1(x)

- Cisco Nexus serie 9000 NX-OS Quality of Service Configuration Guide, versione 9.3(x)

- Cisco Nexus serie 9000 NX-OS Quality of Service Configuration Guide, versione 9.2(x)

- Cisco Nexus serie 9000 NX-OS Quality of Service Configuration Guide, versione 7.x

Componenti usati

Per la stesura del documento, sono stati usati switch Cisco Nexus serie 9000 con Cloud Scale ASIC con software NX-OS versione 9.3(8).

La procedura illustrata in questo documento è applicabile solo all'hardware mostrato di seguito.

- Nexus 9200/9300 Fixed Switch

- N9K-C92160YC-X

- N9K-C92300YC

- N9K-C9230QC

- N9K-C92348GC-X

- N9K-C923C

- N9K-C9272Q

- N9K-C932C

- N9K-C9364C

- N9K-C93108TC-EX

- N9K-C93108TC-EX-24

- N9K-C93180LC-EX

- N9K-C93180YC-EX

- N9K-C93180YC-EX-24

- N9K-C93108TC-FX

- N9K-C93108TC-FX-24

- N9K-C93180YC-FX

- N9K-C93180YC-FX-24

- N9K-C9348GC-FXP

- N9K-C93240YC-FX2

- N9K-C93216TC-FX2

- N9K-C9336C-FX2

- N9K-C9336C-FX2-E

- N9K-C93360YC-FX2

- N9K-C93180YC-FX3

- N9K-C93108TC-FX3P

- N9K-C93180YC-FX3S

- N9K-C931D-GX

- N9K-C93600CD-GX

- N9K-C9364C-GX

- N9K-C9364D-GX2A

- N9K-C932D-GX2B

- Schede di linea per switch modulari Nexus 9500

- N9K-X97160YC-EX

- N9K-X9732C-EX

- N9K-X9736C-EX

- N9K-X97284YC-FX

- N9K-X9732C-FX

- N9K-X9788TC-FX

- N9K-X971D-GX

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Questo documento descrive i meccanismi di accodamento e buffering su switch Cisco Nexus serie 9000 dotati di Cisco Cloud Scale ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) con software NX-OS. Questo documento descrive anche i sintomi di una sovrascrittura delle porte su questa piattaforma, come i contatori di interfaccia per l'eliminazione dell'output diverso da zero e i syslog che indicano che le soglie del buffer sono state superate.

Conoscenza dell'architettura di buffer ASIC a scalabilità cloud Cisco Nexus 9000

Gli switch Cisco Nexus serie 9000 con Cisco Cloud Scale ASIC implementano un'architettura di buffer in uscita a "memoria condivisa". Un ASIC è diviso in una o più "porzioni". Ogni slice ha un proprio buffer e solo le porte all'interno di quella slice possono usarlo. Fisicamente, ogni porzione è divisa in "celle", che rappresentano porzioni del buffer. Le sezioni vengono suddivise in "gruppi di pool". A ogni gruppo di pool viene allocato un certo numero di celle che non vengono condivise tra gruppi di pool distinti. Ogni gruppo di pool dispone di uno o più "pool", che rappresentano una classe di servizio (CoS) per il traffico unicast o multicast. In questo modo, ciascun gruppo di pool garantisce risorse buffer per i tipi di traffico serviti dal gruppo di pool.

L'immagine mostra visivamente come i vari modelli di Cisco Cloud Scale ASIC sono divisi in sezioni. L'immagine mostra anche come a ciascuna porzione viene allocata una certa quantità di buffer attraverso le celle.

Ogni modello di switch Nexus serie 9000 e di scheda di linea Nexus 9500 ha un numero diverso di ASIC Cisco Cloud Scale all'interno, nonché un layout diverso che determina le porte del pannello anteriore a cui connettersi l'ASIC. Nelle immagini seguenti vengono illustrati due esempi che utilizzano la scheda di linea N9K-X9736C-FX e lo switch N9K-C9336C-FX2.

La scheda di linea N9K-C9736C-FX dispone di 4 ASIC Cisco Cloud Scale LS1800FX con una slice per ASIC. Internamente, ogni ASIC è definito "unità". A ciascuna slice viene fatto riferimento come "istanza" e viene assegnato un numero intero a base zero che identifica in modo univoco la slice all'interno dello chassis. Il risultato sono le permutazioni mostrate di seguito:

- Unità 0, la slice 0 viene indicata come istanza 0

- Unità 1, la slice 0 viene indicata come istanza 1

- Unità 2: la slice 0 viene indicata come istanza 2

- Unità 3: la slice 0 viene indicata come istanza 3

Lo switch N9K-C9336C-FX2 dispone di un ASIC Cisco Cloud Scale LS3600FX2 con due slice per ASIC. Internamente, ogni ASIC è definito "unità". A ciascuna slice viene fatto riferimento come "istanza" e viene assegnato un numero intero a base zero che identifica in modo univoco la slice all'interno dello chassis. Il risultato sono le permutazioni mostrate di seguito:

- Unità 0, la slice 0 viene indicata come istanza 0

- Unità 0, la slice 1 viene indicata come istanza 1

Ogni scheda di linea e ogni commutatore hanno un layout diverso e producono numeri di istanza diversi. Per progettare la rete intorno a flussi di traffico che richiedono un'elevata larghezza di banda, è necessario conoscere il layout dello switch o della scheda di linea con cui si desidera lavorare. Il comando show interface hardware-mappings può essere usato per correlare ciascuna porta del pannello anteriore a un'unità (ASIC) e a un numero di slice. Di seguito è riportato un esempio di interfaccia Ethernet2/16 di uno switch Nexus 9504 con scheda di linea N9K-X9736C-FX inserita nello slot 2 dello chassis, collegata all'unità 1, slice 0.

switch# show interface hardware-mappings

Legends:

SMod  - Source Mod. 0 is N/A

Unit  - Unit on which port resides. N/A for port channels

HPort - Hardware Port Number or Hardware Trunk Id:

HName - Hardware port name. None means N/A

FPort - Fabric facing port number. 255 means N/A

NPort - Front panel port number

VPort - Virtual Port Number. -1 means N/A

Slice - Slice Number. N/A for BCM systems

SPort - Port Number wrt Slice. N/A for BCM systems

SrcId - Source Id Number. N/A for BCM systems

MacIdx - Mac index. N/A for BCM systems

MacSubPort - Mac sub port. N/A for BCM systems

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name       Ifindex  Smod Unit HPort FPort NPort VPort Slice SPort SrcId MacId MacSP VIF  Block BlkSrcID

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth2/1     1a080000 5    0    16    255   0     -1    0     16    32    4     0     145  0     32

Eth2/2     1a080200 5    0    12    255   4     -1    0     12    24    3     0     149  0     24

Eth2/3     1a080400 5    0    8     255   8     -1    0     8     16    2     0     153  0     16

Eth2/4     1a080600 5    0    4     255   12    -1    0     4     8     1     0     157  0     8

Eth2/5     1a080800 5    0    0     255   16    -1    0     0     0     0     0     161  0     0

Eth2/6     1a080a00 5    0    56    255   20    -1    0     56    112   14    0     165  1     40

Eth2/7     1a080c00 5    0    52    255   24    -1    0     52    104   13    0     169  1     32

Eth2/8     1a080e00 6    1    16    255   28    -1    0     16    32    4     0     173  0     32

Eth2/9     1a081000 6    1    12    255   32    -1    0     12    24    3     0     177  0     24

Eth2/10    1a081200 6    1    8     255   36    -1    0     8     16    2     0     181  0     16

Eth2/11    1a081400 6    1    4     255   40    -1    0     4     8     1     0     185  0     8

Eth2/12    1a081600 6    1    0     255   44    -1    0     0     0     0     0     189  0     0

Eth2/13    1a081800 6    1    56    255   48    -1    0     56    112   14    0     193  1     40

Eth2/14    1a081a00 6    1    52    255   52    -1    0     52    104   13    0     197  1     32

Eth2/15    1a081c00 7    2    16    255   56    -1    0     16    32    4     0     201  0     32

Eth2/16    1a081e00 7    2    12    255   60    -1    0     12    24    3     0     205  0     24

Eth2/17    1a082000 7    2    8     255   64    -1    0     8     16    2     0     209  0     16

Eth2/18    1a082200 7    2    4     255   68    -1    0     4     8     1     0     213  0     8

Eth2/19    1a082400 7    2    0     255   72    -1    0     0     0     0     0     217  0     0

Eth2/20    1a082600 7    2    56    255   76    -1    0     56    112   14    0     221  1     40

Eth2/21    1a082800 7    2    52    255   80    -1    0     52    104   13    0     225  1     32

Eth2/22    1a082a00 8    3    16    255   84    -1    0     16    32    4     0     229  0     32

Eth2/23    1a082c00 8    3    12    255   88    -1    0     12    24    3     0     233  0     24

Eth2/24    1a082e00 8    3    8     255   92    -1    0     8     16    2     0     237  0     16

Eth2/25    1a083000 8    3    4     255   96    -1    0     4     8     1     0     241  0     8

Eth2/26    1a083200 8    3    0     255   100   -1    0     0     0     0     0     245  0     0

Eth2/27    1a083400 8    3    56    255   104   -1    0     56    112   14    0     249  1     40

Eth2/28    1a083600 8    3    52    255   108   -1    0     52    104   13    0     253  1     32

Eth2/29    1a083800 5    0    48    255   112   -1    0     48    96    12    0     257  1     24

Eth2/30    1a083a00 5    0    44    255   116   -1    0     44    88    11    0     261  1     16

Eth2/31    1a083c00 6    1    48    255   120   -1    0     48    96    12    0     265  1     24

Eth2/32    1a083e00 6    1    44    255   124   -1    0     44    88    11    0     269  1     16

Eth2/33    1a084000 7    2    48    255   128   -1    0     48    96    12    0     273  1     24

Eth2/34    1a084200 7    2    44    255   132   -1    0     44    88    11    0     277  1     16

Eth2/35    1a084400 8    3    48    255   136   -1    0     48    96    12    0     281  1     24

Eth2/36    1a084600 8    3    44    255   140   -1    0     44    88    11    0     285  1     16

Calcola ID istanza per più sezioni e ASIC

Quando si interpreta il syslog, l'ID istanza viene calcolato in base all'ordine di combinazione delle unità contigue e delle slice.  Ad esempio, se un modulo Nexus 9500 o Nexus 9300 TOR (Top-of-Rack) ha due unità (ASIC) e due sezioni per unità, gli ID delle istanze possono essere i seguenti:

- Unità 0, la sezione 0 viene definita istanza 0

- Unità 0, la slice 1 viene indicata come istanza 1

- Unità 1: la slice 0 viene indicata come istanza 2

- Unità 1: la slice 1 viene indicata come istanza 3

Se un modulo dispone di un'unità e di quattro sezioni, gli ID istanza possono essere:

- Unità 0, la sezione 0 viene definita istanza 0

- Unità 0, la slice 1 viene indicata come istanza 1

- Unità 0, la slice 2 viene indicata come istanza 2

- Unità 0, la slice 3 viene indicata come istanza 3

Informazioni sulle sottoscrizioni in eccesso e sugli scarti di output

Le interfacce collegate a una rete Ethernet sono in grado di trasmettere un solo pacchetto alla volta. Quando due pacchetti devono uscire contemporaneamente da un'interfaccia Ethernet, l'interfaccia Ethernet trasmette un pacchetto mentre memorizza l'altro. Una volta trasmesso il primo pacchetto, l'interfaccia Ethernet trasmette il secondo pacchetto dal buffer. Quando la somma totale del traffico che deve partire, un'interfaccia supera la larghezza di banda dell'interfaccia, l'interfaccia viene considerata sovrascritta. Ad esempio, se un totale di 15 Gb/s di traffico entra istantaneamente nello switch e deve uscire da un'interfaccia a 10 Gb/s, l'interfaccia a 10 Gb/s ha una sottoscrizione eccessiva in quanto non è in grado di trasmettere 15 Gb/s di traffico alla volta.

Uno switch Cisco Nexus serie 9000 con ASIC a scala cloud gestisce questa contesa tra risorse memorizzando il traffico all'interno dei buffer della slice ASIC associata all'interfaccia di uscita. Se la somma totale del traffico in uscita da un'interfaccia supera la larghezza di banda dell'interfaccia per un periodo di tempo esteso, i buffer della slice ASIC iniziano a riempire di pacchetti che devono uscire dall'interfaccia.

Quando i buffer della slice ASIC raggiungono il 90% di utilizzo, lo switch genera un syslog simile a quello mostrato di seguito:

%TAHUSD-SLOT2-4-BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED: Module 2 Instance 0 Pool-group buffer 90 percent threshold is exceeded!

Quando i buffer della slice ASIC sono completamente pieni, lo switch scarta il traffico aggiuntivo che deve uscire dall'interfaccia finché lo spazio nei buffer non diventa libero. Quando lo switch scarta il traffico, lo switch incrementa il contatore Output Discard sull'interfaccia di uscita.

Il contatore syslog generato e gli scarti di output diversi da zero sono entrambi sintomi di un'interfaccia sovrascritta. Ciascun sintomo viene analizzato più dettagliatamente nelle sottosezioni qui.

Informazioni sul syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED

Di seguito è riportato un esempio del syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED.

%TAHUSD-SLOTX-4-BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED: Module X Instance Y Pool-group buffer Z percent threshold is exceeded!

Questo syslog contiene tre informazioni chiave:

1. Modulo X - Lo slot della scheda di linea che contiene l'interfaccia sovrascritta.

2. Istanza Y: il numero di istanza assegnato all'ASIC e alla tupla di sezione che contengono l'interfaccia sovrascritta.

3. Buffer Z pool-group: la soglia del buffer del pool-gruppo interessata prima della generazione del syslog. Si tratta di una percentuale derivata dalle celle usate divisa per le celle totali, come osservato nell'output di show hardware buffer info pkt-stats quando collegato al modulo X.

Informazioni sul contatore dell'interfaccia Output Discards

Il contatore dell'interfaccia Output Discards indica il numero di pacchetti ignorati che devono aver superato l'interfaccia ma non sono stati in grado di farlo perché il buffer della slice ASIC è pieno e non è in grado di accettare nuovi pacchetti. Il contatore Output Discards è visibile nell'output del comando show interface e mostra gli errori dei contatori dell'interfaccia, come mostrato di seguito.

switch# show interface Ethernet1/1

Ethernet1/1 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000/25000/40000/50000/100000 Ethernet, address: 7cad.4f6d.f6d8 (bia 7cad.4f6d.f6d8)

MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit , DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 232/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 40 Gb/s, media type is 40G

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

admin fec state is auto, oper fec state is off

Last link flapped 03:16:50

Last clearing of "show interface" counters never

3 interface resets

Load-Interval #1: 30 seconds

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 36503585488 bits/sec, 3033870 packets/sec

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 36.50 Gbps, 3.03 Mpps

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

300 seconds input rate 32 bits/sec, 0 packets/sec

300 seconds output rate 39094683384 bits/sec, 3249159 packets/sec

input rate 32 bps, 0 pps; output rate 39.09 Gbps, 3.25 Mpps

RX

0 unicast packets  208 multicast packets  9 broadcast packets

217 input packets  50912 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

38298127762 unicast packets  6118 multicast packets  0 broadcast packets

38298133880 output packets  57600384931480 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble  57443534227 output discard       <<< Output discards due to oversubcription

0 Tx pause

switch# show interface Ethernet1/1 counters errors

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err  UnderSize OutDiscards

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1                0          0          0          0          0 57443534227

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Single-Col  Multi-Col   Late-Col  Exces-Col  Carri-Sen       Runts

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1                0          0          0          0          0           0

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Giants SQETest-Err Deferred-Tx IntMacTx-Er IntMacRx-Er Symbol-Err

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1             0          --           0           0           0          0

--------------------------------------------------------------------------------

Port         InDiscards

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1                0

Scenario di sovrassegnazione di esempio

Si consideri uno scenario in cui il traffico tra due generatori di traffico IXIA attraversa uno switch Nexus 9504 con due schede di linea N9K-X9736C-FX inserite negli slot 1 e 2 dello chassis. 100 Gb/s di traffico entra nello switch tramite l'interfaccia 100 Gb/s Ethernet1/1 e deve uscire dall'interfaccia 40 Gb/s Ethernet2/2. Pertanto, l'iscrizione a Ethernet2/2 è eccessiva. Di seguito è riportata una topologia di questo scenario.

Poiché Nexus 9000 Cloud Scale ASIC utilizza un'architettura di buffer in uscita a memoria condivisa, è necessario controllare il buffer dell'interfaccia Ethernet2/2 in uscita per verificare la congestione. Nell'esempio, la scheda di linea inserita nello slot 2 è la scheda di linea in uscita, quindi è necessario utilizzare il comando attach module 2 prima di visualizzare il buffer hardware interno con il comando show hardware internal tah buffer counters. Si noti il contatore "Occupancy drops" diverso da zero per l'unità 0, il gruppo di pool 0 e i pool associati, che indica il numero di pacchetti scartati perché il buffer del gruppo di pool è completamente occupato.

switch# attach module 2

module-2# show hardware internal tah buffer counters

Unit: 0 Slice: 0

====================

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               Output Pool-Group drops                                            |

|                                Drop-PG      No-drop      CPU--PG      LCPU-PG      RCPU-PG      SPAN-PG          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Occupancy drops                  51152554987        0            0            0            0            0       |

AQM drops                              0            0          N/A          N/A         N/A          N/A        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output UC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Occupancy drops                 51152555398     0          0          0          0          0          0          0  |

AQM drops                            0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output MC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (desc)         93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (inq thr)      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035  |

Occupancy drops                      0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

|                                     Additional counters                                      |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

MEM cell drop reason                  :      0

MEM descriptor drop reason            :      0

OPG cell drop reason                  :      0

OPG descriptor drop reason            :      0

OPG CPU cell drop reason              :      0

OPG CPU descriptor drop reason        :      0

OPG SPAN cell drop reason             :      0

OPG SPAN descriptor drop reason       :      0

OPOOL cell drop reason                :      0

OPOOL descriptor drop reason          :      0

UC OQUEUE cell drop reason            : 51152556479

MC OQUEUE cell drop reason            : 27573307

OQUEUE descriptor drop reason         :      0

MC OPOOL cell drop reason             :      0

FWD DROP                              :     15

SOD                                   :      0

BMM BP                                :      0

No Drop                               :      0

Packets received                      : 87480806439

TRUNC MTU                             :      0

TRUNK BMM BP                          :      0

VOQFC messages sent                   :      0

SOD messages sent                     :      0

SPAN desciptor drop                   :      0

Unit: 1 Slice: 0

====================

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               Output Pool-Group drops                                            |

|                                Drop-PG      No-drop      CPU--PG      LCPU-PG      RCPU-PG      SPAN-PG          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Occupancy drops                        0            0            0            0            0            0       |

AQM drops                              0            0          N/A          N/A         N/A          N/A        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output UC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Occupancy drops                      0          0          0          0          0          0          0          0  |

AQM drops                            0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Output MC Pool counters                                     |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dynamic Threshold (cells)        93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (desc)         93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554      93554  |

Dynamic Threshold (inq thr)      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035      64035  |

Occupancy drops                      0          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

|                                     Additional counters                                      |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

MEM cell drop reason                  :      0

MEM descriptor drop reason            :      0

OPG cell drop reason                  :      0

OPG descriptor drop reason            :      0

OPG CPU cell drop reason              :      0

OPG CPU descriptor drop reason        :      0

OPG SPAN cell drop reason             :      0

OPG SPAN descriptor drop reason       :      0

OPOOL cell drop reason                :      0

OPOOL descriptor drop reason          :      0

UC OQUEUE cell drop reason            :      0

MC OQUEUE cell drop reason            :      0

OQUEUE descriptor drop reason         :      0

MC OPOOL cell drop reason             :      0

FWD DROP                              :      8

SOD                                   :      0

BMM BP                                :      0

No Drop                               :      0

Packets received                      : 45981341

TRUNC MTU                             :      0

TRUNK BMM BP                          :      0

VOQFC messages sent                   :      0

SOD messages sent                     :      0

SPAN desciptor drop                   :      0

Ogni tupla di unità/sezione ASIC è rappresentata da un'unica istanza identificata. L'output del comando show hardware internal buffer info pkt-stats visualizza informazioni dettagliate sul gruppo di pool congestionato (abbreviato come "PG") per ciascuna istanza. Il comando mostra anche il numero massimo/massimo cronologico di celle nel buffer che sono state utilizzate. Infine, il comando mostra uno snapshot istantaneo degli identificatori di porta ASIC di scala cloud delle porte con traffico memorizzato nel buffer. Di seguito è riportato un esempio di questo comando.

switch# attach module 2

module-2# show hardware internal buffer info pkt-stats

Instance 0

============

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   Output Pool-Group Buffer Utilization (cells/desc)                        |

|                                Drop-PG      No-drop      CPU--PG      LCPU-PG      RCPU-PG      SPAN-PG    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total Instant Usage (cells)        59992            0            0            0            0            0       |

Remaining Instant Usage (cells)    33562            0         1500          250         1500         1500       |

Peak/Max Cells Used                90415            0          N/A          N/A          N/A          N/A       |

Switch Cells Count                 93554            0         1500          250         1500         1500       |

Total Instant Usage (desc)             0            0            0            0            0            0       |

Remaining Instant Usage (desc)     93554            0         1500          250         1500         1500       |

Switch Desc Count                  93554            0         1500          250         1500         1500       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Output UC Pool Buffer Utilization (cells/desc)                                  |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total Instant Usage (cells)      60027          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (desc)           0          0          0          0          0          0          0          0  |

Peak/Max Cells Used              62047          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Output MC Pool Buffer Utilization (cells/desc)                                  |

|                               Pool 0     Pool 1     Pool 2     Pool 3     Pool 4     Pool 5     Pool 6     Pool 7  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Total Instant Usage (cells)          0          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (desc)           0          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (inq cells)      0          0          0          0          0          0          0          0  |

Total Instant Usage (packets)        0          0          0          0          0          0          0          0  |

Peak/Max Cells Used              60399          0          0          0          0          0          0          0  |

|--------------------------------------------------------------------------|

|              Instant Buffer utilization per queue per port               |

|      Each line displays the number of cells/desc utilized for a given    |

|                     port for each QoS queue                              |

|             One cell represents approximately 416 bytes                  |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

|ASIC Port         Q7        Q6        Q5        Q4        Q3        Q2        Q1        Q0    |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+|

[12]                                                                                               <<< ASIC Port 12 in Unit 0 Instance 0 is likely the congested egress interface

UC->       0         0         0         0         0         0         0     59988   |

MC cells->       0         0         0         0         0         0         0         0   |

MC desc->        0         0         0         0         0         0         0         0   |

Vedere anche la variazione del picco del comando. Utilizzare questo comando per associare il syslog a un potenziale picco in un particolare gruppo di pool, pool o porta.

switch# show hardware internal buffer info pkt-stats peak

slot  1

=======

Instance 0

============

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

|                     Pool-Group Peak counters                    |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

Drop PG       :           0

No-drop PG    :           0

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

|                           Pool Peak counters                    |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

MC Pool 0     :           0

MC Pool 1     :           0

MC Pool 2     :           0

MC Pool 3     :           0

MC Pool 4     :           0

MC Pool 5     :           0

MC Pool 6     :           0

MC Pool 7     :           0

UC Pool 0     :           0

UC Pool 1     :           0

UC Pool 2     :           0

UC Pool 3     :           0

UC Pool 4     :           0

UC Pool 5     :           0

UC Pool 6     :           0

UC Pool 7     :           0

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

|                           Port Peak counters                    |

|             classes mapped to count_0: 0 1 2 3 4 5 6 7

|             classes mapped to count_1: None

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------+|

[0]                                             <<< ASIC Port. This can be checked via "show interface hardware-mappings"

count_0       :           0

count_1       :           0

[1]

count_0       :           0

count_1       :           0

Il comando show interface hardware-mapping può essere usato per convertire l'identificatore della porta ASIC su scala cloud in una porta del pannello anteriore. Nell'esempio sopra riportato, la porta ASIC 12 (rappresentata dalla colonna SPort nell'output del comando show interface hardware-mapping) associata all'unità ASIC 0 sulla slice/istanza 0 contiene 59.988 celle occupate di 416 byte ciascuna. Di seguito è riportato un esempio del comando show interface hardware-mappings che mappa l'interfaccia alla porta Ethernet2/2 del pannello anteriore.

switch# show interface hardware-mappings

Legends:

SMod  - Source Mod. 0 is N/A

Unit  - Unit on which port resides. N/A for port channels

HPort - Hardware Port Number or Hardware Trunk Id:

HName - Hardware port name. None means N/A

FPort - Fabric facing port number. 255 means N/A

NPort - Front panel port number

VPort - Virtual Port Number. -1 means N/A

Slice - Slice Number. N/A for BCM systems

SPort - Port Number wrt Slice. N/A for BCM systems

SrcId - Source Id Number. N/A for BCM systems

MacIdx - Mac index. N/A for BCM systems

MacSubPort - Mac sub port. N/A for BCM systems

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name       Ifindex  Smod Unit HPortFPort NPort VPort Slice SPort SrcId MacId MacSP VIF  Block BlkSrcID

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth2/2     1a080200 5    0    12   255   4     -1    0     12    24    3     0     149  0     24

È possibile correlare ulteriormente la sovrascrittura dell'interfaccia Ethernet2/2 con le perdite di coda QoS con il comando show queuing interface. Di seguito è riportato un esempio.

switch# show queuing interface Ethernet2/2

Egress Queuing for Ethernet2/2 [System]

------------------------------------------------------------------------------

QoS-Group# Bandwidth% PrioLevel                Shape                   QLimit

Min          Max        Units

------------------------------------------------------------------------------

7             -         1           -            -     -            9(D)

6             0         -           -            -     -            9(D)

5             0         -           -            -     -            9(D)

4             0         -           -            -     -            9(D)

3             0         -           -            -     -            9(D)

2             0         -           -            -     -            9(D)

1             0         -           -            -     -            9(D)

0           100         -           -            -     -            9(D)

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 0                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |     35593332351|        18407162|

|                   Tx Byts |  53532371857088|     27684371648|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |     53390604466|        27573307|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |  80299469116864|       110293228|

|              Q Depth Byts |        24961664|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |     53390604466|        27573307|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 1                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 2                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 3                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 4                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 5                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 6                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                              QOS GROUP 7                    |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

| WRED/AFD & Tail Drop Byts |               0|               0|

|              Q Depth Byts |               0|               0|

|       WD & Tail Drop Pkts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                      CONTROL QOS GROUP                      |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |            5704|               0|

|                   Tx Byts |          725030|               0|

|            Tail Drop Pkts |               0|               0|

|            Tail Drop Byts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

|                         SPAN QOS GROUP                      |

+-------------------------------------------------------------+

|                           |  Unicast       |Multicast       |

+-------------------------------------------------------------+

|                   Tx Pkts |               0|               0|

|                   Tx Byts |               0|               0|

+-------------------------------------------------------------+

Per Slice Egress SPAN Statistics

---------------------------------------------------------------

SPAN Copies Tail Drop Pkts                           0

SPAN Input Queue Drop Pkts                           0

SPAN Copies/Transit Tail Drop Pkts                           0

SPAN Input Desc Drop  Pkts                           0

Infine, è possibile verificare che l'interfaccia Ethernet2/2 in uscita abbia un contatore dei rifiuti di output diverso da zero con il comando show interface. Di seguito è riportato un esempio.

switch# show interface Ethernet2/2

Ethernet2/2 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000/25000/40000/50000/100000 Ethernet, address: 7cad.4f6d.f6d8 (bia 7cad.4f6d.f6d8)

MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit , DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 232/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 40 Gb/s, media type is 40G

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

admin fec state is auto, oper fec state is off

Last link flapped 03:16:50

Last clearing of "show interface" counters never

3 interface resets

Load-Interval #1: 30 seconds

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 36503585488 bits/sec, 3033870 packets/sec

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 36.50 Gbps, 3.03 Mpps

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

300 seconds input rate 32 bits/sec, 0 packets/sec

300 seconds output rate 39094683384 bits/sec, 3249159 packets/sec

input rate 32 bps, 0 pps; output rate 39.09 Gbps, 3.25 Mpps

RX

0 unicast packets  208 multicast packets  9 broadcast packets

217 input packets  50912 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

38298127762 unicast packets  6118 multicast packets  0 broadcast packets

38298133880 output packets  57600384931480 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble  57443534227 output discard       <<< Output discards due to oversubcription

0 Tx pause

Fasi successive

Se si osservano scarti di output su uno switch Nexus serie 9000 con ASIC Cloud Scale, è possibile risolvere il problema con uno o più metodi riportati di seguito:

- Se l'interfaccia su cui si verificano gli errori di output è un'unica interfaccia e non è inclusa in un canale della porta, è possibile aggiornare la larghezza di banda dell'interfaccia per ridurre la congestione. Ad esempio, se un'interfaccia in uscita congestionata è un'interfaccia a 10 Gbps, se si esegue l'aggiornamento a un'interfaccia a 25 Gbps, 40 Gbps o 100 Gbps, sarà possibile risolvere il problema.

- In base al fattore di forma del ricetrasmettitore dell'interfaccia di uscita, è possibile aggiornare il ricetrasmettitore (è possibile migrare da un SFP+ 10 Gbps inserito in un CVR-QSFP-SFP10G all'interno di una porta QSFP a un ricetrasmettitore QSFP 40 Gbps nativo).

- Questa operazione può essere eseguita anche se si esegue la migrazione della configurazione dell'interfaccia di uscita congestionata da una porta a 10 Gbps a una porta a 25 Gbps, 40 Gbps o 100 Gbps.

- Se l'interfaccia su cui si verificano gli output scartati è una singola interfaccia e non è inclusa in un canale porta, è possibile configurare l'interfaccia congestionata in modo che sia membro di un canale porta insieme a un'altra interfaccia della stessa larghezza di banda, riducendo al contempo la congestione.

- Se l'interfaccia su cui si verificano gli output scartati è un'interfaccia porta-canale, l'aggiunta di membri al canale porta può aumentare la larghezza di banda del canale porta complessivo e migliorare l'hashing con bilanciamento del carico per più flussi di traffico di grandi dimensioni.

- Verificare se i flussi di traffico congestionato tra gli host della rete interessano interfacce con velocità inferiore (ad esempio, il traffico in entrata su uno switch tramite un'interfaccia a 40 Gb/s ed in uscita su uno switch tramite un'interfaccia a 10 Gb/s). Questo può essere un collo di bottiglia che causa congestione della rete. Per eliminare questo collo di bottiglia, aggiornare l'interfaccia a velocità inferiore (ad esempio, 10 Gb/s) a un'interfaccia a velocità superiore (ad esempio, 25 Gb/s, 40 Gb/s e così via) e ridurre la congestione della rete.

- Se non è possibile aumentare la larghezza di banda disponibile sull'interfaccia di uscita congestionata, convalidare il servizio QoS end-to-end e applicare le azioni di accodamento appropriate per la rete.

- Se i micro-burst sono una potenziale causa di congestione intermittente, fare riferimento alla sezione Monitoraggio dei micro-burst di questo documento per informazioni su come configurare il monitoraggio dei micro-burst.

Ulteriori informazioni

In questa sezione del documento vengono fornite informazioni aggiuntive sui passaggi successivi da eseguire quando si incontrano il syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED, gli scenari di congestione/sovrascrittura della rete e i contatori di interfaccia per l'eliminazione dell'output di incremento.

Opzioni di configurazione del syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED

È possibile modificare l'intervallo di polling dello stato del buffer di sistema, che controlla la frequenza con cui il sistema esegue il polling dell'utilizzo corrente dei buffer delle slice ASIC. A tale scopo, usare il comando hardware profile buffer info poll-interval in modalità di configurazione globale. Il valore di configurazione predefinito è 5.000 millisecondi. Questa configurazione può essere modificata globalmente o per singolo modulo. Di seguito è riportato un esempio di questo comando di configurazione, con il quale è stato modificato in un valore di 1.000 millisecondi.

switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)# hardware profile buffer info poll-interval timer 1000

switch(config)# end

switch# show running-config | include hardware.profile.buffer

hardware profile buffer info poll-interval timer 1000

switch#

È possibile modificare il valore della soglia di utilizzo del buffer di uscita della porta, che determina quando il sistema genera il syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED che indica che l'utilizzo del buffer della slice ASIC ha superato la soglia configurata. A tale scopo, usare il comando di configurazione globale hardware profile buffer info port-threshold. Il valore di configurazione predefinito è 90%. Questa configurazione può essere modificata globalmente o per singolo modulo. Di seguito è riportato un esempio di questo comando di configurazione, con il valore 80%.

switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)# hardware profile buffer info port-threshold threshold 80

switch(config)# end

switch# show running-config | include hardware.profile.buffer

hardware profile buffer info port-threshold threshold 80

switch#

È possibile modificare l'intervallo minimo tra i syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED generati dallo switch. È inoltre possibile disabilitare completamente il syslog BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED. A tale scopo, usare il comando di configurazione globale timer syslog-interval informazioni sul buffer del profilo hardware. Il valore di configurazione predefinito è 120 secondi. È possibile disattivare completamente il syslog impostando il valore su 0 secondi. Di seguito è riportato un esempio di questo comando di configurazione, con il quale il syslog è interamente disabilitato.

switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)# hardware profile buffer info syslog-interval timer 0

switch(config)# end

switch# show running-config | include hardware.profile.buffer

hardware profile buffer info syslog-interval timer 0

switch#

Registri da raccogliere per scenari di congestione della rete

È possibile raccogliere i log mostrati qui da uno switch interessato da uno scenario di congestione della rete per identificare un'interfaccia di uscita congestionata in aggiunta ai comandi elencati in questo documento.

1. L'output del comando show tech-support details.

2. L'output del comando show tech-support usd-all.

3. L'output del comando show tech-support ipqos all.

4. Quando si lavora su uno switch Nexus serie 9500 con schede di linea Cisco Cloud Scale inserite, l'output del comando show system internal interface counters peak module {x}, dove {x} è il numero di slot del modulo che ospita l'interfaccia in uscita congestionata.

Monitoraggio dei micro-burst

Quando si verifica una congestione o un sovrabbonamento a intervalli molto brevi (un micro-burst), sono necessarie ulteriori informazioni per ottenere una descrizione accurata degli effetti del sovrabbonamento sullo switch.

Gli switch Cisco Nexus serie 9000 dotati di Cisco Cloud Scale ASIC possono monitorare il traffico per rilevare micro-burst che possono causare una congestione temporanea della rete e perdita di traffico nell'ambiente. Per ulteriori informazioni sui micro-burst e su come configurare questa funzione, consultare i documenti mostrati di seguito:

- Capitolo "Micro-Burst Monitoring" della guida alla configurazione della qualità del servizio di Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versione 10.1(x)

- Capitolo "Micro-Burst Monitoring" della guida alla configurazione della qualità del servizio di Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versione 9.3(x)

- Capitolo "Micro-Burst Monitoring" della guida alla configurazione della qualità del servizio di Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versione 9.2(x)

- Capitolo "Micro-Burst Monitoring" della guida alla configurazione della qualità del servizio di Cisco Nexus serie 9000 NX-OS, versione 7.x

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download