Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Configurazioni MTU layer 3

Configurazione dell'MTU su un'interfaccia virtuale commutata (SVI)

Configurazione dell'MTU su una porta di layer 3

Configurazioni MTU layer 2

Configurazione MTU QoS di rete

Configurazione MTU per porta

Configurazione di Nexus 2000

Configurazione FPC (Fabric Port Channel) per porta (da configurare sullo switch Nexus padre)

Nexus 7000 / FEX Jumbo Frame Configuration (si applica solo alla versione 6.2 e successive)

Configurazione del criterio QoS di rete (da configurare sullo switch Nexus padre)

Verifica

MTU layer 3

MTU layer 2

Verifica dell'MTU sugli switch che usano QoS di rete

Verifica dell'MTU sugli switch che supportano l'MTU per porta

Nexus 2000

Risoluzione dei problemi

Conseguenze

Difetti noti

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare e verificare le unità MTU (Maximum Transmission Unit) sui Cisco Nexus Switch.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Configurazioni MTU layer 3

Tutte le porte di layer 3, indipendentemente dalla piattaforma, sono configurate per singola porta.

Configurazione dell'MTU su un'interfaccia virtuale commutata (SVI)

Nexus(config)#interface vlan 1

Nexus(config-if)#mtu 9216

Configurazione dell'MTU su una porta di layer 3

Nexus(config)#interface ethernet 1/1

Nexus(config-if)#no switchport

Nexus(config-if)#mtu 9216

Configurazioni MTU layer 2

L'MTU di layer 2 viene impostata tramite un criterio QoS (Quality of Service) della rete o tramite la configurazione della porta stessa (sugli switch che supportano MTU per porta). Solo i modelli Nexus 7000, 9000 e alcuni modelli 3000 supportano l'MTU per porta.

Configurazione MTU QoS di rete

Nexus 3000: Include switch Nexus serie 3048, 3064, 3132Q, 3132Q-X, 3132Q-XL, 3172 e 3500

Nexus 5000: Tutti gli switch Nexus serie 5000 e 5500

Nexus 6000: Tutti gli switch Nexus serie 6000

Per configurare una MTU elevata su questi switch, creare un criterio qos di rete o modificare un criterio già esistente per specificare la MTU elevata. Questa configurazione si applica a tutte le porte. Sono incluse tutte le porte Cisco Fabric Extender (FEX) collegate allo switch.

Nota: Non utilizzare un criterio qos di rete per configurare un'MTU per porta. Questi criteri non supportano la configurazione MTU per porta.

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-default

mtu 9216

system qos

service-policy type network-qos jumbo

Configurazione MTU per porta

Nexus 3000: Include switch Nexus 3132Q-V, 3164, 31108, 3128PQ, serie 3200 e 36180YC-R

Nexus 7000: Tutti gli switch Nexus serie 7000 e 7700

Nexus 9000: Tutti gli switch Nexus serie 9200 (include 92xxx), serie 9300 (include 93xxx) e serie 9500

Nota: Le piattaforme che usano porte L2 con configurazione MTU per porta possono usare solo la configurazione System Jumbo MTU sullo switch o la porta 1500.

Per impostazione predefinita, l'MTU Jumbo del sistema è 9216 e le porte L2 configurate con l'MTU Jumbo si aggiornano automaticamente al nuovo valore se viene modificato.

Nexus# show running-config all | i jumbomtu

system jumbomtu 9216

Nexus(config)# system jumbomtu ?

<1500-9216> Enter jumbomtu

Per configurare un'MTU per ciascuna porta, è necessaria questa configurazione:

Nexus(config)#interface ethernet 1/1

Nexus(config-if)#mtu 9216

Se si immette un valore non valido, viene restituito un errore:

Nexus(config-if)# mtu 9000

ERROR: MTU can only be default or system jumbo MTU

Configurazione di Nexus 2000

Nota: L'MTU Nexus 2000 è impostata con la configurazione dei frame jumbo sullo switch padre. Per gli switch padre che consentono il jumbo su una base a porta, configurare il canale della porta del fabric FEX (FPC). Se lo switch padre richiede un criterio qos della rete, il jumbo viene impostato con la configurazione del criterio QoS dello switch padre. In entrambi i casi, le modifiche vengono automaticamente riportate al FEX.

Configurazione FPC (Fabric Port Channel) per porta (da configurare sullo switch Nexus padre)

interface port-channel136

switchport mode fex-fabric

fex associate 136

vpc 136

mtu 9216

Nota: Nexus 7000 non consente di impostare la MTU FEX con FPC nella versione 6.2 e successive. È invece necessario creare un criterio QoS personalizzato come dettagli di configurazione successivi.

Nexus 7000 / FEX Jumbo Frame Configuration (si applica solo alla versione 6.2 e successive)

Nota: Modificare il modello attualmente in uso. Per trovare il modello corrente in uso, eseguire il comando show policy-map system type network-qos.

7K(conf)#class-map type network-qos match-any c-nq-8e-custom

7K(config-cmap-nqos)#match cos 0-7

7K(config)#policy-map type network-qos nq-8e-custom template 8e

7K(config-pmap-nqos)#class type network-qos c-nq-8e-custom

7K(config-pmap-nqos-c)#congestion-control tail-drop

7K(config-pmap-nqos-c)#mtu 9216

7K(config)#system qos

7K(config-sys-qos)#service-policy type network-qos nq-8e-custom

Configurazione del criterio QoS di rete (da configurare sullo switch Nexus padre)

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-default

mtu 9216

system qos

service-policy type network-qos jumbo

Verifica

Per verificare che la configurazione sia stata configurata correttamente, consultare questa sezione.

Cisco CLI Analyzer (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare Cisco CLI Analyzer per visualizzare un'analisi degli output del comando show.

MTU layer 3

Verificare l'MTU di layer 3 su tutte le piattaforme Nexus quando si esegue il comando show interface eth x/y, come mostrato nell'esempio:

Nexus# show interface ethernet 1/19

Ethernet1/19 is up

Dedicated Interface

Hardware: 100/1000/10000 Ethernet, address: 547f.ee5d.413c (bia 547f.ee5d.40fa)

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

Verificare l'MTU SVI eseguendo il comando show interface vlan X come mostrato in questo output:

Nexus# show interface vlan 1

Vlan1 is down (Non-routable VDC mode), line protocol is down

Hardware is EtherSVI, address is  547f.eed8.ec7c

Internet Address is 192.168.10.10/24

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

MTU layer 2

Questa sezione descrive come verificare l'MTU del layer 2 per piattaforma. Questi comandi vengono eseguiti dallo switch padre.

Verifica dell'MTU sugli switch che usano QoS di rete

Nexus# show queuing interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR            100

RX Queuing

qos-group 0

q-size: 469760, HW MTU: 9216 (9216 configured)

-- or --

Nexus# show queuing interface ethernet 1/1

slot  1

=======

HW MTU of Ethernet1/1 : 9216 bytes

Egress Queuing for Ethernet1/1 [System]

Verifica dell'MTU sugli switch che supportano l'MTU per porta

Nexus# show interface ethernet 1/12

Ethernet1/12 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: 7c0e.ceca.f183 (bia 7c0e.ceca.f183)

MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

Nexus 2000

Nota: Se Nexus 3000 è in codice in una versione precedente a 7.0(3)I2(2a), controllare il valore MTU eseguendo il comando show queueing interface ethernet x/x. Sugli switch Nexus 3000 con versione 7.0(3)I2(2a) e successive, le dimensioni dell'MTU vengono indicate per ciascuna porta.

Per un FEX collegato a Nexus 5000, 6000 e 7000:

Nexus# show queuing interface ethernet 136/1/1

if_slot 68, ifidx 0x1f870000

Ethernet136/1/1 queuing information:

Input buffer allocation:

Qos-group: 0

frh: 3

drop-type: drop

cos: 0 1 2 3 4 5 6 7

xon       xoff      buffer-size

---------+---------+-----------

19200     78080     90880

Queueing:

queue   qos-group    cos                 priority     bandwidth     mtu

--------+------------+--------------------+---------+----------------+--------

3                   0        0 1 2 3 4 5 6      WRR       100       9280

Per un FEX collegato a Nexus 9000:

9K# show interface ethernet 104/1/1

Ethernet104/1/1 is up

admin state is up,

Hardware: 100/1000 Ethernet, address: 5475.d0e0.e5c2 (bia 5475.d0e0.e5c2)

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

Risoluzione dei problemi

In questa sezione vengono fornite informazioni utili per risolvere i problemi di configurazione.

Cisco CLI Analyzer (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare Cisco CLI Analyzer per visualizzare un'analisi degli output del comando show.

Nota: consultare le informazioni importanti sui comandi di debug prima di eseguire i comandi di debug.

A volte è necessario verificare le modifiche nel software. A tale scopo, controllare l'etpm (Ethernet port manager) per verificare che le modifiche siano state sottoposte a push tramite il software su qualsiasi piattaforma:

Switch#show system internal ethpm info interface eth 6/5 | egrep -i mtu

medium(broadcast), snmp trap(on), MTU(4000)

È inoltre possibile verificare che le modifiche hardware siano state annullate nei moduli M1, M2, F1 e F2:

module-1#show hardware internal mac port 20 state | i MTU

GD: Port speed Undecided GD MTU 10240 (fixed to max), PL MTU 9238 mode 0

In alternativa, è possibile esaminare la configurazione QoS sulla scheda di linea:

module-1# show hardware internal mac port 33 qos configuration | beg mtu

vl  hw_mtu   pm_mtu   pm_adj  qos_mtu   qos_adj   last_mtu

0   9238     9728      22     9216       22       9216

Conseguenze

Una MTU non corrispondente su un collegamento può avere un impatto sulle interfacce instradate con adiacenze di routing e causare un'incoerenza di tipo 1 con il VPC se entrambi i lati del VPC non corrispondono all'MTU (configurarla con cautela).

Difetti noti

- Cisco bug ID CSCuf20035 - (Nexus 7000) Le modifiche dell'MTU FEX non hanno effetto sulle code FEX