Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Hardware e software interessati

Data di fine della manutenzione software

Azioni disponibili per il cliente

Azioni cliente non disponibili

Data ultimo giorno supporto

Azioni disponibili per il cliente

Azioni cliente non disponibili

Azione consigliata

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite informazioni dettagliate sulle date di fine manutenzione software e ultimo giorno di supporto per la versione secondaria NX-OS 6.2(x) del software NX-OS in esecuzione sugli switch Nexus serie 7000 e 7700. Nel presente documento vengono inoltre descritte le azioni consigliate per i clienti con switch Nexus serie 7000 o 7700 che eseguono la versione secondaria NX-OS 6.2(x) del software NX-OS.

Di seguito sono indicate le fasi più importanti di cui tenere conto:

- Data di fine rilascio per la manutenzione del software: 15 settembre 2020

- Data ultimo giorno di supporto: 30 settembre 2024

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Per la stesura del documento, sono stati usati switch Cisco Nexus serie 7000 e 7700 elencati nella sezione Hardware e software applicabile del presente documento con la versione secondaria NX-OS 6.2(x) del software NX-OS.

Premesse

L'annuncio di fine vendita e fine del ciclo di vita per il documento Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2 pubblicato il 18 marzo 2019 descrive le date principali relative alle fasi di fine vendita e fine del ciclo di vita della versione secondaria di NX-OS 6.2(x) del software NX-OS all'interno del ciclo di vita del software NX-OS. Nell'annuncio sono annunciate le date per due importanti tappe:

- Data di fine rilascio per la manutenzione del software: 15 settembre 2020

- Data ultimo giorno di supporto: 30 settembre 2024

In questo documento vengono descritti i dettagli relativi a queste due fasi cardine, inclusi i vantaggi che i clienti possono e non possono aspettarsi dagli switch Nexus serie 7000 o 7700 con versione secondaria NX-OS 6.2(x) del software NX-OS.

Hardware e software interessati

Questo documento è applicabile ai seguenti componenti hardware:

- Nexus serie 7000 switch

- N7K-C7004

- N7K-C7009

- N7K-C7010

- N7K-C7018

- Nexus serie 7700 switch

- N77-C7706

- N77-C7710

- N77-C7718

L'hardware indicato sopra è applicabile se esegue le seguenti versioni del software NX-OS:

- Software NX-OS release 6.2(2)

- Software NX-OS release 6.2(2a)

- Software NX-OS release 6.2(6)

- Software NX-OS release 6.2(6b)

- Software NX-OS release 6.2(8)

- Software NX-OS release 6.2(8a)

- Software NX-OS release 6.2(8b)

- Software NX-OS release 6.2(10)

- Software NX-OS release 6.2(12)

- Software NX-OS release 6.2(14)

- Software NX-OS release 6.2(16)

- Software NX-OS release 6.2(18)

- Software NX-OS release 6.2(20)

- Software NX-OS release 6.2(20a)

- Software NX-OS release 6.2(2)

- Software NX-OS release 6.2(24)

- Software NX-OS release 6.2(24a)

Data di fine della manutenzione software

La Data di fine manutenzione software (15 settembre 2020) è l'ultima data in cui Cisco può rilasciare qualsiasi versione finale di manutenzione software o correzione di bug. Dopo questa data, Cisco non potrà più sviluppare, riparare, mantenere o testare il software del prodotto. Inoltre, non verranno rilasciate ulteriori versioni di manutenzione del software per correggere gli avvisi o le vulnerabilità di sicurezza rilevate dopo la data di fine manutenzione del software.

Azioni disponibili per il cliente

Dopo la data di fine manutenzione del software, i clienti potranno eseguire le azioni indicate di seguito:

- Aprire le richieste di supporto con Cisco TAC e ricevere supporto per uno switch Nexus serie 7000 o 7700 collegato a un contratto di supporto valido durante l'esecuzione della versione secondaria NX-OS 6.2(x) del software NX-OS.

- Scaricare le versioni del software NX-OS applicabili agli switch Nexus serie 7000 o 7700 dal sito Web di Cisco per il download del software.

Azioni cliente non disponibili

Dopo la data di fine del rilascio per la manutenzione del software, i clienti non saranno in grado di eseguire le azioni mostrate di seguito:

- I clienti non potranno ottenere nuove funzionalità, correzioni di bug o patch di vulnerabilità che non siano esplicitamente incluse nell'ultima release di manutenzione di NX-OS 6.2(x) versione secondaria di NX-OS, ovvero la versione 6.2(24a).

Data ultimo giorno supporto

La data dell'ultimo giorno del supporto (30 settembre 2024) è l'ultima data utile per ricevere assistenza e supporto applicabili per il prodotto come previsto dai contratti di assistenza attivi o dai termini e dalle condizioni della garanzia. Dopo questa data, tutti i servizi di supporto per il prodotto non saranno disponibili e il prodotto diventerà obsoleto.

Azioni disponibili per il cliente

Dopo la data dell'ultimo giorno di supporto, i clienti potranno eseguire le operazioni riportate di seguito.

- Scaricare le versioni del software NX-OS applicabili agli switch Nexus serie 7000 o 7700 dal sito Web di Cisco per il download del software.

Azioni cliente non disponibili

Oltre alle azioni non disponibili elencate nella sezione Data di rilascio fine manutenzione software di questo documento, i clienti non potranno eseguire le azioni mostrate di seguito dopo la data dell'ultimo giorno di supporto:

- I clienti non saranno in grado di aprire una richiesta di assistenza con Cisco TAC e ricevere supporto per uno switch Nexus serie 7000 o 7700 durante l'esecuzione della versione secondaria di NX-OS 6.2(x) del software NX-OS, anche se lo switch è collegato a un contratto di assistenza attivo valido.

Azione consigliata

Cisco consiglia ai clienti con switch Nexus serie 7000 o 7700 su cui è in esecuzione la versione secondaria NX-OS 6.2(x) del software NX-OS interessato dalla fine delle versioni di manutenzione software e dalle date dell'ultimo giorno di supporto di valutare l'opportunità di aggiornare l'attuale versione consigliata del software Cisco NX-OS per gli switch Cisco Nexus serie 7000 e 7700. L'attuale versione consigliata del software Cisco NX-OS per gli switch Cisco Nexus serie 7000 e 7700 è documentata nel documento Versioni consigliate di Cisco NX-OS per gli switch Cisco Nexus serie 7000.

I clienti possono trovare le istruzioni per l'aggiornamento del software NX-OS e i percorsi di aggiornamento supportati documentati nelle note di rilascio elencate nel documento Cisco Nexus 7000 e 7700 Switch Release Notes. All'interno di ciascuna nota di rilascio, i clienti possono trovare sia percorsi di aggiornamento non-ISSU (In-Service Software Upgrade) supportati che percorsi di aggiornamento ISSU alle versioni software NX-OS di destinazione.

Di seguito è riportato un elenco delle note sulla versione:

- Cisco Nexus serie 7000 NX-OS Note di rilascio, release 8.4

- Cisco Nexus serie 7000 NX-OS Note di rilascio, release 8.3

- Cisco Nexus serie 7000 NX-OS Note di rilascio, release 8.x

- Cisco Nexus serie 7000 NX-OS Release Notes, versione 7.3

Informazioni correlate

- Politica di fine ciclo di vita dei prodotti Cisco

- Annuncio di fine ciclo di vita e di vendita per Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2

- Policy di vulnerabilità della sicurezza di Cisco

- Note sulla release degli switch Cisco Nexus serie 7000

- Versioni Cisco NX-OS consigliate per gli switch Cisco Nexus serie 7000