Sommario

Introduzione

Problema: N7K-1 segnala che gli indirizzi MAC 0050.5695.1ac8 e 0050.5695.3ba5 si spostano o si sono spostati tra due interfacce separate (canale porta 5 e canale porta 6).

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive questo messaggio syslog sulla piattaforma Nexus: L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE

2016 Jan 12 15:19:53 N7K-1 %L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE: Mac 0050.5695.1ac8 nella vlan 150 è stato spostato da Po6 a Po5

2016 Jan 12 15:19:56 N7K-1 %L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE: Mac 0050.5695.3ba5 nella vlan 150 è stato spostato da Po5 a Po6

Problema : N7K-1 segnala che gli indirizzi MAC 0050.5695.1ac8 e 0050.5695.3ba5 si spostano o si sono spostati tra due interfacce separate (canale porta 5 e canale porta 6).

Soluzione

Questo messaggio di log è progettato per avvisare l'utente che lo switch riceve pacchetti dallo stesso host (mac di origine) su due interfacce diverse nella stessa vlan.

Trigger comuni

- loop L2

- Client wireless in roaming tra punti di accesso

- Vmotion

- Configurazione errata del gruppo di schede di interfaccia di rete attivo/standby

Quando si stampa questo messaggio di registro, è possibile seguire la procedura seguente per tenere traccia dell'origine dello spostamento:

- Documentare le interfacce che segnalano il movimento mac.

- Accedere al dispositivo che si collega a queste interfacce e abilitare la notifica di spostamento mac se non è già abilitata.

- Continuare questa logica finché non si è in grado di rintracciare l'origine dello spostamento mac.

Comando per abilitare la notifica di spostamento mac:

- IOS: mac-move notifica tabella indirizzi MAC

- N3K: mac-move notifica tabella indirizzi mac ; livello di registrazione fwm 6 ; monitor registrazione 6

- N4K: mac-move notifica tabella indirizzi mac ; livello di log fwm 6 ; logging monitor 6

- N5K/N6K: mac-move di notifica tabella indirizzi mac ; livello di registrazione fwm 6; monitoraggio registrazione 6

- N7K/N9K: livello di log l2fm 5

Questi comandi non sono intrusivi e stampano solo messaggi syslog aggiuntivi relativi ai flap mac.

Informazioni correlate

- Nexus 5000 FAQ: cosa fare quando uno switch Nexus 5000 visualizza il messaggio "FWM-2-STM_LOOP_DETECT" nel registro?

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems