Sommario

Introduzione

Topologia

Determinare il motore di inoltro in ingresso

Configurazione del trigger

Avvia l'acquisizione

Interpreta i risultati

Ulteriore verifica

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi utilizzati per eseguire un ELAM su un modulo Cisco Nexus 7000 (N7K) F1, spiega gli output più rilevanti e come interpretare i risultati.

Suggerimento: Fare riferimento al documento ELAM Overview per una panoramica su ELAM.

Topologia

Nell'esempio, un host sulla VLAN 10 (10.1.1.101 con indirizzo MAC 0050.56a1.1a01), la porta Eth3/18 invia una richiesta ICMP (Internet Control Message Protocol) a un host sulla VLAN 10 (10.1.1.102 con indirizzo MAC 0050.56a1.1aef), la porta Eth3/26. Per acquisire questo tipo di dati, viene utilizzato ELAM. singolo frame da 10.1.1.101 a 10.1.1.102. È importante ricordare che ELAM consente di acquisire solo un singolo frame.

Per eseguire un ELAM sulla N7K, è necessario prima connettersi al modulo appropriato (è necessario avere il privilegio di amministratore di rete):

N7K# attach module 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3#

Determinare il motore di inoltro in ingresso

È previsto che il traffico entri nello switch sulla porta Eth3/18. Quando si controllano i moduli nel sistema, si osserverà che il modulo 3 è un modulo F1. È importante ricordare che la N7K è completamente distribuita e che i moduli, non il supervisore, prendono le decisioni di inoltro per il traffico della corsia dati.

N7K# show module 3

Mod  Ports  Module-Type                Model              Status

---  -----  -------------------------- ------------------ ----------

3    32     1/10 Gbps Ethernet Module  N7K-F132XP-15      ok

Per i moduli F1, eseguire l'ELAM sul Layer 2 (L2) Forwarding Engine (FE) con nome in codice interno Orion. La N7K F1 ha 16 FE per modulo, quindi è necessario determinare l'Orion ASIC che viene utilizzato per la FE sulla porta Eth3/18. Immettere questo comando per verificare:

module-3# show hardware internal dev-port-map

(some output omitted)

--------------------------------------------------------------

CARD_TYPE:         DCE 32 port 10G

>Front Panel ports:32

--------------------------------------------------------------

Device name             Dev role              Abbr num_inst:

--------------------------------------------------------------

> Orion Fwding Driver    DEV_LAYER_2_LOOKUP     L2LKP  16

+--------------------------------------------------------------+

+-----------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++--------+

+--------------------------------------------------------------+

FP port |  PHYS | MAC_0 | L2LKP | QUEUE |SWICHF

...

18      8       8       8       8       1

Nell'output, è possibile vedere che la porta Eth3/18 si trova sull'istanza Orion (L2LKP) 8.

module-3# elam asic orion instance 8

module-3(orion-elam)#

Configurazione del trigger

L'Orion ASIC dispone di una serie molto limitata di trigger ELAM rispetto alle altre FE sulla piattaforma N7K. Ciò è dovuto al fatto che F1 è un modulo solo L2. Pertanto, prende decisioni di commutazione in base alle informazioni sull'indirizzo MAC (o SwitchID negli ambienti FabricPath).

Con Nexus Operating Systems (NX-OS), è possibile utilizzare il punto interrogativo per separare il trigger ELAM:

module-3(orion-elam)# trigger di field ?

da           Destination mac-address

mim_da       Destination mac-in-mac-address

mim_sa       Source mac-in-mac-address

sa           Source mac-address

vlan

Per questo esempio, il frame viene acquisito in base agli indirizzi MAC di origine e di destinazione sul blocco decisionale in entrata.

Nota: Il modulo F1 non richiede trigger DBUS e RBUS separati.

Trigger:

module-3(orion-elam)# trigger di field sa 0050.56a1.1a01 da 0050.56a1.1aef

Avvia l'acquisizione

Il modulo F1 è diverso dagli altri moduli N7K, in quanto l'ELAM inizia immediatamente dopo la configurazione del trigger. Per controllare lo stato dell'ELAM, immettere il comando status:

module-3(orion-elam)# status

Armed

Quando il frame che corrisponde al trigger viene ricevuto dal FE, lo stato ELAM viene visualizzato come Triggered:

module-3(orion-elam)# status

Triggered

Interpreta i risultati

Per visualizzare i risultati ELAM, immettere il comando show capture. Di seguito è riportato l'estratto dei dati ELAM più importante per questo esempio (alcuni output sono omessi):

module-3(orion-elam)# show capture

dc3v4_si[11:0]           :                   17

vlanx                    :                    a

di                       :                   1e or 1f

res_eth_da               :           5056a11aef

res_eth_sa               :           5056a11a01

Nota: Con il modulo F1, i dati ELAM utilizzati per prendere la decisione di inoltro e i dati che contengono il risultato dell'inoltro vengono combinati nello stesso output. Inoltre, il formato dell'indirizzo MAC nell'output ELAM non include gli zeri precedenti.

Destination MAC (res_eth_da) 5056a11aef = 0050.56a1.1aef

Source MAC      (res_eth_sa) 5056a11a01 = 0050.56a1.1a01

Con questo output, è possibile verificare la logica di destinazione locale (LTL) di origine (dc3v4_si), la LTL di destinazione (di), la VLAN (vlanx) e gli indirizzi MAC di origine e di destinazione (rispettivamente, 5056a11a01 e 5056a11aef).

L'LTL di origine (dc3v4_si) rappresenta la porta su cui viene ricevuto il frame. Il comando ELAM F1 visualizza due risultati per il comando LTL di destinazione (1e o 1f). Ciò si verifica perché il parser ELAM non è in grado di leggere il bit meno significativo dei dati ELAM, il che produce un risultato ambiguo. Pertanto, Cisco consiglia di convalidare la voce dell'indirizzo MAC hardware per l'indirizzo di destinazione e di verificarla con il LTL di destinazione nell'ELAM.

N7K# show system internal pixm info ltl 0x17

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT       Eth3/18

L'output mostra che l'LTL di origine 0x17 è mappato alla porta Eth3/18. Ciò conferma che il frame viene ricevuto sulla porta Eth3/18.

module-3# show hardware mac address-table fe 8

address 0050.56a1.1aef vlan 10 vdc 1

(some output omitted)

FE | Valid| PI|  BD  |      MAC      |  Index|

|      |   |      |               |       |

---+------+---+------+---------------+-------+

8    1     0   34    0050.56a1.1aef  0x0001f

N7K# show system internal pixm info ltl 0x1f

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT       Eth3/26

Con questo output, è possibile verificare che l'istanza 8 di Orion (la FE che prende la decisione di inoltro per Eth3/18) abbia una voce di indirizzo MAC hardware di 0x1f per l'indirizzo MAC di destinazione 0050.56a1.1aef. Questo indice è anche la destinazione LTL (di) all'interno dei dati F1 ELAM.

Inoltre, è possibile verificare che LTL 0x1f esegua il mapping alla porta Eth3/26. Ciò conferma che il frame viene inviato dalla porta Eth3/26.

Ulteriore verifica

Per verificare in che modo lo switch alloca il pool LTL, immettere il comando show system internal pixm info ltl-region. L'output di questo comando è utile per comprendere lo scopo di una LTL se non corrisponde a una porta fisica. Un buon esempio è un Drop LTL:

N7K# show system internal pixm info ltl 0x11a0

0x11a0 is not configured

N7K# show system internal pixm info ltl-region

LTL POOL TYPE                          SIZE        RANGE

=====================================================================

DCE/FC Pool                            1024       0x0000 to 0x03ff

SUP Inband LTL                           32       0x0400 to 0x041f

MD Flood LTL                              1       0x0420

Central R/W                               1       0x0421

UCAST Pool                             1536       0x0422 to 0x0a21

PC Pool                                1720       0x0a22 to 0x10d9

LC CPU Pool                              32       0x1152 to 0x1171

EARL Pool                                72       0x10da to 0x1121

SPAN Pool                                48       0x1122 to 0x1151

UCAST VDC Use Pool                       16       0x1172 to 0x1181

UCAST Generic Pool                       30       0x1182 to 0x119f

LISP Pool                                 4       0x1198 to 0x119b

Invalid SI                                1       0x119c to 0x119c

ESPAN SI                                  1       0x119d to 0x119d

Recirc SI                                 1       0x119e to 0x119e

Drop DI                                   2       0x119f to 0x11a0

UCAST (L3_SVI_SI) Region                 31       0x11a1 to 0x11bf

UCAST (Fex/GPC/SVI-ES)       3648       0x11c0 to 0x1fff

UCAST Reserved for Future Use Region   2048       0x2000 to 0x27ff

======================> UCAST MCAST BOUNDARY <======================

VDC OMF Pool                             32       0x2800 to 0x281f