Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

L'host non accede alla struttura e Ethanalyzer non mostra alcuna RICHIESTA VLAN dall'host

Soluzione

Scheda QLOGIC non configurata per FCoE

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare una scheda di rete convergente (CNA) QLE8262 per Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- FCoE

- Workstation e come ottenere l'accesso da console alla workstation

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

L'host non accede alla struttura e Ethanalyzer non mostra alcuna RICHIESTA VLAN dall'host

Esempio del flusso corretto:

2013-12-05 13:23:57.876499 00:00:c9:e6:88:2f -> 00:2a:6a:5e:7c:87 FIP Keep-Alive

2013-12-05 13:23:57.956581 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP VLAN Request

2013-12-05 13:23:57.957731 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP VLAN Response

2013-12-05 13:23:57.957792 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP Solicitation

2013-12-05 13:23:57.959224 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP Advertisement

Nota: La riga in grassetto qui non è presente nell'host, quindi non si verifica neanche la risposta VLAN dallo switch.

Soluzione

Scheda QLOGIC non configurata per FCoE

QLogic QLE8262 è una CNA con funzioni separate per Ethernet e supporto FCoE. Per abilitare il supporto FCoE, accedere all'utility di configurazione del BIOS.

Premere CTRL+Q durante il POST (Power-On-Self-Test) del server host per visualizzare lo schermo come mostrato nell'immagine.

Nota: Verificare che il tipo FCOE sia configurato come mostrato nell'esempio.

Se FCoE non è configurato, verrà visualizzato come None nella colonna Type, come illustrato nell'esempio.

Per passare a questo campo, utilizzare i tasti di direzione e fare clic su Invio per modificare il valore da Nessuno a FCoE.