Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Esempio di rete

Rete fisica

Vista VSAN logica

Configurazioni della piattaforma

Nexus 5000

Configurazione QoS (Quality of Service)

UCS Manager

NetApp

Verifica

Controllo dello stato delle interfacce VFC

Verificare che NetApp e UCS siano connessi all'infrastruttura

Risoluzione dei problemi

Funzionalità configurate

Configurazione di VLAN e VSAN

Spanning Tree e VLAN FCoE

VPC e VLAN FCoE

Stato controllo del flusso di priorità

Appartenenza VSAN

Problemi noti e comuni

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto un Nexus 5000 in una configurazione VPC (Virtual Port Channel) su uno storage NetApp per ottenere FCoE (Fibre Channel over Ethernet).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di Unified Computing System (UCS) e Nexus 5000.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- 2 Nexus 5548 con NXOS 5.2. Chiamato bdsol-n5548-05 e -06-0.

- 2x UCS 6248 fabric interconnect (FI) - con software 2.2. Chiamato bdsol-6248-03-, A e B.

- 2x NetApp 3220 - esegue la versione 8.1. Chiamato bdsol-3220-01-, A e B.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

In questo documento viene descritta la configurazione dello switch Nexus 5000 in una configurazione VPC (Virtual Port Channel) su uno storage NetApp per ottenere la connettività FCoE (Fibre Channel over Ethernet).

Configurazione

Esempio di rete

Tutti i diagrammi del documento sono stati creati con i diagrammi applicazioni .

Rete fisica

Questa configurazione è destinata ad essere un semplice riferimento. Utilizza collegamenti singoli anche se i canali delle porte menzionati possono essere facilmente estesi con più collegamenti per fornire una maggiore larghezza di banda.

Tra gli UCS FI e i Nexus 5000 c'è solo un singolo collegamento su ogni lato. Tra ciascun Nexus 5000 e ciascun NetApp è presente anche un collegamento associato ai VPC associati.

Vista VSAN logica

In questo caso, la VSAN 70 viene utilizzata per il lato sinistro del fabric e la VSAN 80 per il lato destro. Rispettivamente, le VLAN 970 e 980 sono VLAN FCoE.

Configurazioni della piattaforma

La maggior parte della complessità di questa configurazione è concentrata sulla piattaforma Nexus 5000. La configurazione di UCS e NetApp è piuttosto semplice.

Nexus 5000

Questa configurazione ha molte somiglianze con l'esempio di configurazione di Nexus 5000 NPIV FCoE con FCoE NPV Attached UCS.

Attivazione delle funzionalità

Su entrambi i sistemi Nexus 5000:

feature npiv

feature fcoe

feature lacp

Creazione della VSAN (Virtual Storage Area Network)

bdsol-n5548-05

vsan database

vsan 70

bdsol-n5548-06

vsan database

vsan 80

Aggiunta di nuove VLAN per il trasporto del traffico FCoE

bdsol-n5548-05

vlan 970

fcoe vsan 70

bdsol-n5548-06

vlan 980

fcoe vsan 80

Configurazione connettività fisica

Questo tipo di configurazione consente di trasportare il protocollo FCoE e un'altra VLAN in un singolo trunk. In questo caso, i VPC hanno la VLAN 3380, configurata come VLAN NFS (Network File System) sul lato NetApp come mostrato in seguito.

La configurazione è presa da bdsol-n5548-05.

Configurare VPC su NetApp-B:

interface Ethernet1/5

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 105 mode active

interface port-channel105

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 105

Configurare VPC su NetApp-A:

interface Ethernet1/6

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 106 mode active

interface port-channel106

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 106

Configurare il canale della porta che conduce a UCS:

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 103 mode active

interface port-channel103

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

Questa configurazione è riflessa sullo switch bdsol-n5548-06. L'unica differenza è che la VLAN 980 viene trasferita nei trunk e non in 970.

Creazione e associazione della configurazione VSAN

Ora che la connettività fisica è configurata, le interfacce VFC (Virtual Fibre Channel) appena configurate devono essere associate ai canali delle porte creati in precedenza.

Nota: questa configurazione si riferisce all'UCS quando funziona in modalità Fabric End Host, non nella commutazione Fibre Channel (FC). Quando si esegue la modalità di switching FC sul server UCS, ricordarsi di modificare la modalità VFC da Trunking Fabric (TF) predefinito a Trunking E_port (TE).

La configurazione di bdsol-n5548-05 su NetApp:

interface vfc105

bind interface port-channel105

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

interface vfc106

bind interface port-channel106

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

La configurazione bdsol-n5548-05 FCoE su UCS:

interface vfc103

bind interface port-channel103

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

Come accennato nell'introduzione a questo documento, questa configurazione mostra un singolo collegamento in un canale di porta tra gli switch UCS e Nexus. Viene utilizzato solo come riferimento e può essere esteso ad altri collegamenti.

La configurazione precedente è riportata sul bdsol-n5548-06. L'unica modifica consiste nell'utilizzare VSAN 80 anziché VSAN 70.

Peer Link Port Channel

In questa configurazione, ciascun lato della struttura dispone di una sola VLAN FCoE. Le VLAN non possono essere trunking tra Nexus 5000.

A seconda degli standard di configurazione e delle best practice, è possibile completare questa procedura nei modi seguenti:

- Nessuna modifica aggiuntiva - poiché le VLAN non vengono create su entrambi i sistemi Nexus 5000, non possono essere trunking. Queste VLAN vengono visualizzate nella sezione "Vlan err-disabled on Trunk".

- Rimuovere le VLAN dal trunk con il comando switchport trunk allowed vlan except.

- Menzionare esplicitamente le VLAN consentite; non menzionare le VLAN FCoE.

Aggiunta delle VFC al database VSAN

Le VFC appena configurate vengono aggiunte al database VSAN.

bdsol-n5548-05:

vsan database

vsan 70 interface vfc103

vsan 70 interface vfc105

vsan 70 interface vfc106

bdsol-n5548-06:

vsan database

vsan 80 interface vfc103

vsan 80 interface vfc105

vsan 80 interface vfc106

Configurazione QoS (Quality of Service)

Questa configurazione ha un semplice profilo QoS, che viene inteso come riferimento.

Per abilitare Priority Flow Control (PFC), che consente la trasmissione senza perdite necessaria per FCoE, la configurazione QoS deve corrispondere.

In questo caso vengono utilizzate solo due classi. Una per FC/FCoE e una per il traffico NFS che consente i frame jumbo.

bdsol-n5548-05# show running-config ipqos

class-map type qos class-fcoe

class-map type queuing class-fcoe

match qos-group 1

class-map type network-qos class-fcoe

match qos-group 1

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-fcoe

pause no-drop

mtu 2158

class type network-qos class-default

mtu 9216

multicast-optimize

system qos

service-policy type network-qos jumbo

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

UCS Manager

Nell'esempio di configurazione di Uplink UCS FCoE è disponibile una guida dettagliata che illustra come configurare gli uplink FCoE.

Come accennato in precedenza, in questo esempio viene usato solo un collegamento singolo, ma questa configurazione può essere estesa a più collegamenti in un canale di porta.

Port-channel Configuration

L'esempio precedente mostra il punto di vista di UCS. Ogni lato del fabric dispone di un canale di porta, numero 2, basato sulla porta ethernet1/21.

In questo esempio, le uniche VSAN esistenti sono la 70 e la 80, quindi si può presumere che siano quelle trunking.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

4048                      1                Operational

interface Ethernet1/21

description UF: UnifiedUplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

udld disable

channel-group 2 mode active

no shutdown

interface port-channel2

description UF: UnifiedUplink

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

pinning border

speed 10000

La VLAN 970 è trunking tramite il canale 2.

Configurazione QoS

Come accennato, nella configurazione QoS su Nexus 5000 una configurazione QoS end-to-end consente il funzionamento del PFC.

In questo esempio vengono attivate solo due classi. La classe predefinita che trasporta i frame jumbo (MTU 9216) e la classe FC.

Corrisponde a quanto configurato sul lato Nexus nei passaggi precedenti. Sono presenti altre classi, ma non sono abilitate.

NetApp

In questo esempio NetApp funziona in modalità 7. Una guida dettagliata su come configurare il lato NetApp è disponibile nella Guida alla distribuzione dello storage NetApp.

Licenza

Affinché la licenza FCP (FC/FCoE) funzioni correttamente, è necessario che sia presente almeno la licenza FCP (FC/FCoE).

Configurazione

Le VLAN FCoE non devono essere aggiunte in alcuna posizione su NetApp. Vengono rilevati nella fase di rilevamento della VLAN della negoziazione FCoE.

Come accennato in precedenza, durante la configurazione di Nexus 5000 il NFS viene gestito dagli stessi Uplink.

bdsol-3220-01-A> rdfile /etc/rc

ifgrp create lacp dvif -b ip e1a e1b

vlan create dvif 3380

ifconfig e0M `hostname`-e0M flowcontrol full netmask 255.255.255.128 partner

e0M mtusize 1500

ifconfig dvif-3380 `hostname`-dvif-3380 netmask 255.255.255.0 partner dvif-3380

mtusize 9000 trusted

route add default 10.48.43.100 1

routed on

La configurazione mostra che il canale porta LACP (ifgroup) viene creato dalle interfacce e1a e e1b e che viene aggiunta l'interfaccia virtuale per la VLAN 3380.

La stessa configurazione della GUI mostra:

Configurazione gruppo interfaccia

bdsol-3220-01-A> ifgrp status

default: transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'multi_mode', fail 'log'

dvif: 2 links, transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'lacp' fail 'default'

Ifgrp Status Up Addr_set

up:

e1a: state up, since 28Sep2014 00:48:23 (142+11:23:01)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 766192514, input bytes 2560966346135

input lacp packets 410301, output lacp packets 410438

output packets 615632, output bytes 81875375

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 1

indication: up at 28Sep2014 00:48:23

consecutive 0, transitions 14

e1b: state up, since 28Sep2014 00:48:22 (142+11:23:02)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 246965410, input bytes 702882508932

input lacp packets 410301, output lacp packets 410442

output packets 615646, output bytes 81876343

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 2

indication: up at 28Sep2014 00:48:22

consecutive 0, transitions 15

Verifica

Nota: solo gli utenti Cisco registrati possono accedere agli strumenti e alle informazioni interni di Cisco.

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione. Cisco CLI Analyzer supporta alcuni comandi show. Usare Cisco CLI Analyzer per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Le sezioni Verify and Troubleshoot di questo documento si concentrano sugli switch Nexus 5000 in quanto sono fondamentali per questa configurazione.

Controllo dello stato delle interfacce VFC

bdsol-n5548-05# show int vfc 105

vfc105 is trunking

Bound interface is port-channel105

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 70

Trunk vsans (admin allowed and active) (70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

65 frames input, 6904 bytes

0 discards, 0 errors

65 frames output, 9492 bytes

0 discards, 0 errors

L'output precedente mostra che VSAN 70 è attivo e trunk su VFC e che funziona effettivamente nella modalità prevista - TF.

Verificare che NetApp e UCS siano connessi all'infrastruttura

Controllare il database floppy sugli switch.

bdsol-n5548-05# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc103           70    0xa00020  22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf 20:46:54:7f:ee:f2:d6:81

vfc105           70    0xa00000  50:0a:09:81:98:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-B-1a]

vfc106           70    0xa00001  50:0a:09:81:88:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-A-1a]

L'output precedente mostra che ogni VFC ha un dispositivo connesso. Questo è previsto in una configurazione molto semplice.

In caso di dubbi, è possibile controllare lo stato sul lato UCS. In modalità host finale è possibile utilizzare la funzione VAN.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show npv status

npiv is enabled

disruptive load balancing is disabled

External Interfaces:

====================

Interface: vfc713, State: Trunking

VSAN: 1, State: Waiting For VSAN Up

VSAN: 70, State: Up, FCID: 0xa00020

Nota:l'FCID (0xa00020) in NPV corrisponde a quello visualizzato dallo switch Nexus.

VSAN1 non è attivo sul trunk né configurato, quindi può essere ignorato. Ecco la verifica del VFC 713 sull'UCS.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show interface vfc 713

vfc713 is trunking (Not all VSANs UP on the trunk)

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) (1)

1 minute input rate 2523680 bits/sec, 315460 bytes/sec, 163 frames/sec

1 minute output rate 1114056 bits/sec, 139257 bytes/sec, 69 frames/sec

134861480 frames input, 159675768364 bytes

0 discards, 0 errors

405404675 frames output, 792038498124 bytes

0 discards, 0 errors

Questo output mostra che la VSAN 70 è attiva e che la porta funziona nella porta del nodo in modalità NPV (NP). Ciò è previsto poiché UCS funziona in modalità host finale.

NetApp

Come accennato in precedenza, questa installazione viene eseguita in modalità 7. Il comando cluster mode può essere diverso.

Stato FCP sulle interfacce:

bdsol-3220-01-A> fcp topology show

Switches connected on adapter 1a:

Switch Name: bdsol-n5548-05

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 160

Switch WWN: 20:46:00:2a:6a:28:68:41

Port Count: 5

(...)

Switches connected on adapter 1b:

Switch Name: bdsol-n5548-06

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 35

Switch WWN: 20:50:00:2a:6a:28:6e:41

Port Count: 5

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione. Cisco CLI Analyzer supporta alcuni comandi show. Usare Cisco CLI Analyzer per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: solo gli utenti Cisco registrati possono accedere agli strumenti e alle informazioni interni.

Funzionalità configurate

Verificare che tutte le funzionalità necessarie siano abilitate.

bdsol-n5548-05# show feature | i npiv|fcoe|lacp

fcoe 1 enabled

fcoe-npv 1 disabled

lacp 1 enabled

npiv 1 enabled

Configurazione di VLAN e VSAN

Verificare l'esistenza della VLAN FCoE e la destinazione dell'invio.

show vlan fcoe

show vlan id X

Di seguito è riportato un esempio per il lato sinistro della struttura:

bdsol-n5548-05# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

bdsol-n5548-05# show vlan id 970

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

970  VLAN0970                         active    Po1, Po103, Po105, Po106, Po107

Po202, Po203, Po204, Eth1/3

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

La VLAN 970 esiste e viene trunkata sulle porte descritte nella configurazione, oltre a ricevere la conferma che contiene la VSAN 70.

Spanning Tree e VLAN FCoE

Le VLAN FCoE sono un caso speciale e non devono esistere nello spanning tree.

bdsol-n5548-05# show spanning-tree vlan 970

Spanning tree instance(s) for vlan does not exist.

Esiste un caso speciale per le VLAN MST (Multiple Spanning Tree) e FCoE. Per trasportare le VLAN FCoE e non altre VLAN, è necessario creare un'istanza dell'MST. Vedere Istanze MST per le implementazioni FCoE a doppia fabric.

VPC e VLAN FCoE

Nell'esempio precedente, le VLAN FCoE vengono aggiunte ai VPC e i VPC si trovano su due dispositivi diversi. La configurazione per il trunking è leggermente diversa per ogni VPC.

Le VLAN FCoE non possono essere visualizzate come VLAN consentite nella verifica di coerenza VPC.

bdsol-n5548-05# show vpc consistency-parameters vpc 105

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

Shut Lan                    1     No                     No

STP Port Type               1     Default                Default

STP Port Guard              1     None                   None

STP MST Simulate PVST       1     Default                Default

lag-id                      1     [(1, 2-a0-98-40-ba-fa, [(1, 2-a0-98-40-ba-fa,

1, 0, 0), (7f9b,       1, 0, 0), (7f9b,

0-23-4-ee-be-35, 8069, 0-23-4-ee-be-35, 8069,

0, 0)]                 0, 0)]

mode                        1     active                 active

Speed                       1     10 Gb/s                10 Gb/s

Duplex                      1     full                   full

Port Mode                   1     trunk                  trunk

Native Vlan                 1     1                      1

MTU                         1     1500                   1500

Admin port mode             1

Allowed VLANs               -     3380                   3380

Local suspended VLANs       -     -                      -

Questo è previsto.

Per verificare che le VLAN FCoE siano trunking, verificare il trunking per interfaccia.

bdsol-n5548-05# show interface port-channel 105 trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Native  Status        Port

Vlan                  Channel

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         1       trunking      --

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Vlans Allowed on Trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         970,3380

--------------------------------------------------------------------------------

Port          STP Forwarding

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         3380

Come accennato, le VLAN FCoE non partecipano allo Spanning Tree e non sono visibili come VLAN di inoltro STP. Tuttavia possono apparire come trunking.

Stato controllo del flusso di priorità

Il controllo del flusso con priorità è fondamentale per il funzionamento di FCoE. Affinché la PFC sia operativa, la configurazione QoS deve corrispondere da un'estremità all'altra.

Per verificare lo stato per singola interfaccia:

bdsol-n5548-05# show interface ethernet 1/3 priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

L'output precedente mostra che il PFC è operativo (On) e che i frame PPP (Per Priority Pause) sono stati ricevuti e trasmessi.

Per una visualizzazione a livello di dispositivo, l'amministratore può immettere il comando show int priority-flow-control:

bdsol-n5548-05# show int priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/1 Auto Off 4 0

Ethernet1/2 Auto Off 4 0

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

Ethernet1/5 Auto On (8) 0 0

Ethernet1/6 Auto On (8) 0 0

(...)

Le interfacce descritte in questo documento, Ethernet 1/3, 1/5 e 1/6, hanno la funzionalità PFC abilitata e operativa.

Appartenenza VSAN

Le VFC configurate associate devono far parte della VSAN corretta. Nell'esempio viene mostrato che le interfacce virtuali configurate fanno parte della VSAN corretta.

bdsol-n5548-05# show vsan membership

vsan 1 interfaces:

fc2/15

vsan 70 interfaces:

fc2/16            vfc103            vfc105            vfc106

Avvio FCoE

Il protocollo di avvio FCoE prevede diverse fasi per attivare il collegamento tra l'host terminale e lo switch.

È importante ricordare che per visualizzare correttamente l'interfaccia, è necessario eseguire un paio di operazioni diverse, come illustrato nel diagramma.

Enode è un nodo finale, mentre FCF è lo switch.

Per verificare i passaggi da uno dei dispositivi, è possibile usare la funzione fcoe_mgr (FCoE manager). In questo caso è vfc 105.

bdsol-n5548-05# show platform software fcoe_mgr info interface vfc 105

vfc105(0x841e4c4), if_index: 0x1e000068, VFC RID vfc105

FSM current state: FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP

PSS Runtime Config:-

Type: 3

Bound IF: Po105

FCF Priority: 128 (Global)

Disable FKA: 0

PSS Runtime Data&colon;-

IOD: 0x00000000, WWN: 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Created at: Sat Sep 27 22:45:05 2014

FC Admin State: up

Oper State: up, Reason: down

Eth IF Index: Po105

Port Vsan: 70

Port Mode: F port

Config Vsan: 70

Oper Vsan: 70

Solicits on vsan: 70

Isolated Vsan:

FIP Capable ? : TRUE

UP using DCBX ? : FALSE

Peer MAC : 00:c0:dd:22:79:39

PSS VN Port data&colon;-

FC ID 0xA00000 -

vfc index 503316584 vfc name vfc105

vsan id 70

enode_mac 00:c0:dd:22:79:39

vfc wwn 50:0a:09:81:98:fd:66:a5

L'output viene proseguito.

L'output contiene alcune informazioni utili. Verifica lo stato corrente, visualizza il binding effettivo tra VFC e portchannel e lo stato effettivo della VFC sulla VSAN. Mostra le transizioni tra i diversi stati delineati nel diagramma prima che venga visualizzata l'interfaccia. Viene eseguito il rilevamento della VLAN e la richiesta FIP viene ricevuta e ricevuta una risposta che consente alla VFC di apparire.

Continuazione dell'output precedente:

17) FSM:<vfc105> Transition at 554094 usecs after Sat Sep 27 22:48:06 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_BRING_UP]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

18) FSM:<vfc105> Transition at 685820 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_VLAN_DISCOVERY]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

19) FSM:<vfc105> Transition at 686781 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_SOLICITATION]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

Curr state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Problemi noti e comuni

Esistono un paio di problemi noti e comuni relativi alla configurazione FCoE rilevati dal team del centro di assistenza tecnica per le soluzioni di rete per data center.

- Protocollo trunk: il protocollo trunk deve essere attivo.

bdsol-n5548-05# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled.

- NetApp 8.2.2 e Nexus 5500/5600 con software NX-OS 7.x. Al momento in cui il documento è stato redatto, esiste un problema noto tra queste due versioni, attualmente allo studio di Cisco e NetApp. Le versioni 6.x e 5.x di NX-OS sono compatibili con NetApp 8.2.2.

Informazioni correlate

- Modalità Di Interfaccia (Descrizioni Delle Porte)

- Supporto tecnico e download Cisco