Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Etanalizzatore

Introduzione

Questo documento descrive come utilizzare lo strumento integrato di acquisizione dei pacchetti, Ethanalyzer, sugli switch Nexus 3000/5000/7000.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Per la stesura del documento, sono stati usati switch Nexus 3000, Nexus 5000 e Nexus 7000.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Etanalizzatore

Ethanalyzer è uno strumento utile per risolvere i problemi relativi al control plane e al traffico destinato allo switch CPU. Mgmt è l'interfaccia per la risoluzione dei problemi relativi ai pacchetti che colpiscono l'interfaccia mgmt0. Inbound-low (eth3) è per il traffico a bassa priorità (ping, telnet, Secure Shell) basato sulla CPU e inbound-hi (eth4) per il traffico ad alta priorità (Spanning Tree Protocol (STP), Bridge Protocol Data Units, FIP) basato sulla CPU.

Nota: È possibile utilizzare il Filtro di visualizzazione o il Filtro di acquisizione come opzione. L'opzione Display filter (Filtro di visualizzazione) è preferita su Nexus 5000, mentre quella Capture Filter è preferita su Nexus 3000 e Nexus 7000.

I filtri di visualizzazione più comuni sono disponibili in Wireshark

I filtri di acquisizione più comuni sono disponibili su Wireshark

Nota: Poiché Nexus 5000 utilizza VLAN interne per inoltrare i frame, Ethanlyzer ha VLAN interne. Nexus 5000 inoltra i frame in base alle VLAN interne e Ethanalyzer visualizza la VLAN interna. Quando si esegue la risoluzione dei problemi con Ethanalyzer, l'ID VLAN può causare dei problemi. Tuttavia, è possibile usare il comando show system internal fcfwd fwcvidmap cvid per determinare la mappatura. Ecco un esempio.

Nexus# ethanalyzer local interface inbound-low detail display-filter icmp

Capturing on eth3

Frame 16 (102 bytes on wire, 102 bytes captured)

Arrival Time: Sep  7, 2011 15:42:37.081178000

[Time delta from previous captured frame: 0.642560000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 1315424557.081178000 seconds]

[Time since reference or first frame: 1315424557.081178000 seconds]

Frame Number: 16

Frame Length: 102 bytes

Capture Length: 102 bytes

[Frame is marked: False]

[Protocols in frame: eth:vlan:ip:icmp:data]

Ethernet II, Src: 00:0d:ec:a3:81:bc (00:0d:ec:a3:81:bc),

Dst: 00:05:73:ce:3c:7c (00:05:73:ce:3c:7c)

Destination: 00:05:73:ce:3c:7c (00:05:73:ce:3c:7c)

Address: 00:05:73:ce:3c:7c (00:05:73:ce:3c:7c)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address(factory default)

Source: 00:0d:ec:a3:81:bc (00:0d:ec:a3:81:bc)

Address: 00:0d:ec:a3:81:bc (00:0d:ec:a3:81:bc)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address(factory default)

Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)

802.1Q Virtual LAN

000. .... .... .... = Priority: 0

...0 .... .... .... = CFI: 0

.... 0000 0011 1001 = ID: 57 <<----------

Type: IP (0x0800)

Internet Protocol, Src: 144.1.1.63 (144.1.1.63), Dst: 144.1.1.41 (144.1.1.41)

Version: 4

Header length: 20 bytes

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)

.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0

.... ...0 = ECN-CE: 0

Total Length: 84

Identification: 0x1118 (4376)

<snip>

Come si può vedere, Ethanalyzer indica che il pacchetto è stato ricevuto sulla VLAN 57, ossia la VLAN interna. Tuttavia, la VLAN 57 non è la VLAN effettiva, in quanto 57 non è in formato esadecimale. 57 in formato esadecimale è 0x0039. Questo comando determina la VLAN effettiva in formato esadecimale.

Nexus# show system internal fcfwd fwcvidmap cvid | grep 0x0039

0x0039 enet 0x01 0x0090 0100.0000.080a 0100.0000.0809

0x0039 fc   0x01 0x0090 0100.0000.0007 0100.0000.0006

0x0090 è la VLAN effettiva in formato esadecimale. È quindi necessario convertire il numero in decimale, ossia 144. Questo calcolo mostra che la VLAN effettiva nel frame precedente era la VLAN 144, anche se l'analizzatore etico indica che era 57.

Di seguito è riportato un esempio che cattura i frame FIP con il filtro di visualizzazione della VLAN.(etype==0x8914)

Nexus# ethanalyzer local interface inbound-hi display-filter vlan.etype==0x8914

Capturing on eth4

2011-10-18 13:36:47.047492 00:c0:dd:15:d4:41 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 56

2011-10-18 13:36:48.313531 00:c0:dd:15:d0:95 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 56

2011-10-18 13:36:49.373483 00:0d:ec:a3:81:80 -> 01:10:18:01:00:01 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 56

2011-10-18 13:36:49.373868 00:0d:ec:a3:81:80 -> 01:10:18:01:00:01 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 56

2011-10-18 13:36:49.374131 00:0d:ec:a3:81:80 -> 01:10:18:01:00:01 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 56

2011-10-18 13:36:49.374378 00:0d:ec:a3:81:80 -> 01:10:18:01:00:01 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 56

2011-10-18 13:36:49.374618 00:0d:ec:a3:81:80 -> 01:10:18:01:00:01 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 56

2011-10-18 13:36:49.374859 00:0d:ec:a3:81:80 -> 01:10:18:01:00:01 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 56

2011-10-18 13:36:49.375098 00:0d:ec:a3:81:80 -> 01:10:18:01:00:01 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 56

2011-10-18 13:36:49.375338 00:0d:ec:a3:81:80 -> 01:10:18:01:00:01 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 56

10 packets captured

Program exited with status 0.

Nexus#

Di seguito è riportato un esempio che cattura i frame FKA da una particolare CNA (vFC1311 collegato a Po1311). Questa configurazione fa sì che Ethanalyzer veda FKA dall'host ogni otto secondi, ossia il timer FKA.

Nexus# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc15            200   0x1e0000  50:0a:09:81:89:4b:84:32 50:0a:09:80:89:4b:84:32

vfc16            200   0x1e0003  50:0a:09:81:99:4b:84:32 50:0a:09:80:89:4b:84:32

vfc17            200   0x1e0002  21:00:00:c0:dd:12:b9:b7 20:00:00:c0:dd:12:b9:b7

vfc18            200   0x1e0006  21:00:00:c0:dd:14:6a:73 20:00:00:c0:dd:14:6a:73

vfc19            200   0x1e0001  21:00:00:c0:dd:11:00:49 20:00:00:c0:dd:11:00:49

vfc20            200   0x1e0007  21:00:00:c0:dd:12:0e:37 20:00:00:c0:dd:12:0e:37

vfc23            200   0x1e0004  10:00:00:00:c9:85:2d:e5 20:00:00:00:c9:85:2d:e5

vfc1311          200   0x1e0008  10:00:00:00:c9:9d:23:73 20:00:00:00:c9:9d:23:73

Total number of flogi = 8.

Nexus# ethanalyzer local interface inbound-hi display-filter "eth.addr==

00:00:c9:9d:23:73 && vlan.etype==0x8914 && frame.len==60"limit-captured-frames 0

Capturing on eth4

2011-10-22 11:06:11.352329 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:06:19.352116 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:06:27.351897 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:06:35.351674 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:06:43.351455 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:06:51.351238 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:06:59.351016 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:07:07.350790 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:07:15.350571 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:07:23.350345 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:07:31.350116 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:07:39.349899 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:07:47.349674 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:07:55.349481 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:08:03.349181 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:08:11.348965 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:08:19.348706 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:08:27.348451 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

2011-10-22 11:08:35.348188 00:00:c9:9d:23:73 -> 00:0d:ec:a3:81:80 0x8914

PRI: 3  CFI: 0  ID: 24

52 packets dropped

Nexus# 19 packets captured

L'acquisizione precedente visualizza solo le intestazioni. È inoltre possibile stampare un pacchetto di dettaglio; tuttavia, quando utilizzate l'opzione detail, è consigliabile scrivere l'acquisizione in un file e quindi aprire il file con Wireshark.

Nexus# ethanalyzer local interface inbound-hi detail display-filter

vlan.etype==0x8914 write bootflash:flogi.pcap ?

<CR>

>        Redirect it to a file

>>       Redirect it to a file in append mode

display  Display packets even when writing to a file

|        Pipe command output to filter

Di seguito è riportato un esempio per acquisire i frame LACP:

Nexus# ethanalyzer local interface inbound-hi display-filter slow

Capturing on eth42011-12-05 12:00:08.472289 00:0d:ec:a3:81:92 -> 01:80:c2:00:00:02 LACP Link

Aggregation Control ProtocolVersion 1.  Actor Port = 16651 Partner Port = 283

2011-12-05 12:00:16.944912 00:1d:a2:00:02:99 -> 01:80:c2:00:00:02 LACP Link

Aggregation Control ProtocolVersion 1.  Actor Port = 283 Partner Port = 16651

2011-12-05 12:00:25.038588 00:22:55:77:e3:ad -> 01:80:c2:00:00:02 LACP Link

Aggregation Control ProtocolVersion 1.  Actor Port = 16666 Partner Port = 16643

2011-12-05 12:00:25.394222 00:1b:54:c1:94:99 -> 01:80:c2:00:00:02 LACP Link

Aggregation Control ProtocolVersion 1.  Actor Port = 282 Partner Port = 16644

2011-12-05 12:00:26.613525 00:0d:ec:8f:c9:ee -> 01:80:c2:00:00:02 LACP Link

Aggregation Control ProtocolVersion 1.  Actor Port = 295 Partner Port = 295

2011-12-05 12:00:26.613623 00:0d:ec:8f:c9:ef -> 01:80:c2:00:00:02 LACP Link

Aggregation Control ProtocolVersion 1.  Actor Port = 296 Partner Port = 296

Di seguito viene riportato un esempio per acquisire tutti i frame originati con un indirizzo MAC 00:26:f0 (un filtro con caratteri jolly).

Nexus# ethanalyzer local interface inbound-hi display-filter

"eth.src[0:3]==00:26:f0" limit-captured-frames 0

Capturing on eth4

2012-06-20 16:37:22.721291 00:26:f0:05:00:00 -> 01:80:c2:00:00:00 STP Conf.

Root = 8192/d0:57:4c:b7:dc:00  Cost = 200  Port = 0x9004

2012-06-20 16:37:22.721340 00:26:f0:05:00:00 -> 01:00:0c:cc:cc:cd STP Conf.

Root = 8192/d0:57:4c:b7:dc:00  Cost = 200  Port = 0x9004

2012-06-20 16:37:22.721344 00:26:f0:05:00:00 -> 01:00:0c:cc:cc:cd STP Conf.

Root = 8192/d0:57:4c:b7:dc:00  Cost = 200  Port = 0x9004

2012-06-20 16:37:22.721348 00:26:f0:05:00:00 -> 01:00:0c:cc:cc:cd STP Conf.

Root = 8192/d0:57:4c:b7:dc:00  Cost = 200  Port = 0x9004

19 packets dropped

Nexus# 4 packets captured

Nota: Nell'output precedente, viene visualizzato "19 pacchetti scartati". Questi pacchetti non vengono effettivamente scartati, ma non vengono acquisiti da Ethanalyzer.

Accertarsi di selezionare la Coda CPU appropriata (Inbound-hi, Inbound-log o mgmt).

Di seguito sono riportati i tipi di traffico e le code più comuni:

- Inbound-low - SUP-low (eth3) (protocollo ARP (Address Resolution Protocol)/IP over switch virtual interface, snooping del protocollo Internet Group Management)

- Inbound-hi - SUP-high (eth4) (STP, FIP, Fibre Channel over Ethernet (FCoE), FC, Cisco Discovery Protocol, Link Layer Discovery Protocol/Data Center Bridging Capabilities Protocollo di Exchange, Link Aggregation Control Protocol, Unidirectional Link Detection)

- Gestione: fuori banda (tramite l'interfaccia mgmt0)

- FIP (Fabric Login, Clear Virtual Link, FKA): VLAN.etype==0x8914

- FCoE (Port Login, Domain Name System): VLAN.etype==0x8906

Di seguito è riportato un esempio di FIP e FCoE di acquisizione:

ethanalyzer local interface inbound-hi display-filter "vlan.etype==0x8914

|| vlan.etype==0x8906"

Di seguito sono riportati alcuni filtri ARP:

Nexus# ethanalyzer local interface inbound-low display-filter

arp.src.hw_mac==0013.8066.8ac2

Capturing on eth3

2012-07-12 21:23:54.643346 00:13:80:66:8a:c2 ->

ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.18.121.59?  Tell 172.18.121.1

NexusF340.24.10-5548-2# 1 packets captured

Nexus# ethanalyzer local interface inbound-low display-filter

arp.src.proto_ipv4==172.18.121.4

Capturing on eth3

2012-07-12 21:25:38.767772 00:05:73:ab:29:fc ->

ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.18.121.1?  Tell 172.18.121.4