Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Configurazione

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritti i problemi causati dalla configurazione di un pacchetto MTU (Maximum Transmission Unit) Jumbo in uno switch Nexus serie 5000.

Prerequisiti

Verifica

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti serie di switch Nexus:

- Nexus 5020

- NX-OS versione 4.1(3)N2(1a)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Premesse

Questo documento descrive i problemi che si verificano quando è necessario utilizzare un pacchetto jumbo in uno switch Nexus serie 5000. Lo scenario descritto può verificarsi quando si cerca di trasferire pacchetti jumbo tra switch Nexus 5000 e/o Nexus 7000.

Configurazione

La perdita di pacchetti può verificarsi tra due switch Nexus 5000 o tra uno switch Nexus 5000 e uno switch Nexus 7000.

Quando si esegue il ping di un host con dimensioni del pacchetto di 9216 byte, si può verificare una perdita del pacchetto del 50%.

Nexus-5000#ping 172.16.0.1 packet-size 9216 count 20

PING 172.16.0.1 (172.16.0.1): 9216 data bytes

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=6.094 ms

Request 1 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=5.507 ms

Request 3 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=5.529 ms

Request 5 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=6 ttl=254 time=10.09 ms

Request 7 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=8 ttl=254 time=5.597 ms

Request 9 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=10 ttl=254 time=5.497 ms

Request 11 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=12 ttl=254 time=5.491 ms

Request 13 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=14 ttl=254 time=5.555 ms

Request 15 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=16 ttl=254 time=6.021 ms

Request 17 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=18 ttl=254 time=5.51 ms

--- 172.16.0.1 ping statistics ---

20 packets transmitted, 10 packets received, 50.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 5.491/6.089/10.09 ms

Configurazioni

Se un pacchetto Jumbo deve attraversare un Nexus 5020 e un Nexus 7010, è necessario configurare la mappa dei criteri in Nexus 5020 e impostare  system jumbomtu size Nexus serie 7010 Switch.

Completare questa procedura per configurare la mappa dei criteri in Nexus 5020:

Nexus 5020

!--- You can enable the Jumbo MTU for the whole switch by setting the MTU to its maximum size (9216 bytes)

!--- in the policy map for the default Ethernet system class (class-default).

switch(config)#policy-map type network-qos jumbo

switch(config-pmap-nq)#class type network-qos class-default

switch(config-pmap-c-nq)#mtu 9216

switch(config-pmap-c-nq)#exit

switch(config-pmap-nq)#exit

switch(config)#system qos

switch(config-sys-qos)#service-policy type network-qos jumbo

Per ulteriori informazioni, consultare la guida alla configurazione dello switching di Cisco Nexus serie 5000 NX-OS Layer 2, versione 4.2(1)N1(1).

Completare questa procedura per impostare il frame jumbo in uno switch Nexus 7010:

Nexus 7010

!--- Set the MTU to its maximum size (9216 bytes) in order to enable the Jumbo MTU for the whole switch.

switch(config)#system jumbomtu 9216

!--- Set the MTU specification for an interface.

switch(config)#interface ethernet x/x

!--- By default, Cisco NX-OS configures Layer 3 parameters. In order to configure Layer 2 parameters, use this command.

switch(config-if)#switchport

switch(config-if)#mtu 9216

switch(config-if)#exit

Verifica

Per procedere alla verifica, è possibile eseguire il ping su pacchetti di dimensioni superiori a 1500 byte: Ping -l 9000 x.x.x.x.

È inoltre possibile utilizzare il comando  show interface ethernet port/slot  per verificare se il frame Jumbo è impostato.

In Nexus 5000, immettere il  show queuing interface ethernet 1/1  comando:

Nexus5000#show queuing interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR             50

1       WRR             50

RX Queuing

qos-group 0

q-size: 243200, HW MTU: 9280 (9216 configured)

In Nexus 7000, immettere il  show interface ethernet 1/9  comando:

Nexus-7010#show interface ethernet 1/9

Ethernet1/9 is up

Hardware: 10000 Ethernet, address: 0000.0000.0000 (bia 0000.0000.0000)

MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is access

full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10g

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

Last link flapped 00:57:24

Last clearing of "show interface" counters 00:56:14

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 360 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 448 bps, 0 pps

RX

5894254 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

5894254 input packets  29108950332 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression packets

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

5894228 unicast packets  2225 multicast packets  0 broadcast packets

5896453 output packets  29109001641 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble

0 Tx pause

0 interface resets

Nota: il contatore Jumbo su Nexus serie 7000 non è supportato e i frame Tx e Rx mostrano un valore nullo, ma se si nota la dimensione MTU, viene visualizzato il frame Jumbo configurato.

Risoluzione dei problemi

Non sono attualmente disponibili informazioni per la risoluzione dei problemi relativi a questa configurazione.

Informazioni correlate

- Cisco Nexus serie 5000 Switch

- Cisco Nexus serie 7000 Switch - Pagina di supporto

- Supporto tecnico e download Cisco