Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Introduzione

Il N3K-C3548P-10GX non è supportato al di sotto della 6.0(2)A6(1) come indicato nelle note di rilascio per la 6.0(2)A6(1). Attualmente, la sezione di download del software di CCO non descrive il PID tra lo switch 3548 e lo switch 3548X. Esiste sempre la possibilità di un downgrade dell'immagine a causa di un errore dell'utente o per altri motivi.

Nella versione 6.0(2)A6(3) è stato aggiunto un controllo di integrità per l'hardware compatibile (3548X/3524X) che impedirà il downgrade accidentale a versioni non supportate (precedente alla 6.0(2)A6(1) )

Problema

Se il software in esecuzione sullo switch 3548X o 3524X è precedente alla versione 6.0(2)A6(3) e viene eseguito un downgrade,  quando lo chassis viene ricaricato, si verificheranno i seguenti errori

POST is completed

WARNING! WARNING! WARNING! *************

####### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #########

This kickstart image is not compatible with *

the current hardware platform *

Rebooting system *

WARNING! WARNING! WARNING! *************

Dopo il riavvio, lo switch può anche diventare una traccia dello stack infinita.

L'utilizzo della procedura di interruzione standard di Ctrl - ] non funziona. Ctrl - c funziona, ma carica l'immagine kickstart non valida e si interrompe nel prompt di avvio.

Soluzione

Per risolvere questa situazione, ricaricare lo switch e usare la sequenza di tasti Ctrl - L per interrompere il BIOS. A questo punto si dovrebbe ottenere il prompt del caricatore. Avviare e caricare un'immagine kickstart/di sistema compatibile.