Sommario

Introduzione

Panoramica

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Verifica

Avvertenze

Introduzione

Questo documento descrive come verificare le perdite di Control-Plane Policy sugli switch Nexus 35XX tramite il comando show policy-map interface control-plane.

Panoramica

Gli switch Nexus basati su 3500 hanno contatori e formati diversi per mostrare le cadute CoPP (Control-Plane Policy) rispetto ad altri dispositivi Cisco Nexus. Le statistiche vengono specificate in termini di pacchetti HW Matched e SW Matched. HW Matched (Hardware Matched) indica i pacchetti ammessi al control plane e SW Matched (Software Matched) Packets indica i pacchetti elaborati dal control plane. La differenza tra i pacchetti HW corrispondenti e i pacchetti SW contrassegnati consiste nel fatto che i pacchetti vengono scartati in base ai criteri del control plane.

Il comando per monitorare il CoPP è show policy-map interface control-plane.

Scopo:

Visualizza le statistiche a livello di pacchetto per tutte le classi che fanno parte del criterio CoPP applicato.

Prerequisiti

In questo documento si presume che l'utente conosca i concetti e le funzionalità del protocollo CoPP.

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Nexus 3548, NXOS® 6.0(2)A1(1)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Verifica

Nell'esempio viene mostrato come monitorare il protocollo CoPP sugli switch basati su Nexus 35xx.

In questo particolare esempio, sono stati inviati 5 pacchetti ping a Nexus 3548 da un host connesso. Su 5 pacchetti, 1 pacchetto è stato scartato.

Host# ping 10.10.30.1

PING 10.10.30.1 (10.10.30.1): 56 data bytes

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.804 ms

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.471 ms

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=2.162 ms

Request 3 timed out

64 bytes from 10.10.30.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.148 ms

--- 10.10.30.1 ping statistics ---

5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 1.471/1.896/2.162 ms

L'output della mappa delle policy su Nexus 3548 mostra 5 pacchetti con corrispondenza hardware e 4 pacchetti con corrispondenza software. La differenza tra i pacchetti con corrispondenza hardware e i pacchetti con corrispondenza software consiste nelle perdite di pacchetti effettuate dal protocollo CoPP. In questo caso, è stato scartato 1 pacchetto, che si può vedere come un unico pacchetto ping.

N3K-3548(config-pmap-c)# show policy-map interface control-plane

Control Plane

service-policy  input: copp-system-policy

class-map copp-s-ping (match-any)

match access-group name copp-system-acl-ping

police pps 2 , bc 0 packets

HW Matched Packets    5

SW Matched Packets   4

Avvertenze

Questo documento si applica solo agli switch 35XX. Altri switch Nexus 3K hanno un contatore di rilascio specifico, che conta i pacchetti ignorati.