Sommario

Introduzione

Monitoraggio dell'utilizzo di CPU e memoria

Controlla stato diagnostica hardware

Visualizza profilo hardware

Monitoraggio attivo del buffer

Esegui monitoraggio contatori/statistiche interfaccia

Monitoraggio delle statistiche di Control Plane Policing

Esecuzione del controllo dello stato del file system Bootflash

Raccolta dei core di sistema e dei log di processo

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive il processo generale utilizzato per eseguire un controllo dello stato del sistema sulle piattaforme degli switch Cisco Nexus serie 3500 con sistema operativo Nexus (NX-OS) versione 6.0(2).

Monitoraggio dell'utilizzo di CPU e memoria

Per ottenere una panoramica dell'utilizzo della CPU e della memoria del sistema, immettere il comando show system resources:

switch# show system resources

Load average:   1 minute: 0.32   5 minutes: 0.13   15 minutes: 0.10

Processes   :   366 total, 2 running

CPU states  :   5.5% user,   12.0% kernel,   82.5% idle

CPU0 states  :   10.0% user,   18.0% kernel,   72.0% idle

CPU1 states  :   1.0% user,   6.0% kernel,   93.0% idle

Memory usage:   4117064K total,   2614356K used,   1502708K free

Switch#

Per ulteriori informazioni sui processi che utilizzano cicli della CPU o memoria, immettere i comandi show process cpu sort e show system internal kernel memory usage:

switch# show process cpu sort

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  1Sec    Process

-----  -----------  --------  -----  ------  -----------

3239     55236684  24663045   2239    6.3%  mtc_usd

3376          776      7007    110    2.7%  netstack

15     26592500 178719270    148    0.9%  kacpid

3441      4173060  29561656    141    0.9%  cfs

3445      7646439   6391217   1196    0.9%  lacp

3507     13646757  34821232    391    0.9%  hsrp_engine

1        80564    596043    135    0.0%  init

2            6       302     20    0.0%  kthreadd

3         1064    110904      9    0.0%  migration/0

<snip>

switch# show system internal kernel memory usage

MemTotal:      4117064 kB

MemFree:       1490120 kB

Buffers:           332 kB

Cached:        1437168 kB

ShmFS:         1432684 kB

Allowed:       1029266 Pages

Free:           372530 Pages

Available:      375551 Pages

SwapCached:          0 kB

Active:        1355724 kB

Inactive:       925400 kB

HighTotal:     2394400 kB

HighFree:       135804 kB

LowTotal:      1722664 kB

LowFree:       1354316 kB

SwapTotal:           0 kB

SwapFree:            0 kB

Dirty:              12 kB

Writeback:           0 kB

AnonPages:      843624 kB

Mapped:         211144 kB

Slab:            98524 kB

SReclaimable:     7268 kB

SUnreclaim:      91256 kB

PageTables:      19604 kB

NFS_Unstable:        0 kB

Bounce:              0 kB

WritebackTmp:        0 kB

CommitLimit:   2058532 kB

Committed_AS: 10544480 kB

VmallocTotal:   284664 kB

VmallocUsed:    174444 kB

VmallocChunk:   108732 kB

HugePages_Total:     0

HugePages_Free:      0

HugePages_Rsvd:      0

HugePages_Surp:      0

Hugepagesize:     2048 kB

DirectMap4k:      2048 kB

DirectMap2M:   1787904 kB

switch#

L'output mostra che la regione di memoria alta è utilizzata da NX-OS, mentre la regione di memoria bassa è utilizzata dal kernel. I valori MemTotal e MemFree forniscono la memoria totale disponibile per lo switch.

Per generare avvisi sull'utilizzo della memoria, configurare lo switch come segue:

switch(config)# system memory-thresholds minor 50 severe 70 critical 90

Nota: Per questo documento, i valori 50, 70 e 90 vengono utilizzati solo come esempi; scegliere i limiti di soglia in base alle proprie esigenze.

Controlla stato diagnostica hardware

Per controllare lo stato di diagnostica dell'hardware, immettere il comando show diagnostic result all. Verificare che tutti i test siano stati superati e che il risultato della diagnostica generale sia positivo.

switch# show diagnostic result all

Current bootup diagnostic level: complete

Module 1: 48x10GE Supervisor  SerialNo : <serial #>

Overall Diagnostic Result for Module 1 : PASS

Diagnostic level at card bootup: complete

Test results: (. = Pass, F = Fail, I = Incomplete, U = Untested, A = Abort)

1) TestUSBFlash ------------------------> .

2) TestSPROM ---------------------------> .

3) TestPCIe ----------------------------> .

4) TestLED -----------------------------> .

5) TestOBFL ----------------------------> .

6) TestNVRAM ---------------------------> .

7) TestPowerSupply ---------------------> .

8) TestTemperatureSensor ---------------> .

9) TestFan -----------------------------> .

10) TestVoltage -------------------------> .

11) TestGPIO ----------------------------> .

12) TestInbandPort ----------------------> .

13) TestManagementPort ------------------> .

14) TestMemory --------------------------> .

15) TestForwardingEngine ----------------> .

<snip>

Visualizza profilo hardware

Immettere il comando show hardware profile status per controllare il profilo hardware corrente configurato sullo switch e l'utilizzo della tabella hardware:

switch# show hardware profile status

Hardware table usage:

Max Host Entries = 65535, Used = 341

Max Unicast LPM Entries = 24576, Used = 92

Max Multicast LPM Entries = 8192, Used (L2:L3) = 1836 (1:1835)

Switch#

Verificare che l'utilizzo delle voci host e delle voci Unicast/Multicast Longest Prefix Match (LPM) rientri nel limite specificato.

Nota: Per prestazioni ottimali dello switch, è importante scegliere il modello di profilo hardware appropriato.

Se si desidera che lo switch generi un syslog a un livello di soglia specifico, configurare lo switch in modo simile al seguente:

switch(config)# hardware profile multicast syslog-threshold ?

<1-100>  Percentage

switch(config)# hardware profile unicast syslog-threshold ?

<1-100>  Percentage

Nota: Il valore di soglia predefinito è 90% sia per unicast che multicast.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo Configurazione di PIM Cisco, che fornisce i dettagli della configurazione in base alla licenza installata e alle funzionalità abilitate. Inoltre, per ottimizzare la tabella di inoltro, fare riferimento agli switch Cisco Nexus serie 3000: Comprendere, configurare e ottimizzare l'articolo Cisco Forwarding Table.

Monitoraggio attivo del buffer

Il monitoraggio attivo del buffer (ABM) fornisce i dati granulari sull'occupazione del buffer, che consentono una migliore comprensione dei punti critici di congestione. Questa funzione supporta due modalità di funzionamento: Modalità unicast e multicast.

In modalità Unicast, ABM controlla e gestisce i dati sull'utilizzo del buffer per buffer-block e l'utilizzo del buffer unicast per tutte le 48 porte. In modalità Multicast, controlla e gestisce i dati di utilizzo del buffer per blocco-buffer e l'utilizzo del buffer multicast per blocco-buffer.

Nota: Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo Cisco Nexus 3548 Active Buffer Monitoring (Monitoraggio del buffer attivo). La Figura 4 dell'articolo mostra che l'utilizzo del buffer ha raggiunto il picco di 22:15:32 ed è durato fino a 22:15:37. Inoltre, l'istogramma fornisce la prova di picchi improvvisi nell'utilizzo e mostra la velocità con cui il buffer viene svuotato. Se è presente un ricevitore lento (ad esempio, un ricevitore a 1 Gbps tra i ricevitori a 10 Gbps), per evitare la perdita dei pacchetti è necessario includere una configurazione simile alla seguente: porta <x>di ricezione lenta multicast basata sul profilo hardware.

Esegui monitoraggio contatori/statistiche interfaccia

Per monitorare la perdita di traffico, immettere il comando show interface ethernet x/y. L'output di questo comando fornisce informazioni di base sulla velocità del traffico e anche errori/perdite a livello di porta.

switch# show interface eth1/10

Ethernet1/10 is up

Dedicated Interface

Belongs to Po1

Hardware: 100/1000/10000 Ethernet, address: 30f7.0d9c.3b51

(bia 30f7.0d9c.3b51)

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G

Beacon is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

Last link flapped 3d21h

Last clearing of "show interface" counters never

14766 interface resets

30 seconds input rate 47240 bits/sec, 68 packets/sec

30 seconds output rate 3120720 bits/sec, 3069 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 50.18 Kbps, 52 pps; output rate 3.12 Mbps, 3.05 Kpps

RX

4485822 unicast packets  175312538 multicast packets  388443 broadcast

packets

180186040 input packets  9575683853 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

1 runts  0 giants  1 CRC  0 no buffer

2 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  260503 input discard

0 Rx pause

TX

159370439 unicast packets  6366799906 multicast packets  1111 broadcast

packets

6526171456 output packets  828646014117 bytes

0 jumbo packets

0 output errors  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

0 Tx pause

switch#

Se i dati di input o output vengono scartati e mostrano valori diversi da zero, determinare se i pacchetti scartati sono unicast e/o multicast:

switch# show queuing interface ethernet 1/10

Ethernet1/10 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR            100

RX Queuing

Multicast statistics:

Mcast pkts dropped                      : 0

Unicast statistics:

qos-group 0

HW MTU: 1500 (1500 configured)

drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

Statistics:

Ucast pkts dropped                      : 0

switch#

L'output indica che il traffico eliminato non è dovuto a QoS (Quality of Service). A questo punto è necessario controllare le statistiche degli indirizzi MAC dell'hardware:

switch# show hardware internal statistics device mac ?

all         Show all stats

congestion  Show congestion stats

control     Show control stats

errors      Show error stats

lookup      Show lookup stats

pktflow     Show packetflow stats

qos         Show qos stats

rates       Show packetflow stats

snmp        Show snmp stats

Quando si esegue una risoluzione dei problemi di perdita di traffico, le opzioni chiave da controllare sono congestione, errori e qos. L'opzione pktflow fornisce statistiche del traffico nelle direzioni RX e TX, con intervalli di dimensioni del pacchetto specifici.

switch# show hardware internal statistics device mac errors port 10

|------------------------------------------------------------------------|

| Device: L2/L3 forwarding ASIC   Role:MAC                               |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                          Value              Ports

--   ----                                          -----              -----

198  MTC_MB_CRC_ERR_CNT_PORT9                      0000000000000002   10 -

508  MTC_PP_CNT_PORT1_RCODE_CHAIN3                 0000000000000002   10 -

526  MTC_RW_EG_PORT1_EG_CLB_DROP_FCNT_CHAIN3       000000000054da5a   10 -

3616 MTC_NI515_P1_CNT_TX                           0000000000000bed   10 -

6495 TTOT_OCT                                      000000000005f341   10 -

7365 RTOT                                          0000000000000034   10 -

7366 RCRC                                          0000000000000001   10 -

7374 RUNT                                          0000000000000001   10 -

9511 ROCT                                          00000000000018b9   10 -

10678 PORT_EXCEPTION_ICBL_PKT_DROP                 000000000003f997   10 -

Nota: Il valore esadecimale 0x3f997 è uguale a 260503 in formato decimale.

switch# show interface eth1/10

Ethernet1/10 is up

<snip>  0 input with dribble

260503 input discard

<snip>

Nell'output, il messaggio di errore PORT_EXCEPTION_ICBL_PKT_DROP indica che il traffico ricevuto sulla porta ha un tag Dot1Q per una VLAN non abilitata sullo switch.

Di seguito è riportato un altro esempio di calo del traffico causato da QoS:

switch# show interface ethernet 1/11

Ethernet1/11 is up

<snip>

TX

<snip>

0 output errors  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 6153699 output discard

0 Tx pause

switch#

switch# show queuing interface ethernet 1/11

Ethernet1/11 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR            100

RX Queuing

Multicast statistics:

Mcast pkts dropped                      : 0

Unicast statistics:

qos-group 0

HW MTU: 1500 (1500 configured)

drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

Statistics:

Ucast pkts dropped                      : 6153699

Nota: L'output indica che i pacchetti 6153699 sono stati scartati nella direzione di ricezione, il che è fuorviante. Fare riferimento all'ID bug Cisco CSCuj20713.

switch# show hardware internal statistics device mac all | i 11|Port

(result filtered for relevant port)

ID   Name           Value              Ports

<snip>

5596 TX_DROP        00000000005de5e3   11 -  <--- 6153699 Tx Drops in Hex

<snip>

10253 UC_DROP_VL0   00000000005de5e3   11 -  <--- Drops for QoS Group 0 in Hex

<snip>

Di seguito sono riportati i comandi utilizzati per acquisire le perdite di pacchetti:

- show interface ethernet x/y

- show queuing interface ethernet x/y

- show hardware internal statistics device mac errors port <numero porta>

Monitoraggio delle statistiche di Control Plane Policing

Control Plane Policing (CoPP) protegge il control plane per garantire la stabilità della rete. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Configurazione di Control Plane Policing di Cisco.

Per monitorare le statistiche CoPP, immettere il comando show policy-map interface control-plane:

switch# show policy-map interface control-plane

Control Plane

service-policy  input: copp-system-policy

class-map copp-s-ping (match-any)

match access-group name copp-system-acl-ping

police pps 100 , bc 0 packets

HW Matched Packets   30

SW Matched Packets   30

class-map copp-s-l3destmiss (match-any)

police pps 100 , bc 0 packets

HW Matched Packets   76

SW Matched Packets   74

class-map copp-s-glean (match-any)

police pps 500 , bc 0 packets

HW Matched Packets   103088

SW Matched Packets   51544

<snip>

Nell'output, i pacchetti hardware (HW) e software (SW) corrispondenti per copp-s-ping sono gli stessi. Ciò significa che la quantità di pacchetti conteggiata dall'hardware è 30 (tutti inviati al driver della CPU in banda) e il software conta lo stesso numero di pacchetti prima di inviarli alla CPU. Ciò indica che il protocollo CoPP non rifiuta alcun pacchetto, in quanto rientra nel limite configurato di 100 p/s.

Se si controlla la classe copp-s-glean, che corrisponde ai pacchetti destinati all'indirizzo IP per cui non è presente la voce di cache ARP (Address Resolution Protocol), il numero di pacchetti visualizzati dall'HW è 103.088, mentre il SW corrisponde solo a 51544. Ciò indica che il CoPP ha scartato 51544 (103088-51544) pacchetti, perché di questi pacchetti supera i 500 p/s.

I contatori SW vengono ottenuti dal driver in banda della CPU e i contatori HW vengono ricavati dall'elenco di controllo di accesso (ACL, Access Control List) programmato nell'hardware. Se i pacchetti corrispondenti al software sono uguali a zero e per tali pacchetti è presente un valore diverso da zero, nell'hardware non sarà presente alcun ACL, il che può essere normale. È inoltre importante notare che questi due contatori potrebbero non essere sottoposti a polling contemporaneamente ed è consigliabile utilizzare i valori dei contatori solo se la differenza è significativa.

Le statistiche CoPP potrebbero non essere correlate direttamente ai pacchetti a commutazione di hardware, ma sono comunque rilevanti se i pacchetti che devono essere inviati tramite lo switch vengono puntati alla CPU. Un packet-punt è causato da vari motivi, come quando si esegue un'adiacenza di glean.

Tieni presente che esistono tre tipi di politiche CoPP: Predefinito, livello 2 (L2) e livello 3 (L3). Scegliere il criterio appropriato in base allo scenario di distribuzione e modificare il criterio CoPP in base alle osservazioni. Per perfezionare il CoPP, controllarlo regolarmente e controllare dopo aver ottenuto nuovi servizi/applicazioni o dopo una riprogettazione della rete.

Nota: Per cancellare i contatori, immettere il comando clear copp statistics.

Esecuzione del controllo dello stato del file system Bootflash

Per eseguire un controllo dello stato sul file system bootflash, immettere il comando bootflash del controllo dello stato del sistema:

switch# system health check bootflash

Unmount successful...

Checking any file system errors...Please be patient...

Result: bootflash filesystem has no errors

done.

Remounting bootflash ...done.

switch#

Attenzione: Il file system viene smontato quando si esegue il test e viene rimontato al termine del test. Verificare che non sia possibile accedere al file system durante l'esecuzione del test.

Raccolta dei core di sistema e dei log di processo

Attenzione: Assicurarsi che il sistema non subisca reimpostazioni o arresti anomali del processo e non generi file di base o log di processo quando si tenta di utilizzare i comandi menzionati in questa sezione.

Immettere questi comandi per raccogliere i core di sistema e i log di processo:

switch# show cores

Module  Instance  Process-name     PID       Date(Year-Month-Day Time)

------  --------  ---------------  --------  -------------------------

switch#

switch# show process log

Process          PID     Normal-exit  Stack  Core   Log-create-time

---------------  ------  -----------  -----  -----  ---------------

ethpc            4217              N      N      N  Tue Jun  4 01:57:54 2013

Nota: Fare riferimento all'articolo Recupero dei file di base dalle piattaforme di switching Cisco Nexus per ulteriori dettagli su questo processo.

Informazioni correlate

- Data sheet e documentazione - Switch Cisco Nexus serie 3000

- Confronta modelli - Cisco Nexus serie 3000 Switch

- Introduzione - Cisco Nexus serie 3000 Switch

- Informazioni sul contatore di interfaccia "Input Discard" in Nexus 3000 - Cisco Support Communities

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems