Sommario

Introduzione

Premesse

Terminologia

Topologie FEX

Progettazione host singolo e FEX (modalità di blocco statico)

Progettazione di un singolo host e FEX (Port Channel Mode)

Progettazione di host dual-homed (attivo/standby) e singola unità FEX (modalità di blocco statica)

Progettazione di host dual-homed (attivo/standby) e FEX single-homed (modalità Port-channel)

Progettazione diretta VPC (single link) e FEX single homed (static pinning mode) host

Progettazione diretta VPC (single link) e FEX single homed (port channel mode) host

Progettazione di un singolo host e di Active-Active FEX (VPC)

Progettazione di host dual-home (attivo/standby) e Active-Active FEX (VPC)

Progettazione VPC (Dual Link) e FEX single homed (modalità di blocco statico) direttamente attraverso VPC host

Progettazione VPC (Dual Link) e FEX Single Home (Port Channel Mode) direttamente tramite host

VPC host (collegamento singolo) e Active-Active FEX con design FEX HIF VPC PO (Enhanced VPC)

Canale porta host e progettazione Active-Active FEX

Progettazione Dual-Home Host (Attivo/Attivo) e Active-Active FEX

Switch Nexus padre singolo: progettazione diretta VPC host e FEX single-homed

Riepilogo

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritte diverse topologie supportate quando gli switch Nexus 2000 Fabric Extender (FEX) sono connessi a switch padre o a host terminali.

Premesse

Per evitare confusione, si consiglia di fare sempre riferimento a questo documento con le note sulla versione specifiche di Cisco NX-OS.

Terminologia

Modalità Pinning statica o modalità Port Channel

Cisco Nexus serie 2000 NX-OS Fabric Extender Software Configuration Guide for Cisco Nexus serie 5000 Switch, release 4.0 fornisce i dettagli e ulteriori informazioni.

Active-Active FEX (FEX-AA)

FEX collegato a entrambi i peer VPC (Virtual Port Channel) tramite canale porta.

Host attivo/standby

Host dotato di una scheda di interfaccia di rete (NIC) in modalità attiva e l'altra in modalità standby.

Host attivo/attivo

Host su cui entrambe le schede NIC sono in modalità attiva.

Topologie FEX

È possibile visualizzare una rappresentazione semplificata di varie topologie che corrispondono al supporto della piattaforma. In questo documento non viene descritta la procedura di configurazione.

Le note di rilascio per piattaforma/versione NX-OS possono sostituire le informazioni in questa pagina.

Progettazione host singolo e FEX (modalità di blocco statico)

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 7K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 9K

Qualsiasi

Non supportata

Progettazione di un singolo host e FEX (Port Channel Mode)

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 7K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 9K

Qualsiasi

Supportato

Progettazione di host dual-homed (attivo/standby) e singola unità FEX (modalità di blocco statica)

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 7K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 9K

Qualsiasi

Non supportata

Progettazione di host dual-homed (attivo/standby) e FEX single-homed (modalità Port-channel)

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 7K

Qualsiasi

Supportato*

Nexus 9K

Qualsiasi

Supportato

* Con VDC singoli e due.

Progettazione diretta VPC (single link) e FEX single homed (static pinning mode) host

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 7K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 9K

Qualsiasi

Non supportata

Progettazione diretta VPC (single link) e FEX single homed (port channel mode) host

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 7K

Qualsiasi

Supportato*

Nexus 9K

Qualsiasi

Supportato

* Con l'interfaccia host (HIF) in modo canale porta.

Progettazione di un singolo host e di Active-Active FEX (VPC)

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 7K

Qualsiasi

Supportato*

Nexus 9K

Qualsiasi

Supportato**

* Supportato nella release 7.2 e successive.

** Supportato nella release 7.0(3)I5(2) e successive. Il supporto è per i modelli N93XX solo come elencato nelle note di rilascio.

** FEX vPC non è supportato tra alcun modello di FEX e gli switch a piattaforma Cisco Nexus 9500 come switch padre.

Progettazione di host dual-home (attivo/standby) e Active-Active FEX (VPC)

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

qualsiasi

Supportato

Nexus 7K

qualsiasi

Supportato*

Nexus 9K

qualsiasi

Supportato**

* Supportato nella release 7.2 e successive.

** Supportato nella release 7.0(3)I5(2) e successive. Il supporto è per i modelli N93XX solo come elencato nelle note di rilascio.

** FEX vPC non è supportato tra alcun modello di FEX e gli switch a piattaforma Cisco Nexus 9500 come switch padre.

Progettazione VPC (Dual Link) e FEX single homed (modalità di blocco statico) direttamente attraverso VPC host

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 7K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 9K

Qualsiasi

Non supportata

Progettazione VPC (Dual Link) e FEX Single Home (Port Channel Mode) direttamente tramite host

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 7K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 9K

Qualsiasi

Supportato

VPC host (collegamento singolo) e Active-Active FEX con design FEX HIF VPC PO (Enhanced VPC)

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 7K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 9K

Qualsiasi

Non supportata

Canale porta host e progettazione Active-Active FEX

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 6K

Qualsiasi

Supportato

Nexus 7K

Qualsiasi

Supportato*

Nexus 9K

Qualsiasi

Supportato**

* Supporto introdotto dalla release 7.x.

** Supportato nella release 7.0(3)I5(2) e successive. Il supporto è per i modelli N93XX solo come elencato nelle note di rilascio.

** FEX vPC non è supportato tra alcun modello di FEX e gli switch a piattaforma Cisco Nexus 9500 come switch padre.

Progettazione Dual-Home Host (Attivo/Attivo) e Active-Active FEX

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 6K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 7K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 9K

Qualsiasi

Non supportata

Switch Nexus padre singolo: progettazione diretta VPC host e FEX single-homed

Piattaforma

Codice

Commento

Nexus 5K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 6K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 7K

Qualsiasi

Non supportata

Nexus 9K

Qualsiasi

Non supportata

Riepilogo

Le topologie elencate devono convalidare le opzioni di progettazione specifiche che si intende implementare.

Informazioni correlate

- Supporto switch Nexus serie 9000 FEX

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems