Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Buffer in ingresso

Configurazione del controllo del flusso

Cause della pausa TX su Nexus 2232

Test case di laboratorio

Esempio di rete

Test 1. Traffico a scatti con controllo del flusso non abilitato sull'host

Test 2. Traffico a scatti con controllo del flusso abilitato sull'host

Test 3. Collisione Hash Ether-Channel

Correzione

Conclusioni e migliori pratiche

Introduzione

Questo documento descrive le informazioni per risolvere i problemi di pausa trasmissione (TX) sulle porte Nexus 2232 Host Interface (HIF). Si concentra sul traffico in direzione Host to Network (H2N) (il traffico che arriva dai server verso la rete, da sud a nord). Non riguarda gli scenari relativi ai flussi di traffico da rete a host (N2H).

Questo documento è stato redatto principalmente per Nexus 2232 Fabric Extender (FEX), ma è valido per B22 e 2248UPQ FEX.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti

- Cisco Nexus serie 2000 configurazione

- Cisco Nexus serie 6000 configurazione

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Nexus N2K-C232PP-10GE

- Cisco Nexus 6001

- 7.1(1)N1(1)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Buffer in ingresso

Nexus 2232 dispone di 32 porte 1/10G Host Facing (HIF) e di 8 porte 10G Network Facing (NIF).

Prima di approfondire il problema della pausa TX, è necessario conoscere i buffer disponibili sulle interfacce FEX. I buffer assegnati all'interfaccia/al gruppo qos possono essere controllati sullo switch padre con questo comando:

esc-6001# show queuing interface ethernet 147/1/1

if_slot 79, ifidx 0x1f920000

Ethernet147/1/1 queuing information:

Input buffer allocation:

Qos-group: 0

frh: 8

drop-type: drop

cos: 0 1 2 3 4 5 6

xon       xoff      buffer-size

---------+---------+-----------

0         126720    151040

<snip>

Come si è visto, con il QoS (Quality of Service) predefinito, per il traffico di classe drop (qos-gruppo 0), l'HFI FEX ha 151040 byte per inserire il traffico H2N nel buffer e la soglia XOFF è 126720 byte.

Configurazione del controllo del flusso

Nexus 2232 ha una sottoscrizione eccessiva di 8:1. Per evitare che i pacchetti vengano scartati nella direzione H2N a causa di una sottoscrizione eccessiva e di sovraccarichi del buffer, Nexus 2232 ha il controllo del flusso HIF inviato per impostazione predefinita:

esc-6001# show run int ethernet 147/1/1 all | inc flow

priority-flow-control mode auto

flowcontrol receive off

flowcontrol send on

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1 flowcontrol

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause   TxPause

admin    oper     admin    oper

--------------------------------------------------------------------------------

Eth147/1/1   on       on       off      off         0                 0

Cause della pausa TX su Nexus 2232

Quando viene raggiunta la soglia XOFF di 126720 byte, il Nexus 2232 invia una pausa TX verso l'host sull'interfaccia HIF. Le cause più comuni sono:

1. Il traffico H2N che entra nel FEX è molto bursty, il che fa sì che i buffer in entrata siano pieni e raggiungano la soglia XOFF.

2. La maggior parte delle distribuzioni FEX utilizza canali porte per aggregare più NIF. La pausa TX è anche visibile a causa dei buffer in entrata, che si riempiono a causa della collisione hash di etherchannel su FEX. Questo si verifica quando più porte HIF tentano di uscire da un singolo NIF a causa dei risultati di etherchannel.

Cadute in direzione H2N

Per evitare la perdita dei pacchetti, la pausa TX viene inviata quando si raggiunge la soglia XOFF. Tuttavia, il traffico H2N può diminuire se:

1. i server non eseguono pause o

2. hanno un ritardo nel rispettare la pausa che causa il raggiungimento della soglia di 151 KB.

Test case di laboratorio

Esempio di rete

Per questo test in laboratorio, sono presenti quattro porte 10G spirent che fungono da host, due sono sul FEX e due sono sul Nexus 6001 padre. Tutte le porte si trovano nella VLAN 50. Non sono presenti altre porte attive sul server FEX o sul server padre:

esc-6001# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

147   Po147(SU)   Eth      NONE      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)   Eth1/43(P)

Eth1/44(P)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)

Eth1/47(P)   Eth1/48(P)

esc-6001# show fex 147 detail | exc Down

FEX: 147 Description: FEX0147   state: Online

FEX version: 7.1(1)N1(1) [Switch version: 7.1(1)N1(1)]

FEX Interim version: 7.1(1)N1(1)

Switch Interim version: 7.1(1)N1(1)

Extender Serial: FOT1635R003

Extender Model: N2K-C2232PP-10GE,  Part No: 73-12533-05

Card Id: 82, Mac Addr: 20:3a:07:34:5b:02, Num Macs: 64

Module Sw Gen: 21  [Switch Sw Gen: 21]

post level: complete

Pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth1/47

FCoE Admin: false

FCoE Oper: true

FCoE FEX AA Configured: false

Fabric interface state:

Po147 - Interface Up. State: Active

Eth1/41 - Interface Up. State: Active

Eth1/42 - Interface Up. State: Active

Eth1/43 - Interface Up. State: Active

Eth1/44 - Interface Up. State: Active

Eth1/45 - Interface Up. State: Active

Eth1/46 - Interface Up. State: Active

Eth1/47 - Interface Up. State: Active

Eth1/48 - Interface Up. State: Active

Fex Port        State  Fabric Port

Eth147/1/1    Up       Po147

Eth147/1/9    Up       Po147

Logs:

04/21/2015 21:58:30.162193: Module register received

04/21/2015 21:58:30.164611: Registration response sent

04/21/2015 21:58:30.196708: create module inserted event.

04/21/2015 21:58:30.197425: Module Online Sequence

04/21/2015 21:58:35.051474: Module Online

Test 1. Traffico a scatti con controllo del flusso non abilitato sull'host

Quando si inviano burst unicast con velocità di linea 100K 1500 byte da un host su Eth147/1/1 (a Eth1/16) e Eth147/1/9 (do Eth1/32). Ogni flusso è un singolo flusso. Il controllo del flusso è disabilitato sull'host (Spirent).

Risultati: Le porte del ricevitore hanno segnalato circa 563 pacchetti ignorati per ogni flusso. Poiché il controllo del flusso è disabilitato sull'host, è possibile visualizzare un numero maggiore di pause TX e anche una latenza elevata (circa 100 microsecondi):

esc-6001# clear counters ; clear qos stat

esc-6001#

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | egrep Ethernet147|pause|unicast

Ethernet147/1/1 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  578269 multicast packets  0 broadcast packets

578267 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  578275 multicast packets  0 broadcast packets

578273 Tx pause

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, eth147/1/9 flowcontrol

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause   TxPause

admin    oper     admin    oper

--------------------------------------------------------------------------------

Eth147/1/1   on       on       off      off         0                 578267

Eth147/1/9   on       on       off      off         0                 578273

Le cadute segnalate dal ricevitore sono in realtà cadute sul FEX stesso. Esistono comandi hardware interni che possono mostrare le interruzioni, ma richiedono una comprensione completa dell'architettura interna di FEX che esula dall'ambito di questo documento. Se è necessario controllare questi contatori, utilizzare TAC per risolvere il problema.

Test 2. Traffico a scatti con controllo del flusso abilitato sull'host

Quando si inviano burst unicast con velocità di linea 100K 1500 byte a flusso singolo da un host su Eth147/1/1 (a Eth1/16) e Eth147/1/9 (fare Eth1/32). Ogni flusso è un singolo flusso. Il controllo del flusso è abilitato sull'host (Spirent).

Risultati:

Le porte del ricevitore non segnalano perdite. La pausa TX minima e la latenza media sono di circa 19 microsecondi:

esc-6001# clear counters ; clear qos stat

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | egrep Ethernet147|pause|unicast

Ethernet147/1/1 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  4743 multicast packets  0 broadcast packets

4739 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

100000 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

0 Rx pause

0 unicast packets  4703 multicast packets  0 broadcast packets

4700 Tx pause

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, eth147/1/9 flowcontrol

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause   TxPause

admin    oper     admin    oper

--------------------------------------------------------------------------------

Eth147/1/1   on       on       off      off         0                 4739

Eth147/1/9   on       on       off      off         0                 4700

Cadute:

Non ci sono cali perché l'host rispetta il controllo di flusso inviato da FEX.

Test 3. Collisione Hash Ether-Channel

Il collegamento uplink tra FEX e padre è un canale porta. Anche se dipende dal membro selezionato nel canale della porta e dal relativo carico, è possibile visualizzare la pausa TX sugli HIF FEX. In laboratorio, ci sono solo due porte attive sul FEX e tutti gli 8 uplink utilizzati nel canale della porta.

Tuttavia, per questo test, con l'hashing predefinito, il traffico proveniente dall'host su Ethernet 147/1/1 e Ethernet 147/1/9 viene hashato su NIF0, che si connette a Eth1/41 su 6001. Se si invia il 98% del traffico di velocità della linea dagli host, viene inviata una pausa TX su entrambi gli HIF.

Per questo test, il controllo del flusso è disabilitato sugli host:

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | inc Ethernet14|rate|pause

Ethernet147/1/1 is up

30 seconds input rate 9836009128 bits/sec, 819667 packets/sec

30 seconds output rate 2516922296 bits/sec, 4915863 packets/sec

input rate 9.84 Gbps, 819.67 Kpps; output rate 2.52 Gbps, 4.91 Mpps

0 Rx pause

98376923 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

30 seconds input rate 9836252112 bits/sec, 819687 packets/sec

30 seconds output rate 2516980960 bits/sec, 4915978 packets/sec

input rate 9.84 Gbps, 819.69 Kpps; output rate 2.52 Gbps, 4.91 Mpps

0 Rx pause

98376916 Tx pause

esc-6001# show port-channel traffic interface port-channel 147

ChanId      Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst

------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

147   Eth1/41  99.99%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/42    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/43    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/44    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/45    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/46    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/47   0.00%  99.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/48    0.0%   1.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

esc-6001# attach fex 147

Attaching to FEX 147 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

fex-147# dbgexec w

woo> rate

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| Port   || Tx Packets |  Tx Rate  |   Tx Bit   || Rx Packets |  Rx Rate  |   Rx Bit   |Avg Pkt|Avg Pkt|   |

|        ||            |  (pkts/s) |    Rate    ||            |  (pkts/s) |    Rate    | (Tx)  | (Rx)  |Err|

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| 0-NI8  ||         24 |         4 |  11.23Kbps ||         22 |         4 |  16.49Kbps |   272 |   448 |   |

| 0-NI7  ||         15 |         3 |   4.17Kbps ||         17 |         3 |   3.81Kbps |   154 |   120 |   |

| 0-NI6  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI5  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI4  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI3  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI2  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI1  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI0  ||    4108297 |    821659 |  10.05Gbps ||          1 |         0 |   1.08Kbps |  1509 |   656 |   |

| 0-HI31 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI30 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI29 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI28 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI27 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI26 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI25 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI24 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI23 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI22 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI21 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI20 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI19 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI18 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI17 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI16 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI14 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI13 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI12 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI11 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI10 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI9  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI8  ||   24556087 |   4911217 |   3.30Gbps ||    4094470 |    818894 |   9.95Gbps |    64 |  1500 |   |

| 0-HI6  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI5  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI4  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI3  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI2  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI1  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI0  ||   24560241 |   4912048 |   3.30Gbps ||    4095156 |    819031 |   9.95Gbps |    64 |  1500 |   |

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

Cadute:

Si sono verificati cali perché l'host non è configurato per il controllo del flusso.

Con il controllo del flusso abilitato sugli host, questi rispettano la pausa e la limitazione:

esc-6001# clear counters ; clear qos stat

esc-6001#

esc-6001# show interface ethernet 147/1/1, ethernet 147/1/9 | inc Ethernet14|rate|pause

Ethernet147/1/1 is up

30 seconds input rate 4926871976 bits/sec, 410572 packets/sec

30 seconds output rate 1288637816 bits/sec, 2516870 packets/sec

input rate 4.93 Gbps, 410.57 Kpps; output rate 1.29 Gbps, 2.52 Mpps

0 Rx pause

88129183 Tx pause

Ethernet147/1/9 is up

30 seconds input rate 4924820632 bits/sec, 410401 packets/sec

30 seconds output rate 1287225224 bits/sec, 2514111 packets/sec

input rate 4.92 Gbps, 410.40 Kpps; output rate 1.29 Gbps, 2.51 Mpps

0 Rx pause

88069874 Tx pause

esc-6001# show port-channel traffic interface port-channel 147

ChanId      Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst

------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

147   Eth1/41  99.99%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/42    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/43    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/44    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/45    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/46    0.0%    0.0%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/47   0.00%  99.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

147   Eth1/48    0.0%   1.00%  12.50%  12.50%    0.0%    0.0%

esc-6001# attach fex 147

Attaching to FEX 147 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

fex-147# dbgexec w

woo> rate

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| Port   || Tx Packets |  Tx Rate  |   Tx Bit   || Rx Packets |  Rx Rate  |   Rx Bit   |Avg Pkt|Avg Pkt|   |

|        ||            |  (pkts/s) |    Rate    ||            |  (pkts/s) |    Rate    | (Tx)  | (Rx)  |Err|

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

| 0-NI8  ||         32 |         6 |  19.76Kbps ||         19 |         3 |  16.01Kbps |   366 |   506 |   |

| 0-NI7  ||         13 |         2 |   3.85Kbps ||         20 |         4 |   5.14Kbps |   165 |   140 |   |

| 0-NI6  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI5  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI4  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI3  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI2  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI1  ||          1 |         0 |   1.76Kbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1080 |   656 |   |

| 0-NI0  ||    4105292 |    821058 |  10.04Gbps ||          2 |         0 |   2.16Kbps |  1509 |   656 |   |

| 0-HI31 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI30 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI29 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI28 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI27 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI26 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI25 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI24 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI23 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI22 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI21 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI20 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI19 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI18 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI17 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI16 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI14 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI13 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI12 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI11 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI10 ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI9  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI8  ||   12556848 |   2511369 |   1.68Gbps ||    2049754 |    409950 |   4.98Gbps |    63 |  1500 |   |

| 0-HI6  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI5  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI4  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI3  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI2  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI1  ||          1 |         0 |   2.28Kbps ||          1 |         0 |   2.28Kbps |  1412 |  1412 |   |

| 0-HI0  ||   12573036 |   2514607 |   1.68Gbps ||    2051092 |    410218 |   4.98Gbps |    64 |  1499 |   |

+--------++------------+-----------+------------++------------+-----------+------------+-------+-------+---+

Correzione

Per impostazione predefinita, per il traffico IP, il bilanciamento del carico FEX si basa su MAC/IP origine-destinazione. Per problemi di questo tipo, modificare l'algoritmo di hashing per ottenere una migliore distribuzione del traffico sul canale porta della struttura. Utilizzare questo metodo se viene visualizzato un bilanciamento del carico diverso. Questa opzione non è una soluzione assoluta:

esc-6001# show port-channel load-balance

Port Channel Load-Balancing Configuration:

System: source-dest-ip

Port Channel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:

Non-IP: source-dest-mac

IP: source-dest-ip source-dest-mac

Which hashing algorithm  to choose depends on traffic profile. Here are the options available.

esc-6001# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

esc-6001(config)# port-channel load-balance ethernet ?

destination-ip         Destination IP address

destination-mac        Destination MAC address

destination-port       Destination TCP/UDP port

source-dest-ip         Source & Destination IP address (includes l2)

source-dest-ip-only    Source & Destination IP addresses only

source-dest-mac        Source & Destination MAC address

source-dest-port       Source & Destination TCP/UDP port (includes l2 and l3)

source-dest-port-only  Source & Destination TCP/UDP port only

source-ip              Source IP address

source-mac             Source MAC address

source-port            Source TCP/UDP port

Conclusioni e migliori pratiche

1. La pausa TX è un normale meccanismo operativo che impedisce la caduta dei pacchetti nelle versioni 2232/2248UPQ/B22 FEX.

2. Massimizzare il numero di uplink tra 2232/2248UPQ/B22 FEX e padre. Per avere più percorsi verso la rete e anche per avere il massimo di buffer per il traffico N2H.

3. Se gli uplink tra FEX e padre non vengono utilizzati in modo uniforme, il cambiamento dell'hashing del canale della porta può essere utile.

4. Poiché FEX non è attivato a livello locale, evitare di avere profili di flusso del traffico est-ovest sugli host su FEX.

5. Evitare di utilizzare dispositivi bursty come dispositivi NAS e chassis blade su FEXes. Questi devono essere sul genitore.

6. La più recente 2348UPQ FEX con 32 MB di buffer condiviso, dispone di 1 MB di buffer condiviso per HIF per il traffico H2N per un migliore assorbimento della frammentazione. Inoltre, con gli uplink NIF da 40 GB, le probabilità di collisioni di hash/congestione dell'uplink sono notevolmente ridotte.