Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Ulteriori informazioni

Componente utilizzato

Scenario

Procedura

Verifica

Introduzione

Questo documento descrive la procedura per eseguire un aggiornamento di Cisco Cloud Services Platform (CSP) 2100.

Contributo di Adhaar Sood, Avinash Shukla, Cisco TAC Engineers.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di Cisco CSP 2100.

Prima di eseguire l'aggiornamento, consultare le note sulla versione.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

Fare riferimento alla Guida introduttiva,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

Ulteriori informazioni

- CSP-2100-X1 è C220-M4S

- CSP-2100-X2 è il C240-M4S

Componente utilizzato

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware,

- CSP 2100

- Server UCS serie C220 M4S - Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Mouse KVM (Keyboard Video Mouse) per mappare il supporto virtuale

- Software CSP 2100 come immagine ISO, da https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali modifiche o configurazioni. Cisco consiglia di eseguire un backup della configurazione prima di procedere con l'aggiornamento.

Scenario

Questo scenario prevede l'aggiornamento di CSP 2100 dalla versione 2.2.4 alla 2.2.5

Procedura

Nota: Durante l'aggiornamento, verificare che la connettività di rete tra la workstation in cui è in esecuzione la console KVM e il CSP-2100 non sia instabile.

PASSAGGIO 1. Utilizzare la console KVM CIMC e controllare il firmware corrente eseguendo il comando "show version".

PASSAGGIO 2. Salvare la configurazione con il comando "save config-file filename.sav" (consigliato).

PASSAGGIO 3. Verificare che il file config_backup.sav sia stato generato

PASSAGGIO 4.  Scaricare l'immagine ISO per CSP 2100 dal sito https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

PASSAGGIO 5.  Aprire KVM e mappare l'immagine ISO.

PASSAGGIO 6. Spegnere e riaccendere il server (riavvio a freddo) e premere F6 per accedere a "Menu di selezione avvio" e selezionare "Cisco vKVM-Mapped vDVD1.2"

PASSAGGIO 7. Una volta avviata l'immagine ISO, selezionare "Install CSP-2100". Anche se si seleziona "Install CSP-2100", l'aggiornamento verrà comunque eseguito.

PASSAGGIO 8. Il processo di installazione inizia e richiede circa 45-50 minuti per essere completato, durante i quali il programma di installazione eseguirà gli script di installazione pre-aggiornamento e post-aggiornamento per aggiornare CSP 2100 alla nuova versione del firmware.

PASSAGGIO 9. Dopo l'esecuzione degli script di post-installazione, tutti i servizi vengono arrestati e il server viene riavviato:

Verifica

Una volta avviati tutti i servizi, accedere all'account utente e controllare la versione in esecuzione per confermare lo stato di aggiornamento.

*********** Aggiornamento completato! CSP 2100 si avvia con la versione 2.2.5!!  ***************