Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Problema

Soluzione

Opzione 1: Cancella modalità stack

Passaggio 1: Cancellazione della modalità stack

Passaggio 2: Ricarica lo stack

Passaggio 3: Verifica

Opzione 2: AssignSwitch con ruolo di standby

Passaggio 1: Imposta switch 2 come standby

Passaggio 2: Ricarica lo stack

Passaggio 3: Verifica

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi relativi a uno stack di switch Catalyst 9000 senza ruolo Standby.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze base delle tecnologie di switching per LAN

- Familiarità con i modelli di switch Catalyst 9000

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Hardware: Switch Cisco Catalyst serie 9000

- Versione del software: Cisco IOS XE

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

La ridondanza 1:1 viene usata per assegnare ruoli attivi e in standby a switch specifici nello stack. In questo modo si ignora il tradizionale algoritmo di selezione dei ruoli N+1, in cui qualsiasi switch nello stack può essere attivo o in standby. Nella ridondanza 1:1, il dispositivo di gestione dello stack determina il ruolo attivo e in standby di uno switch specifico, in base alla variabile flash ROMMON. L'algoritmo assegna uno switch attivo e un altro switch in standby, designando tutti gli switch rimanenti nello stack come membri. Quando uno switch attivo viene riavviato, diventa standby e lo switch in standby esistente diventa il nuovo switch attivo. Gli switch membri esistenti rimangono nello stesso stato.

In un ambiente di rete in cui si usano switch Cisco Catalyst serie 9000, è stato rilevato un problema con il ruolo di switch in standby mancante. In questo documento viene fornita un'analisi dettagliata del problema e vengono illustrati i passaggi per risolverlo.

Problema

Il problema è stato identificato quando lo stack di switch non ha il ruolo di standby.

Questo è l'output che mostra il problema:

Switch#show switch

Switch/Stack Mac Address : 8c44.a5a4.9d00 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W   Current

Switch#   Role    Mac Address     Priority Version  State

-------------------------------------------------------------------------------------

*1       Active   8c44.a5a4.9d00     15     V03     Ready

2       Member   8c44.a5a5.2380     14     V03     Ready                 <<< Missing Standby Mode

Nelle variabili ROMMON, è stato osservato questo valore:

Switch#show romvar switch all

<SNIP>

RET_2_RTS=

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT=3

STACK_1_1=1_0                 <<< This indicates that switch 1 is Active and no switch is marked for the Standby role

STACK_HIGH_SPEED=1

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=0

SWITCH_NUMBER=2

<SNIP>

Questa variabile può essere presente su tutti i membri dello stack o solo su un membro. Può causare problemi in entrambi i casi.

Soluzione

Opzione 1: Cancella modalità stack

Sugli switch dello stack, la modalità dello stack deve essere cancellata. Attenersi alla procedura seguente:

Passaggio 1: Cancellazione della modalità stack

Switch# switch clear stack-mode

WARNING: Clearing the chassis HA configuration will result in both the chassis move into Stand Alone mode. This involves reloading the standby chassis

after clearing its HA configuration and coming up with all interfaces in shutdown mode. Do you wish to continue? [y/n]? [yes]: yes

Switch# copy running-config startup-config

Passaggio 2: Ricarica lo stack

Switch# reload

Passaggio 3: Verifica

Switch#show romvar switch all

<SNIP>

RET_2_RTS=

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT=3

STACK_1_1=0_0                 <<< This indicate that no switch in the stack is marked as Active nor Standby. The switch will choose them upon booting

STACK_HIGH_SPEED=1

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=0

SWITCH_NUMBER=2

<SNIP>

Questo è il valore predefinito con cui lo stack sceglie il ruolo attivo e quello in standby in base alla priorità. Se in precedenza la modalità stack non è stata modificata nello switch, la variabile "STACK_1_1" non viene visualizzata nelle variabili ROMMON, a indicare che il valore è quello predefinito (STACK_1_1=0_0).

Opzione 2: Assegna switch con ruolo di standby

È possibile usare il comando switch switch-number role per impostare lo switch in standby in modalità stack 1:1. Lo stack funziona in modalità 1:1 con lo stack attivo o in standby specificato dopo il riavvio. Nell'esempio, allo switch 2 viene assegnato il ruolo standby.

Passaggio 1: Imposta switch 2 come standby

Switch# switch 2 role standby

WARNING: Changing the switch role may result in redundancy mode being configured to 1+1 mode for this stack. If the configured Active or Standby switch numbers do not boot up, then the stack will not be able to boot. Do you want to continue?[y/n]? [yes]: yes

Passaggio 2: Ricarica lo stack

Switch# reload

Passaggio 3: Verifica

Switch#show romvar switch all

<SNIP>

RET_2_RTS=

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT=3

STACK_1_1=1_2                 <<< This indicates that switch 1 is Active and switch 2 is the Standby

STACK_HIGH_SPEED=1

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=0

SWITCH_NUMBER=2

<SNIP>

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download

- Guida alla configurazione di Stack Manager e alta disponibilità