Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come modificare alcuni parametri di sistema con i comandi CLI sugli switch Catalyst 9000 con Cisco® IOS-XE.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Catalyst serie 9000 Switch

- Cisco IOS-XE

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

I comandi dell'interfaccia della riga di comando (CLI) sono un'alternativa, quindi non è necessario modificare il valore del registro di configurazione su Cisco® IOS.

Problema

Config-register è un valore del registro software a 16 bit preconfigurato nella NVRAM e può essere utilizzato per modificare il comportamento dello switch in:

- Modificare la modalità di avvio dello switch (in ROMmon, NetBoot).

- Modificare le opzioni durante l'avvio dello switch (ignorare la configurazione, disabilitare i messaggi di avvio).

- Modificare la velocità della console (velocità in baud per una sessione di emulazione terminale).

Sulle piattaforme classiche che vengono eseguite sul software Cisco IOS, il registro di configurazione viene impostato dalla modalità di configurazione con  config-register o da ROMmon con  confreg  OSPF (Open Shortest Path First) show version   consente di visualizzare l'impostazione corrente del registro di configurazione.

Sugli switch Catalyst 9000 con Cisco IOS-XE,  confreg era ancora disponibile per la configurazione e l'impostazione corrente viene visualizzata in  show version  ma il valore effettivo  config-register il comando è risultato inefficace e non ha funzionato correttamente, il che ha causato confusione.

Infatti Cisco IOS-XE non utilizza questo  config-register e fornisce comandi CLI alternativi per gestire le stesse operazioni.

Nota: la visualizzazione non corretta del valore del registro di configurazione in show version l'output viene rimosso dalla release 16.12.4 e dalla release 17.3.1 in avanti.

Soluzione

Di seguito sono riportati i comandi CLI equivalenti su Cisco IOS-XE che consentono all'utente di eseguire le stesse attività impostando il valore config-register su Cisco IOS.

Funzionamento

Valore del registro di configurazione di Cisco IOS

CLI Cisco IOS-XE equivalente

Avvio normale

0x2102

Switch(config)#no boot manual

Avvio in rommon

0x0,0x2120

Switch(config)#boot, manuale

Abilita interruzione/disabilita interruzione

0x2120/ valori residui del registro

Switch(config)#[no]boot enable-break

Impostazione della velocità in baud/linea della console

0x102, 0x2101, 0x2102, 0x2142 : velocità in baud 9600

0x1202: velocità 1200 baud

0x2120, 0x2122

0x2124 : velocità in baud 1920

0x2902 : velocità in baud 4800

0x2922 : velocità in baud 38400

0x3122: velocità in baud 5760

0x3922: velocità 115200 baud

0x3902 : velocità in baud 2400

Switch(config)#line console 0

Switch(config-line)#speed ?

<0-4294967295> Velocità di trasmissione e ricezione

Ignora avvio

0x2142

Switch(config)#system ignora startupconfig

Ignora l'interruzione

0x102, 0x2101, 0x2102, 0x2122, 0x2124, 0x2142, 0x2902, 0x2922, 0x3122, 0x3902, 0x3922

Switch(config)#[no]manuale di avvio

Switch(config)#[no]boot enable-break

Disabilita recupero password

0x102

Switch(config)#system disable password recovery

Nota: se un sistema viene eseguito su Cisco IOS-XE e non riesce ad avviarsi per 5 volte consecutive in meno di 25 minuti di tempo di attività per ciascun ricaricamento, il software imposta automaticamente la variabile ROMmon MANUAL_BOOT="yes". In altre parole, se un sistema non si avvia per un motivo qualsiasi, viene avviato automaticamente in ROMmon dopo 5 tentativi consecutivi.

Se entrambi ignorano  config e disable password recovery sia abilitato, quindi le rispettive variabili ROMmon sono impostate.

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=1

SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

Se entrambe le variabili sono impostate, lo switch chiede conferma all'avvio e prima che  startup-config.

Booting...

<snip>

Both ignore startup configuration and disable password are set

This will result in erasing the startup config

Do you want to Erase the config? Default: n, Answer y/n:

User response is YES, erasing the startup config

Removing FIPS Key. Disabling FIPS MODE

All TCP AO KDF Tests Pass

service password-encryption

service password-recovery noconfirm

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download