Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto un problema e la soluzione relativa agli switch Catalyst serie 9000 che non si avviano normalmente e non vengono visualizzati nel prompt del bootloader.

Problema

Ricaricamento dello chassis 2. Motivo della selezione di Attivo/Standby non riuscito in modalità 1+1.

switch: boot

attempting to boot from [flash:packages.conf]

Located file packages.conf

#

##########################################################################################################################

Validate packages: SHA-1 hash:

calculated 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA

expected 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA

Both links down, not waiting for other switches

Switch number is 2

Chassis 2 reloading, reason - Active/standby selection failed in 1+1 Mode                  <<<<<<

Feb 19 20:06:55.572 FP0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: reload fp action requested

Feb 19 20:06:57

Initializing Hardware...

System Bootstrap, Version 16.6.1r [FC1], RELEASE SOFTWARE (P)

Compiled Sat 07/15/2017 8:31:57.39 by rel

Current image running:

Primary Rommon Image

Last reset cause: SoftwareReload

C9300-48U platform with 8388608 Kbytes of main memory

attempting to boot from [flash:packages.conf]

Located file packages.conf

#

##########################################################################################################################

Validate packages: SHA-1 hash:

calculated 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA

expected 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA

Per identificare questo problema, occorre anche esaminare la variabile bootloader STACK 1+1 con il comando set in modalità bootloader. Per avviare lo switch in modalità bootloader, fare clic sul mode pulsante durante l'avvio dello switch.

switch: set

ABNORMAL_RESET_COUNT=0

AUTOREBOOT_RESTORE=1

BOARDID=20569

BOOT=flash:packages.conf

BSI=0

MAC_ADDR=00:ab:cd:ef:01

MANUAL_BOOT=yes

MODEL_NUM=C9300-48UXM

MODEL_REVISION_NUM=D0

MOTHERBOARD_ASSEMBLY_NUM=73-17959-06

MOTHERBOARD_REVISION_NUM=A0

MOTHERBOARD_SERIAL_NUM=XXXXXXXXXXX

RANDOM_NUM=1901228755

RET_2_RCALTS=

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT=3

STACK_1_1=2_0                      <<<<<<<

SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

SWITCH_NUMBER=2

SYSTEM_SERIAL_NUM=XXXXXXXXXXXX

TEMPLATE=access

VERSION_ID=V01

switch:

Soluzione

Annullare la variabile Stack 1+1. Dopodiché, lo switch può avviarsi normalmente.

switch:unset STACK_1_1

switch: set

ABNORMAL_RESET_COUNT=0

AUTOREBOOT_RESTORE=1

BOARDID=20569

BOOT=flash:packages.conf

BSI=0

MAC_ADDR=00:ab:cd:ef:01

MANUAL_BOOT=yes

MODEL_NUM=C9300-48UXM

MODEL_REVISION_NUM=D0

MOTHERBOARD_ASSEMBLY_NUM=73-17959-06

MOTHERBOARD_REVISION_NUM=A0

MOTHERBOARD_SERIAL_NUM=XXXXXXXXXXX

RANDOM_NUM=1901228755

RET_2_RCALTS=

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT=3

SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

SWITCH_NUMBER=2

SYSTEM_SERIAL_NUM=XXXXXXXXXX

TEMPLATE=access

VERSION_ID=V01

switch:

Dopo aver disattivato la variabile bootloader Stack 1+1, usare il boot comando in modo che lo switch possa avviarsi dalla variabile di avvio impostata sullo switch.

switch: boot

attempting to boot from [flash:packages.conf]

Located file packages.conf

#

##########################################################################################################################

Validate packages: SHA-1 hash:

calculated 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA

expected 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA

Both links down, not waiting for other switches

Switch number is 2

Informazioni correlate

Per informazioni sulla modalità Stack 1+1, fare riferimento alla sezione Ridondanza 1:1.