Sommario

Potenziale perdita di memoria

VeritàICS

Conseguenze

Descrizione

MessaggioSyslog

EsempioMessaggio

Famiglia di prodotti

Regex

Suggerimento

Comandi

Potenziale perdita di memoria

VeritàICS

4 - Avvertenza

Conseguenze

Una perdita di memoria può causare il blocco del dispositivo.

Descrizione

L'utilizzo della memoria da parte di un processo aumenta nel tempo e non viene rilasciato, pertanto il sistema operativo potrebbe esaurire la memoria. Se la memoria del sistema si esaurisce, è possibile che si verifichi un arresto anomalo. Revisione dell'ID bug Cisco CSCsw33723 per ulteriori informazioni ed esempi di comandi con output di grandi dimensioni che contribuiscono a questa condizione. La soglia di avviso è del 90%.

MessaggioSyslog

PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING

EsempioMessaggio

Apr 10:10:10 <<ipaddress>> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 91% exceeds warning level 90% THIS IS A SAMPLE MESSAGE

Famiglia di prodotti

- Switch Cisco Catalyst serie 9200

- Switch Cisco Catalyst serie 9300

- Switch Cisco Catalyst serie 9400

- Switch Cisco Catalyst serie 9500

- Switch Cisco Catalyst serie 9600

- Cisco Catalyst serie 9500H Switch

- Cisco Catalyst serie 9800 Wireless Controller

- Cisco Catalyst 9800 Wireless Controller in Cloud

- Cisco serie 4000 Integrated Services Router

- Cisco ASR serie 1000 Aggregation Services Router

Regex

N/D

Suggerimento

Evitare di eseguire comandi con output lunghi. Riavviare periodicamente lo smand con il comando test platform software process exit shell-manager RP attivo senza stato. Se questa operazione non fornisce uno scarico temporaneo, potrebbe essere necessario ricaricare il dispositivo. Tuttavia, poiché la condizione sottostante è ancora presente, l'unica soluzione permanente è aggiornare il software a una versione fissa.

Comandi

#show version

#show platform software process list RP active name smand