Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Processo di migrazione

Supporto hardware e software

Percorsi di migrazione

Panoramica sulla migrazione

Processo Di Migrazione Dettagliata

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene illustrato come eseguire la migrazione di uno switch Cisco Catalyst serie 6500 standalone a un sistema di switching virtuale Cisco Catalyst 6500.

Nota: in questo documento vengono illustrati i passaggi comuni necessari per la migrazione. I passaggi esatti si basano sulla configurazione dello switch corrente e possono variare leggermente rispetto alla procedura descritta.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenza dei concetti dei sistemi di switching virtuale (VSS). Per ulteriori informazioni, consultare il documento sulla descrizione dei sistemi di switching virtuale.

Componenti usati

Per la stesura del documento, sono stati usati switch Cisco Catalyst serie 6500 con Supervisor VS-S720-10G-3C/XL con software Cisco IOS® versione 12.2(33)SXH1 o successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Virtual Switching System (VSS) è una nuova e innovativa funzionalità degli switch Cisco Catalyst serie 6500 che consente il clustering di due chassis fisici insieme in un'unica entità logica. Tale tecnologia consente nuovi miglioramenti in tutte le aree dell'installazione di campus e centri dati aziendali, che includono alta disponibilità, scalabilità/prestazioni, gestione e manutenzione.

L'implementazione corrente di VSS consente di unire due switch Cisco Catalyst serie 6500 fisici in un'unica entità gestita logicamente. Nella figura viene fornita una rappresentazione grafica di questo concetto, in cui due chassis 6509 possono essere gestiti come un unico chassis a 18 slot una volta abilitato VSS:

Processo di migrazione

Supporto hardware e software

VSS è una funzionalità software disponibile solo sugli switch Cisco Catalyst serie 6500. Per abilitare e configurare questa funzionalità, è necessario:

Hardware

VS-S720-10G-3C/XL

Software

Software Cisco IOS release 12.2(3)SXH1 o successive

Chassis supportato dal sistema di switching virtuale Cisco

Numero modello

Descrizione

WS-C6503-E

Chassis serie E a 3 slot

WS-C6504-E

Chassis serie E a 4 slot

WS-C6506

Chassis a 6 slot

WS-C6506-E

Chassis serie E a 6 slot

WS-C6509

Chassis a 9 slot

WS-C6509-E

Chassis serie E a 9 slot

WS-C6509-NEB-A

Chassis NEBS (Network Equipment Building Standards) verticale a 9 slot

WS-C6509-V-E

Chassis verticale a 9 slot serie E

WS-C6513

Chassis a 13 slot

Questa tabella fornisce un elenco completo degli chassis supportati nella versione iniziale del sistema di switching virtuale Cisco. Per ulteriori informazioni, consultare il documento Cisco Catalyst serie 6500 Virtual Switching System (VSS) 1440.

Percorsi di migrazione

Nella tabella sono elencati alcuni dei possibili percorsi di migrazione al servizio VSS. L'elenco è solo indicativo e non esaustivo.

Configurazione iniziale

Aggiornamento necessario

Configurazione finale

Due switch Cisco Catalyst serie 6500 con supervisori WS-SUP720-3B.

Aggiornamento hardware - Supervisori VS-S720-10G-3C/XL Aggiornamento software - Cisco IOS 12.2(33)SXH1 o successivo

VSS

Due switch Cisco Catalyst serie 6500 con supervisori VS-S720-10G-3C/XL.

Aggiornamento software - Cisco IOS 12.2(3)SXH1 o versioni successive

VSS

Panoramica sulla migrazione

Configurazione comune in ambiente standalone

Funzionalità o protocolli in esecuzione tra il core di layer 3 (L3) e la distribuzione L2/L3:

- Protocolli di routing IP

- Canali porta L3 o funzionalità EqualCost MultiPath del routing IP

Funzionalità o protocolli eseguiti tra la distribuzione L2/L3 e il livello di accesso:

- Spanning Tree Protocol

- Protocolli di routing del primo hop (FHRP)

- Criteri: QoS, ACL

- Trunk L2, VLAN, canali porte

Migrazione a VSS

Si tratta di un processo in più fasi, ciascuna delle quali viene descritta in questa sezione.

Fasi della migrazione tra il core e il livello di distribuzione:

- Configurazione di MultiChassis EtherChannel (MEC)

- Modifica della configurazione del routing IP e rimozione dei comandi non più necessari

Passaggi di migrazione tra livello di distribuzione e livello di accesso:

- Configurazione di MEC

- Mantenimento dello Spanning Tree Protocol abilitato

- Modifica dei comandi FHRP

- Spostamento dei criteri QoS e ACL su EMC (se richiesto)

- Spostamento della configurazione L2 Trunks su MEC

Processo Di Migrazione Dettagliata

Attenersi alla seguente procedura:

1. Nella configurazione iniziale standalone, il traffico viene in genere bilanciato dal carico tra gli switch di distribuzione utilizzando la condivisione del carico VLAN e la configurazione HSRP.

2. Modificare la configurazione HSRP e STP in modo che Distribution-1 sia attiva per tutti i flussi e i dispositivi adiacenti rilevino la modifica e inviino tutto il traffico a Distribution-1.

3. Arrestare le interfacce fisiche di Distribution-2 in modo che siano isolate dalla rete.

.

Una volta che la Distribution-2 è stata completamente rimossa dalla rete, può essere convertita in modalità VSS senza interrompere il traffico di produzione.

4. Se non è stato installato precedentemente, installare il nuovo supervisor (VS-SUP720-10G) e verificare lo stato.

Distribution-2#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

5    5  Supervisor Engine 720 10GE (Active)    VS-S720-10G        SAD104707BB

9   48  CEF 720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX     SAL1020NGY3

5. Copiare il software Cisco IOS compatibile con VSS sul disco di avvio sup:

Distribution-2#copy ftp: sup-bootdisk:

Address or name of remote host []? 172.16.85.150

Source filename []? s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin

Destination filename [s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin]?

Accessing ftp://172.16.85.150/s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin...

6. Aggiornare il bootvar per caricare il software Cisco IOS copiato sul sup-bootdisk:

Distribution-2(config)#boot system flash sup-bootdisk:s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin

7. Per eseguire lo switch Distribution-2 in modalità VSS, è necessario un Virtual Switch Link (VSL). Il collegamento del canale della porta corrente tra Distribution-1 e Distribution-2 può essere utilizzato per formare il VSL.

8. Configurare gli attributi dello switch virtuale:

1. Numero di dominio del commutatore virtuale (univoco nella rete)

2. Numero switch virtuale (univoco all'interno del dominio)

3. VSL (Virtual Switch Link)

Distribution-2(config)#hostname VSS

VSS(config)#switch virtual domain 100

VSS(config-vs-domain)#switch 1

!--- After conversion Distribution-2 will be noted !--- as Switch 1 in VSS mode.

VSS(config-vs-domain)# exit

VSS(config)#interface port-channel 1

VSS(config-if)#switch virtual link 1

VSS(config-if)#interface TenG 5/4

VSS(config-if)#channel-group 1 mode on

VSS(config-if)#interface TenG 5/5

VSS(config-if)#channel-group 1 mode on

VSS(config-if)# ^Z

VSS#

9. Convertire lo switch Distribution-2 in modalità VSS.

Nota: usare questo comando dalla console dello switch:

VSS#switch convert mode virtual

This command will convert all interface

names to naming convention "interface-type

switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Converting interface names

Building configuration...

!--- At this point the switch will reboot

!--- snippet of the console output

System detected Virtual Switch configuration...

Interface TenGigabitEthernet 1/5/4 is member of

PortChannel 1

Interface TenGigabitEthernet 1/5/5 is member of

PortChannel 1

!--- snippet of the console output

00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE

processor for this switch

!--- snippet of the console output

00:00:28: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 5

switch 1 brought up

Initializing as Virtual Switch Active

10. Verificare la conversione dello switch Distribution-2 in modalità VSS.

VSS#show switch virtual role

Switch  Switch Status  Preempt    Priority   Role     Session ID

Number         Oper(Conf) Oper(Conf)          Local  Remote

-------------------------------------------------------------------

LOCAL    1     UP      FALSE(N)    110(110)  ACTIVE    0      0

In dual-active recovery mode: No

Lo switch Distribution-2 è stato convertito correttamente ed è in funzione in modalità VSS. I passaggi di preconfigurazione possono essere eseguiti anche dopo la conversione dello switch Distribution-1. Tuttavia, la preconfigurazione aiuta a ridurre la quantità di pacchetti persi durante la migrazione.

11. Completare questa procedura per preconfigurare lo switch VSS 1:

1. Configurare MEC utilizzando le interfacce locali dello switch 1. Le interfacce dello switch 2 (attualmente Distribution-1) possono essere aggiunte a MEC dopo la conversione in modalità VSS.

- Configurare MEC.

- Spostare la configurazione dell'interfaccia in MEC.

- Spostare i criteri QoS e ACL in MEC.

Configurazione iniziale

interface TenGigabitEthernet1/2/1

ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

interface GigabitEthernet1/1/2

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 10,20

Modifiche alla configurazione

!--- MEC to Core layer

VSS(config)# int ten 1/2/1

VSS(config-if)# no ip address

VSS(config-if)# interface po20

VSS(config-if)# ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

VSS(config-if)# no shut

VSS(config-if)# interface ten1/2/1

VSS(config-if)# channel-group 20 mode desirable

!--- MEC to Access layer

VSS(config-if)# interface po10

VSS(config-if)# switchport

VSS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

VSS(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

VSS(config-if)# no shut

VSS(config-if)# interface gig1/1/2

VSS(config-if)# switchport

VSS(config-if)# channel-group 10 mode desirable

Configurazione dei dispositivi adiacenti per supportare Port-channel

La connessione tra lo switch VSS-1 e i dispositivi adiacenti non è al momento disponibile. Pertanto, un canale della porta è configurato senza interferire nel flusso del traffico tramite Distribution-1.

!--- In Core layer devices

Core(config)# int gig 1/1

Core(config-if)# no ip address

Core(config-if)# int po20

Core(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

Core(config-if)# no shut

Core(config-if)# int gig 1/1

Core(config-if)# channel-group 20 mode desirable

!--- In Access layer devices

Access(config)# int po10

Access(config-if)# switchport

Access(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

Access(config-if)# switchport trunk

Access(config-if)# no shut

Access(config-if)# int gig 1/1

Access(config-if)# channel-group 10 mode desirable

2. In VSS, sia lo chassis attivo che quello in standby utilizzano un indirizzo MAC incorporato nello chassis attivo e un indirizzo IP della VLAN. HSRP non è più necessario.

- Spostare gli indirizzi IP virtuali HSRP sulle interfacce VLAN.

- Rimuovere la configurazione HSRP dalle interfacce VLAN.

Configurazione iniziale

interface Vlan10

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

standby 10 ip 10.1.1.1

standby 10 priority 110

!

interface Vlan20

ip address 20.1.1.2 255.255.255.0

standby 20 ip 20.1.1.1

standby 20 priority 110

!

Modifiche alla configurazione

VSS(config)# interface Vlan10

VSS(config-if)# no standby 10 ip 10.1.1.1

VSS(config-if)# no standby 10 priority 110

VSS(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

VSS(config-if)# interface Vlan20

VSS(config-if)# no standby 20 ip 20.1.1.1

VSS(config-if)# no standby 20 priority 110

VSS(config-if)# ip address 20.1.1.1 255.255.255.0

Nota: i dispositivi terminali continuerebbero a puntare le loro voci ARP all'indirizzo MAC HSRP iniziale. Finché queste voci non scadono o non viene inviato un altro ARP per aggiornare la cache, si verifica una perdita di connettività.

3. Abilitare la funzione NSF-SSO per i protocolli di routing IP utilizzati. VSS semplifica la configurazione del routing, pertanto alcune istruzioni di rete non sono più necessarie. Pertanto, possono essere rimossi.

VSS Switch-1

VSS#show running-config | begin ospf

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 20.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

!--- rest of output elided

!--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some routing statements are no longer required.

VSS(config)# router ospf 1

VSS(config-router)# nsf

VSS(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

Core

Core#show running-config | begin ospf

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

!--- rest of output elided

!--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some routing statements are no longer required.

Core(config)# router ospf 1

Core(config-router)# nsf

Core(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

4. Modificare la configurazione STP in modo che VSS Switch-1 diventi la directory principale di tutte le VLAN.

12. Verificare la configurazione e la connettività dello switch VSS-1.

- Abilitare le interfacce dello switch VSS-1.

- Verificare la connettività L2 ai dispositivi del livello di accesso.

- Verificare la connettività L3 ai dispositivi di livello principale.

13. Dopo aver verificato la connettività dello switch VSS-1, arrestare le interfacce della distribuzione-1 per trasferire il traffico sul servizio VSS.

14. Ripetere i passaggi di conversione sullo switch Distribution-1 per attivare la modalità di standby VSS preferita.

Distribution-1(config)#hostname VSS

VSS(config)#switch virtual domain 100

VSS(config-vs-domain)#switch 2

!--- After conversion Distribution-1 will be noted !--- as Switch 2 in VSS mode.

VSS(config-vs-domain)# exit

VSS(config)#interface port-channel 2

VSS(config-if)#switch virtual link 2

VSS(config-if)#interface TenG 5/4

VSS(config-if)#channel-group 2 mode on

VSS(config-if)#interface TenG 5/5

VSS(config-if)#channel-group 2 mode on

VSS(config-if)# ^Z

VSS#

VSS#switch convert mode virtual

This command will convert all interface

names to naming convention "interface-type

switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Converting interface names

Building configuration...

!--- At this point the switch will reboot

!--- snippet of the console output

System detected Virtual Switch configuration...

Interface TenGigabitEthernet 2/5/4 is member of

PortChannel 2

Interface TenGigabitEthernet 2/5/5 is member of

PortChannel 2

!--- snippet of the console output

00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE

processor for this switch

!--- snippet of the console output

00:00:28: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 5

switch 2 brought up

Initializing as Virtual Switch Standby

15. Una volta avviato lo switch VSS in standby, la configurazione attiva del servizio VSS viene automaticamente sincronizzata in standby. All'avvio, le interfacce dello standby VSS (switch-2) sono nello stato shutdown.

16. Completare la configurazione dello switch virtuale.

Nota: questo passo critico finale è applicabile solo alla prima conversione. Se lo switch è già stato convertito o parzialmente, non è possibile utilizzare questo comando. Se lo switch viene convertito o parzialmente convertito, viene generato un messaggio di errore:

11:27:30: %PM-SP-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig error detected

on Po110, putting Gi9/2 in err-disable state

È possibile eseguire questo comando per configurare automaticamente la configurazione dello switch virtuale in standby sullo switch virtuale attivo:

VSS#switch accept mode virtual

This command will bring in all VSL configurations from the standby

switch and populate it into the running configuration.

In addition the startup configurations will be updated with the

new merged configurations.

Do you want proceed? [yes/no]: yes

Merging the standby VSL configuration. . .

Building configuration...

Nota: tenere presente che il comando switch accept mode virtual non è più necessario nel software Cisco IOS versione 12.2 SXI, in quanto le configurazioni vengono unite automaticamente.

17. Aggiungere le interfacce dello switch 2 a MEC.

- VSS

!--- To Core layer

VSS(config)# interface range tengig 1/2/1, tengig2/2/1

VSS(config-if-range)# channel-group 20 mode desirable

VSS(config-if-range)# no shut

!--- To Access layer

VSS(config)# interface range gig 1/1/2, gig 2/1/2

VSS(config-if-range)# switchport

VSS(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable

VSS(config-if-range)# no shut

- Router adiacente VSS - Core
Core(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2

Core(config-if-range)# channel-group 20 mode desirable

Core(config-if-range)# no shut

- Router adiacente VSS - Accesso
Access(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2

Access(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable

Access(config-if-range)# no shut

Migrazione a VSS completata. A questo punto, entrambi gli switch VSS sono in esecuzione e il traffico viene bilanciato in base al carico su tutte le interfacce uplink.

Informazioni correlate

- Configurazione dei sistemi di switching virtuale

- Guida di riferimento ai comandi di Cisco IOS Virtual Switch

- Supporto dei prodotti Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440

- Switch - Supporto dei prodotti

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems