Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Prodotti correlati

Convenzioni

Premesse

Procedura dettagliata per la sostituzione del modulo Supervisor - stesso sistema operativo ibrido

Procedura dettagliata per la sostituzione del modulo Supervisor - sistema operativo ibrido diverso

Verificare prima di aggiungere il nuovo modulo Supervisor

Aggiungere il nuovo modulo Supervisor

Verificare il modulo Supervisor dopo aver aggiunto il nuovo modulo Supervisor

Verifica dell'MSFC IOS

Failover su Supervisor standby e verifica

Rinominare il sistema operativo Catalyst

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene spiegato come sostituire un modulo supervisor ridondante guasto sugli switch Catalyst serie 6500. Questo documento spiega la procedura per i moduli supervisor che vengono eseguiti nel sistema operativo ibrido.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione della ridondanza

- Configurazione di NSF con ridondanza MSFC SSO

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Catalyst serie 6500 Switch

- Modulo supervisor: WS-SUP32-GE-3B

- Sistema operativo ibrido:

- Catalyst OS (CatOS) 8.5(8)

- MSFC IOS® 12.2(18)SXF7

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Il presente documento può essere utilizzato anche per le seguenti versioni hardware e software:

- Supervisor 720 con sistema operativo ibrido

- Supervisor 2 con sistema operativo ibrido

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Questi sono alcuni punti importanti relativi ai moduli supervisor ridondanti:

- Sul supervisor engine di standby, la porta della console è inattiva, lo stato del modulo viene visualizzato come "standby" e lo stato delle porte di uplink viene visualizzato normalmente.

- Per consentire il controllo separato dell'avvio di ciascun supervisor engine, i registri di configurazione non sono sincronizzati tra i supervisor engine.

- Se le versioni software dei due supervisor engine sono diverse, o se la configurazione NVRAM dei due supervisor engine è diversa, il supervisor engine attivo scarica automaticamente l'immagine software e la configurazione sul supervisor engine di standby.

- I supervisor engine utilizzano due immagini flash: l'immagine di avvio e l'immagine di runtime. Il nome del file dell'immagine di avvio, specificato nella variabile di ambiente BOOT, è archiviato nella NVRAM. L'immagine runtime è l'immagine di avvio usata dal ROM monitor per avviare il supervisor engine. Una volta avviato il sistema, l'immagine in fase di runtime risiede nella RAM dinamica (DRAM).

- I supervisor engine ridondanti devono essere dello stesso tipo e avere la stessa scheda feature del modello. I modelli WS-X6K-SUP1-2GE e WS-X6K-SUP1A-2GE, entrambi privi di PFC (Policy Feature Card), sono compatibili per la ridondanza. Per i supervisor engine con PFC, i PFC devono essere identici per la ridondanza (due PFC, due PFC2, due PFC3A, due PFC3B o due PFC3BXL).

Procedura dettagliata per la sostituzione del modulo Supervisor - stesso sistema operativo ibrido

In questa sezione viene illustrata la procedura dettagliata per sostituire il Supervisor Module 32 in uno switch Catalyst serie 6500. In questo esempio viene usato uno switch Cisco Catalyst 6509 con due supervisor module nello slot 5 e 6. Errore del supervisor module nello slot 6. Si presume che il supervisor module guasto nello slot 6 sia rimosso dallo chassis. È possibile vedere la procedura per aggiungere il nuovo modulo supervisor nello slot 6.

Se si dispone di uno switch Cisco Catalyst serie 6500 aggiuntivo, è possibile collegare il nuovo supervisore sullo switch e aggiornare o downgrade del sistema operativo ibrido allo stesso livello del supervisore nello slot 5 dello switch di produzione. Se si dispone dello stesso sistema operativo ibrido nel nuovo modulo supervisor, non è necessario configurare nulla sul nuovo modulo supervisor. Quando si aggiunge il modulo supervisor nello slot 6, il supervisor engine attivo sincronizza automaticamente la configurazione. Questa sezione illustra la procedura dettagliata e l'elenco di controllo durante la sostituzione del supervisore.

Questa è la procedura dettagliata per sostituire il Supervisor Module 32 in uno switch Catalyst serie 6500:

1. Aggiungere il modulo supervisor nello slot 6.

Se si dispone di una connessione console al supervisor nello slot 6, dovrebbe essere visualizzato questo output:

!--- Supervisor module at slot 6

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : ############################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

###########################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor.

Questo output mostra la console del supervisore attivo nello slot 5:

Access2> (enable)

Access2> (enable)

Access2> (enable) 2007 May 22 19:17:48 %SYS-5-MOD_INSERT:Module

6 has been inserted

Access2> (enable)

Access2> (enable)

Access2> (enable)

%SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby mode

%SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization process will start in 120 seconds

%DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal Diagnostics...

%DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

%SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/1 is not supported

%SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/2 is not supported

%SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor (module 6) are up

%SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module 6

%DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 16: Running Minimal Diagnostics...

%DIAG-6-DIAG_OK:Module 16: Passed Online Diagnostics

%SYS-5-MOD_OK:Module 16(WS-F6K-MSFC2A,SAL1018LQ3C) is online

%MGMT-5-SYS_CONFIG_START_MOD_FAIL:Unable to start system configuration

for module 6

%MGMT-5-SYS_CONFIG_START_MOD_FAIL:Unable to start system configuration for

module 16

%SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor is synchronizing bootdisk:

cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

%SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active supervisor has synchronized bootdisk:

cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable)

2. Verificare lo stato di ridondanza del supervisore:

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable)

3. Verificare lo stato di ridondanza MSFC:

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 10 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 10 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 2 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

LAB-Router#

4. Forza failover e test supervisor:

!--- Supervisor in slot 5

Access2> (enable) switch supervisor

This command will force a switch-over to the standby Supervisor module.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 20:40:37 %SYS-5-MOD_RESET:Module 5 reset from Console//

Access2> (enable)

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : ##############################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

5. Collegare la console al Supervisor 6 e verificare la configurazione di supervisor e MSFC.

Procedura dettagliata per la sostituzione del modulo Supervisor - sistema operativo ibrido diverso

In questa sezione viene illustrata la procedura dettagliata per sostituire il Supervisor Module 32 in uno switch Catalyst serie 6500. In questo esempio viene usato uno switch Cisco Catalyst 6509 con due supervisor module nello slot 5 e 6. Si è verificato un errore nel supervisor module nello slot 6. Si presume che il supervisor module guasto nello slot 6 sia rimosso dallo chassis. È possibile vedere la procedura per aggiungere il nuovo modulo supervisor nello slot 6.

Se non si dispone dell'opzione per aggiornare il nuovo supervisor hybrid OS alla stessa versione del supervisor attivo, è possibile eseguire questa procedura per aggiungere il supervisor module e sincronizzare il sistema operativo ibrido e la configurazione dello switch. La maggior parte della procedura è automatizzata. In questo documento viene illustrata la procedura dettagliata e l'elenco di controllo da eseguire durante la sostituzione del supervisore.

Verificare prima di aggiungere il nuovo modulo Supervisor

Questa sezione mostra l'output del comando show dello switch senza il supervisore nello slot 6.

- Mostra modulo

- Show version

- Variabile di avvio

1. Mostra output modulo:

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    0     1000BaseX Ethernet                            no  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

15  5    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9    0     10/100BaseTX Ethernet                         no  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

Access2> (enable)

2. Mostra output versione:

Access2> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(8)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec  1 2006, 23:03:43

System Bootstrap Version: 12.2

System Boot Image File is 'bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA034500F5

PS1  Module: WS-CAC-6000W    Serial #: AZS10130G7T

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

2   48   WS-X6248-RJ-45      SAD03431007 Hw : 1.1

Fw : 4.2(0.24)VAI78

Sw : 8.5(8)

3   48   WS-X6348-RJ-45      SAD04150A2T Hw : 1.1

Fw : 5.3(1)

Sw : 8.5(8)

WS-F6K-VPWR                     Hw : 1.0

Sw : 1.1(1)

4   48   WS-X6348-RJ-45      SAD05070CNX Hw : 2.0

Fw : 5.4(2)

Sw : 8.5(8)

WS-F6K-VPWR                     Hw : 1.0

Sw : 1.1(1)

5   9    WS-SUP32-GE-3B      SAL1010F8KG Hw : 4.2

Fw : 12.2

Fw1: 8.5(8)

Sw : 8.5(8)

Sw1: 8.5(8)

WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU Hw : 2.1

Sw :

7   5    WS-SVC-CMM          SAD100707YJ Hw : 2.8

Fw : 12.4(7a),

Sw : 12.4(7a),

15  1    WS-F6K-MSFC2A       SAL1012GG1X Hw : 3.0

Fw : 12.2(18)SXF7

Sw : 12.2(18)SXF7

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

5      262144K 124421K 137723K 249772K   9796K 239976K 2048K  366K 1682K

Uptime is 0 day, 0 hour, 3 minutes

Access2> (enable)

3. Variabile di avvio:

!--- Current working directory

Access2> (enable) pwd

bootdisk

!--- Files in the bootdisk

Access2> (enable) dir

2   -rw-  10029260    Dec 13 2006 15:37:08 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

245735424 bytes available (10031104 bytes used)

!--- Boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

Access2> (enable)

Aggiungere il nuovo modulo Supervisor

Il modulo supervisor viene inserito nello slot 6. Di seguito è riportato l'output da console dei moduli supervisor attivo e standby quando si aggiunge il nuovo modulo supervisor nello switch:

1. Inserire il nuovo modulo supervisor nello slot 6.

È possibile visualizzare questo messaggio di registro nel modulo supervisor attivo:

Access2> (enable) 2007 May 21 20:21:14 %SYS-5-MOD_INSERT:Module 6 has been

inserted

Se il supervisore dello standby è stato collegato alla posizione 6, è possibile visualizzare questo processo di avvio:

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin"

Self decompressing the image : ##############################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

#############################################################################

######################################################################## [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

Firmware compiled 02-Aug-05 16:08 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

2. È possibile verificare lo stato di ridondanza dal modulo supervisor attivo nello slot 5.

Access2> (enable) 2007 May 21 20:23:09 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 20:23:11 %SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor is synchronizing

bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: OFF(standby-supervisor-image-incompatible)

Il modulo supervisor attivo copia il software CatOS nel modulo supervisor in standby. Inoltre, configura la variabile di avvio del supervisor engine di standby sul nuovo CatOS.

Access2> (enable)

2007 May 21 20:24:23 %SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active superviso

r has synchronized bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Dopo aver copiato l'immagine CatOS sul supervisore di standby, il modulo di standby 6 si ricarica automaticamente con la nuova immagine.

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

3. Una volta attivato il modulo di standby, è possibile verificare lo stato di ridondanza dal modulo supervisor attivo.

Access2> (enable) 2007 May 21 20:26:22 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 20:26:23 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization process will start

in 120 seconds

2007 May 21 20:27:08 %SYS-1-SYS_LCPERR1:Module 16: RP requested reset of peer RP

: MSFC on module 16 will be reset

2007 May 21 20:27:24 %DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal Diagnostics..

.

2007 May 21 20:27:24 %DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/1 is not

supported

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP: Transceiver on port 6/2 is not

supported

2007 May 21 20:27:25 %SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor (module 6) a

re up

2007 May 21 20:27:25 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module

6

2007 May 21 20:28:24 %SYS-5-SUP_IMGSYNCSTART:Active supervisor

is synchronizing bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

2007 May 21 20:28:25 %SYS-5-SUP_IMGSYNCFINISH:Active supervisor has synchronized

bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Access2> (enable)

Access2> (enable) dir

2   -rw-  10029260    Dec 13 2006 15:37:08 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

245735424 bytes available (10031104 bytes used)

Access2> (enable) dir 6/

2   -rw-   9356096    May 11 2006 19:04:09 cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

2287   -rw-  10029260    May 21 2007 20:24:10 RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-

8.bin

!--- You can see the copied CatOS name starts with RTSYNC_

236900352 bytes available (19390464 bytes used)

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Verificare il modulo Supervisor dopo aver aggiunto il nuovo modulo Supervisor

Attenersi alla procedura seguente:

1. Mostra output modulo:

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    0     1000BaseX Ethernet                            no  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

15  5    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

6   6    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes standby

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9    0     10/100BaseTX Ethernet                         no  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

6   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1017L9WJ 2.1

2. Verificare la cronologia di ridondanza:

Access2> (enable) show system redundancy-history

Maximum entries of switchover history table = 10

System cold start due to switchover failure = 4

Standby available time (secs*100)          = 33291

Redundant History Switchover Table:

Verifica dell'MSFC IOS

Il software CatOs viene copiato automaticamente durante il processo SYNC. Tuttavia, IOS sull'MSFC non viene copiato automaticamente.

1. Verificare il sistema operativo IOS e la ridondanza dell'MSFC:

!--- 1. Connect to MSFC

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

!--- 2. Verify the IOS file in the bootflash

LAB-Router#dir

Directory of bootflash:/

1  -rwx    17966324  Dec 13 2006 15:12:29 +00:00  c6msfc2a-adventerprisek9_w

an-mz.122-18.SXF7.bin

65536000 bytes total (47569548 bytes free)

!--- 3. Show version output

LAB-Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42638000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

LAB-Router uptime is 26 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin"

!--- 4. MSFC redundancy status

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 4 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 0

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Route Processor Redundancy

!--- It is running in the RPR mode because the standby MSFC !--- is running different version of IOS.

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 4 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY COLD

Uptime in current state = 2 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-IPBASE_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 14:53 by tinhuang

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

!--- Note that the boot variable is blank. The MSFC boots the !--- first IOS image in the bootflash:

LAB-Router#

LAB-Router#exit

Access2> (enable)

2. Aggiornare il sistema operativo IOS sull'MSFC in standby.

1. Copiare l'immagine IOS sull'MSFC in standby:

LAB-Router#copy c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin slavebootflash:/

Destination filename [c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin]?

Copy in progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

17966324 bytes copied in 44.180 secs (406662 bytes/sec)

LAB-Router#

!--- Delete the old IOS image. Because the boot variable is blank !--- and the MSFC boots the first IOS image in the bootflash:

LAB-Router#cd slavebootflash:

LAB-Router#delete c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

Delete filename [c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin]?

Delete slavebootflash:c6msfc2a-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin? [confirm]

LAB-Router#

2. Ricaricare il modulo supervisor in standby:

LAB-Router#exit

Access2> (enable) reset 6

This command will reset module 6.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 21:14:03 %SYS-5-MOD_RESET:Module 6 reset from Console//

Resetting module 6...

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: OFF(standby-supervisor-not-present)

Access2> (enable)

2007 May 21 21:16:01 %SYS-5-SUP_MODSBY:Module 6 is in standby

mode

2007 May 21 21:16:02 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization

process will start

in 120 seconds

2007 May 21 21:16:03 %DIAG-6-RUN_MINIMUM:Module 6: Running Minimal

Diagnostics..

.

2007 May 21 21:16:05 %DIAG-6-DIAG_OK:Module 6: Passed Online Diagnostics

2007 May 21 21:16:06 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP:

Transceiver on port 6/1 is not supported

2007 May 21 21:16:06 %SYS-3-TRANSCEIVER_NOTSUPP:

Transceiver on port 6/2 is not supported

2007 May 21 21:16:06 %SYS-5-PORT_SSUPOK:Ports on standby supervisor

(module 6) are up

2007 May 21 21:16:07 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in

sync for Module

6

2007 May 21 21:16:49 %SYS-1-SYS_LCPERR1:Module 16: RP requeste

d reset of peer RP: MSFC on module 16 will be reset

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable)

3. Verificare l'MSFC IOS dopo l'aggiornamento:

Access2> (enable) session 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 17 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 1

Last switchover reason = unsupported

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Operating Redundancy Mode = Stateful SwitchOver - SSO

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 5

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 17 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 6

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 0 minutes

Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

BOOT =

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

LAB-Router#

Failover su Supervisor standby e verifica

È ora possibile eseguire il failover del modulo supervisor sul modulo supervisor di standby appena aggiunto e testarlo.

1. Failover del modulo supervisor:

Access2> (enable) switch supervisor

This command will force a switch-over to the standby Supervisor module.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2007 May 21 20:40:37 %SYS-5-MOD_RESET:Module 5 reset from Console//

Access2> (enable)

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin"

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

##################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

Firmware compiled 01-Dec-06 12:57 by integ Build [100]

This module is now in standby mode.

Console is disabled for standby supervisor

2. Collegare la console al Supervisor 6, che è il modulo attivo.

1. Stato ridondanza:

Access2> (enable) show system highavailability

Highavailability: enabled

Highavailability versioning: disabled

Highavailability Operational-status: ON

Access2> (enable) show system redundancy-history

Maximum entries of switchover history table = 10

System cold start due to switchover failure = 4

Standby available time (secs*100)          = 98984

Redundant History Switchover Table:

Index: 1

Previous active supervisor module: 5

Current active supervisor module : 6

Switchover reason                : user initiated

Switchover time                  : Mon May 21 2007, 20:40:37

2. Show version:

Access2> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(8)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec  1 2006, 23:03:43

System Bootstrap Version: 12.2

System Boot Image File is 'bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin'

System Configuration register is 0x2102

3. Variabile di avvio:

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;bootdisk:cat6000

-sup32pfc3k8.8-4-5.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

4. Mostra modulo:

Access2> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1          Unknown Card                                  power-down

2   2    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes standby

6   6    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

16  6    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

7   7    5     Communication Media Mod.  WS-SVC-CMM          no  ok

8   8    0     FXS                                           no  power-down

9   9          Unknown Card                                  power-down

!--- Output suppressed

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    1.1(1)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1012GREU 2.1

6   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAL1017L9WJ 2.1

Access2> (enable)

3. Verificare l'MSFC:

Access2> (enable) session 16

Trying Router-16...

Connected to Router-16.

Escape character is '^]'.

LAB-Router>enable

LAB-Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M),

Version 12.2(18)SXF7, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Nov-06 01:03 by kellythw

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42638000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF7,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

LAB-Router uptime is 7 minutes

System returned to ROM by Stateful Switchover

System image file is "bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF7.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco MSFC2A (R7000) processor (revision MSFC2A) with 458752K/65536K bytes of me

mory.

Processor board ID MSFC2A

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

29 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

509K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

Rinominare il sistema operativo Catalyst

Si noti che il nome CatOS nel modulo supervisor sostituito inizia con RTSYNC. È possibile lasciare il sistema in funzione. È inoltre possibile modificare il nome del file e mantenerlo come nome standard, come illustrato di seguito:

Access2> (enable) rename RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

cat6000-sup32pfc3k 8.8-5-8.bin

Access2> (enable) dir

2287   -rw-  10029260    May 21 2007 21:40:01 cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

236900352 bytes available (19390464 bytes used)

Access2> (enable)

Dopo aver rinominato il file, è necessario modificare la variabile di avvio.

!--- Verify boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:RTSYNC_cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;bootdisk:cat6000

-sup32pfc3k8.8-4-5.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

!--- Clear all the boot variables

Access2> (enable) clear boot system all

BOOT variable =

Access2> (enable) 2007 May 21 21:41:56 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization p

rocess will start in 120 seconds

!--- Configure the boot variable

Access2> (enable) set boot system flash bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

Access2> (enable) 2007 May 21 21:42:14 %SYS-5-SUP_IMGSYNC:File synchronization p

rocess will start in 120 seconds

!--- Verify the boot variable

Access2> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-8.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

Informazioni correlate

- Esempio di configurazione dell'aggiornamento dell'immagine software degli switch Catalyst serie 6000/6500 con Supervisor Engine ridondante

- Switch Cisco Catalyst serie 6500 - Documenti di supporto

- Pagine di supporto dei prodotti LAN

- Pagina di supporto dello switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems