Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Cisco Catalyst serie 6500 Supervisor Engine 720

Schede supportate e requisiti software minimi

Cisco Catalyst serie 6500 Supervisor Engine 32

Schede supportate e requisiti software minimi

Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 PISA

Schede supportate e requisiti software minimi

Cisco Catalyst serie 6500 Supervisor Engine 2

Schede supportate e requisiti software minimi

GBIC (Gigabit Interface Converter)

Moduli supportati e requisiti software minimi

10 Gigabit Ethernet Switching Module

Supervisor Engine supportato e requisiti software minimi

Moduli di switching Ethernet 10/100/1000

Supervisor Engine supportato e requisiti software minimi

Caratteristiche dei moduli di switching Ethernet 10/100/1000

Moduli di switching Fast Ethernet

Supervisor Engine supportato e requisiti software minimi

Moduli di switching Ethernet/Fast Ethernet (10/100)

Supervisor Engine supportato e requisiti software minimi

Ethernet Switching Module

Supervisor Engine supportato e requisiti software minimi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la relazione tra switch Cisco Catalyst, moduli Supervisor Engine e schede di linea.

Operazioni preliminari

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Verificare che la versione del software in esecuzione supporti la combinazione di modulo supervisor e scheda di linea che si desidera utilizzare. È possibile verificare la compatibilità software con lo strumento Software Advisor (solo utenti registrati).

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Cisco Catalyst serie 6500 Supervisor Engine 720

Di seguito sono riportate le funzionalità di Supervisor Engine 720:

- switch fabric integrato da 720 Gbps

- Dispositivo bootflash da 64 MB o scheda CompactFlash con scheda CompactFlash da 512 MB (WS-CF-UPG=):

- Dispositivo bootflash da 64 MB (sup-bootflash:) supportato in tutte le versioni

- WS-CF-UPG= (sup-bootdisk:) supportato nel software Cisco IOS versione 12.2(18)SXE5 e successive e nel software Cisco IOS versione 12.2(18)SXF e successive.

Schede supportate e requisiti software minimi

In questa tabella viene elencato il modulo supervisor con le schede con le funzionalità dei criteri supportate, le schede MSFC e i requisiti software minimi.

Prodotto

Schede supportate

Versione minima del software

WS-SUP 720

PFC 3A con 512 MB di DRAM MSFC3 con 512 MB di DRAM e 64 MB di bootflash

12.2(14)SX

WS-SUP720-3B

PFC3B con 512 MB DRAM MSFC3 CON 512 MB DRAM e 64 MB bootflash

12.2(17d)SXB1

WS-SUP720-3BXL

PFC 3BXL con DRAM da 1 GB MSFC3 con DRAM da 1 GB e bootflash da 64 MB

12.2(17b)SXA

VS-S720-10G-3C

Supervisor Engine 720-10GE con PFC3C

12.2(33)SXH

VS-S720-10G-3CXL

Supervisor Engine 720-10GE con PFC3CXL

12.2(33)SXH

È possibile aggiornare la memoria WS-SUP720-3B alla memoria DRAM da 1 GB sul Supervisor Engine 720 e alla memoria DRAM da 1 GB sull'MSFC3. Per aggiornare la memoria, aggiornare il Supervisor Engine 720, l'MSFC3 e gli eventuali moduli di switching dotati di DFC3.

Per gli aggiornamenti della memoria, consultare la nota sull'installazione della memoria del processore dello switch Supervisor Engine 720 e del processore di routing.

Cisco Catalyst serie 6500 Supervisor Engine 32

Supervisor Engine non supporta alcune di queste funzionalità:

- Supervisor Engine 32 non supporta Cisco IOS SLB.

- Uscita dalla replica multicast

- Rilevamento modalità di replica multicast

- Tutti i comandi di configurazione fabric

Schede supportate e requisiti software minimi

In questa tabella viene elencato il modulo supervisor con le schede delle funzionalità dei criteri supportate, le schede MSFC e i requisiti software minimi.

Prodotto

Schede supportate

Versione minima del software

WS-SUP32-10GE-3B

PFC 3B con 256 DRAM per l'immagine IP BASE SSH LAN ONLY, 512 MB di RAM per tutte le altre immagini, bootflash da 256 MB. 10 porte Gigabit Ethernet MSFC2A con bootflash da 64 MB

12.2(18)SFX

WS-SUP32-GE-3B

PFC 3B con 256 DRAM per l'immagine IP BASE SSH LAN ONLY, 512 MB di RAM per tutte le altre immagini, bootflash da 256 MB. MSFC2A con bootflash da 64 MB

12.2(18)SFX

Per ulteriori informazioni sull'hardware, consultare la guida agli switch Catalyst serie 6500 Supervisor Engine.

Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 PISA

Il Supervisor Engine 32 PISA offre le seguenti funzionalità:

- Ispezione approfondita dei pacchetti e riconoscimento delle applicazioni

- Architettura programmabile

- Sicurezza integrata

- Alta disponibilità

- Gestibilità migliorata

- Efficienza degli slot

- Gestione del traffico superiore

Schede supportate e requisiti software minimi

Prodotto

Schede supportate

Versione minima del software

WS-S32-GE-PISA

Supervisor Engine 32 PISA con Gigabit Ethernet a 8 porte e PFC3B

Software Cisco IOS® versione 12.2(18)ZY

WS-S32-10GE-PISA

Supervisor Engine 32 PISA con 10 Gigabit Ethernet a 2 porte e PFC3B

Software Cisco IOS® versione 12.2(18)ZY

Cisco Catalyst serie 6500 Supervisor Engine 2

Schede supportate e requisiti software minimi

In questa tabella viene elencato il modulo supervisor con le schede delle funzionalità dei criteri supportate, le schede MSFC e i requisiti software minimi

Prodotto

Schede supportate

Versione minima del software

WS-X6K-S2U-MSFC2

PFC2 con DRAM da 256 MB, MSFC2 bootflash da 32 MB con DRAM da 256 MB

12.2(17d)SXB

WS-X6K-S2-MSFC2

PFC2 con DRAM da 256 MB, MSFC2 bootflash da 32 MB con DRAM da 256 MB

12.2(17d)SXB

Per utilizzare WS-X6K-S2-MSFC2 con il software Cisco IOS versione 12.2SX, aggiornare la memoria.

- Per aggiornare la memoria DRAM MSFC2, consultare la nota sull'installazione dell'aggiornamento della memoria DRAM MSFC/MSFC2 della famiglia Catalyst 6000.

- Per aggiornare la memoria DRAM Supervisor Engine 2, consultare la nota sull'installazione dell'aggiornamento della memoria DRAM del Supervisor Engine 2 della famiglia Catalyst 6000.

- Per aggiornare il software bootflash di Supervisor Engine 2, consultare la nota sull'installazione dell'aggiornamento del dispositivo Catalyst serie 6500 Supervisor Engine 2.

Nota: Supervisor Engine 2 supporta tutti i GBIC supportati dal software Cisco IOS versione 12.2(17d)SXB e successive.

GBIC (Gigabit Interface Converter)

Moduli supportati e requisiti software minimi

Prodotto

Versione minima del software

WDM-GBIC-REC

12.2(18)SXE

DWDM-GBIC

12.2(17a)SX

CWDM-GBIC

12.2(14)SX

WS-G5483

12.2(14)SX

WS-5484

12.2(14)SX

WS-5486

12.2(14)SX

WS-5487

12.2(14)SX

10 Gigabit Ethernet Switching Module

Supervisor Engine supportato e requisiti software minimi

Prodotto

Supervisor Engine supportato

Versione minima del software

WS-X6748-SFP

SUP720

12.2(17d)SXB

WS-X6724-SFP

SUP720

12.2(17a)SX

WS-X6816-GBIC

SUP 720 SUP 2

12.2(14)SX in SUP720 12.2(17d)SXB in SUP 2

WS-X6516A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6516-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GE-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6316-GE-TX

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Moduli di switching Ethernet 10/100/1000

Supervisor Engine supportato e requisiti software minimi

Prodotto

Supervisor Engine supportato

Versione minima del software

WS-X6748-GE-TX

SUP 720

12.2(17a)SX

WS-X6548-GE-TX

SUP 720 SUP 32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6548V-TX

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6548-GE-45AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

WS-X6148-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148-GE-45AF

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148V-GE-TX

SUP720 SUP32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6516-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Caratteristiche dei moduli di switching Ethernet 10/100/1000

- trunking ISL

- Frame jumbo

- Tunneling 802.1Q

- Controllo della tempesta

Moduli di switching Fast Ethernet

Supervisor Engine supportato e requisiti software minimi

Prodotto

Supervisor Engine supportato

Versione minima del software

WS-X6148-FE-SFP

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF2

WS-6524-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-SM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-624-100FX-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Moduli di switching Ethernet/Fast Ethernet (10/100)

Supervisor Engine supportato e requisiti software minimi

Prodotto

Supervisor Engine supportato

Versione minima del software

WS-X6548-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6148X2-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148X2-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6148X2-45AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-21AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6348-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-45V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-21V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-TEL

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148A-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148A-45AF

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-45AF

SUP 2

12,2 (17 g)SXB

WS-X6148-RJ-21

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-21V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-21AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

Ethernet Switching Module

Supervisor Engine supportato e requisiti software minimi

Prodotto

Supervisor Engine supportato

Versione minima del software

WS-X6024-10FL-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi comuni e hardware sugli switch Catalyst serie 6500/6000 con software di sistema Cisco IOS

- Messaggi di errore comuni sugli switch Catalyst serie 6500/6000 con software Cisco IOS

- Risoluzione dei problemi degli switch Catalyst serie 6500/6000 con CatOS sul Supervisor Engine e Cisco IOS sull'MSFC

- Come determinare il tipo di modulo Supervisor installato negli switch Catalyst serie 6500/6000

- Dimensioni memoria/flash supportate nelle piattaforme di switching Catalyst

- Aggiornamento delle immagini software sui moduli Catalyst Switch Layer 3