Sommario

Introduzione

Premesse

Consiglio per le piattaforme Catalyst 1000/2960/3560/CDB e 4500

Consigli per le piattaforme Catalyst 3650 e 3850

Consigli per le piattaforme Catalyst 6K

Release tecniche speciali, o ES (Engineering Special)

Introduzione

Questo documento descrive un elenco di software Cisco IOS® stabili per gli switch Catalyst serie 1000/2960/3560/CDB/4500, 3650/3850 e 6500/6800.

Premesse

Le raccomandazioni sono le più recenti Gennaio 2023.

Le informazioni di questo documento non sono da intendersi esaustive e hanno lo scopo di fornire una guida generale, soprattutto in caso di distribuzioni di massa o aggiornamenti.

Per gli aggiornamenti software consigliati sugli switch Catalyst serie 9000, consultare questa pagina.

Consiglio per le piattaforme Catalyst 1000/2960/3560/CDB e 4500

Famiglia di prodotti

Dettagli del prodotto

Consigliato

Cisco IOS release

Fine del software

Manutenzione

Superato (S/N)

Collegamento EOL

Catalyst 1000

Catalyst 1000 (tutti i modelli)

15.2(7)E7

N

Catalyst 2960

Catalyst 2960X

15.2(7)E7

N [ott '23]

Fare clic qui

Catalyst 2960XR

15.2(7)E7

N [ott '23]

Fare clic qui

Catalyst 2960L

15.2(7)E7

Y

Fare clic qui

Catalyst 2960+

15.2(7)E7

Y

Fare clic qui

Catalyst 2960C

15.2(7)E7

Y

Fare clic qui

Catalyst 2960CX

15.2(7)E7

N

Catalyst 3560

Catalyst 3560CX

15.2(7)E7

N

CDB

Catalyst CDB-8P

15.2(7)E7

N

Catalyst CDB-8U

15.2(7)E7

N

Catalyst 4500

(Modulare)

Sup 8-E

3.11.7E

Y

Fare clic qui

Sup 8L-E

3.11.7E

Y

Fare clic qui

Sup 9-E

3.11.7E

Y

Fare clic qui

Catalyst 4500-X

(fissa)

Catalyst 4500-X

3.11.7E

Y

Fare clic qui

* 15.2(7)/3.11 è la versione di manutenzione estesa attiva corrente.

Consigli per le piattaforme Catalyst 3650 e 3850

Famiglia di prodotti

Dettagli del prodotto

Consigliato

Cisco IOS-XE release

Fine del software

Manutenzione

Superato (S/N)

Collegamento EOL

Catalyst 3650

3650 (tutti i modelli)

16.12.8

Y

Fare clic qui

Catalyst 3850

3850-12XS, 3850-24XS, 3850-48XS

16.12.8

N [apr '23]

Fare clic qui

3850 (tutti gli altri modelli)

16.12.8

Y

Fare clic qui

Consigli per le piattaforme Catalyst 6K

Famiglia di prodotti

Dettagli del prodotto

Consigliato

Cisco IOS release

Fine del software

Manutenzione

Superato (S/N)

Collegamento EOL

Catalyst 6500

Sup 2T

15.5(1)SY10

Y

Fare clic qui

Catalyst 6800

C6840-X

15.5(1)SY10

Y

Fare clic qui

C6880-X

15.5(1)SY10

Y

Fare clic qui

Sup 6T

15.5(1)SY10

N [apr '23]

Fare clic qui

*15.5(1)SY è il rilascio della manutenzione estesa attivo corrente.

Release tecniche speciali, o ES (Engineering Special)

In alcuni casi, i bug critici vengono risolti in build tecniche speciali, o build ES (Engineering Special). Queste build non sono disponibili su CCO (cisco.com). In caso di problemi specifici dell'ambiente che non sono stati ancora risolti nelle versioni cisco.com già esistenti, contattare Cisco Customer Experience (CX) per valutare la possibilità di utilizzare un codice ES (Engineering Special). Le build Engineering Special devono essere installate per un periodo di tempo limitato e si consiglia di passare alla successiva ricostruzione di manutenzione non appena sarà disponibile sul sito cisco.com.  Le build Engineering Special sono completamente supportate dal team Cisco Customer Experience (CX) e dalla Business Unit (BU).