Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Esempio di rete

Configurazione SW1

Configurazione SW2

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare e verificare un Cisco TrustSec (CTS) con reflector di uscita.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di base delle soluzioni CTS.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Switch Catalyst 6500 con supervisor engine 2T su IOS release 15.0(10)SY

- IXIA Traffic Generator

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

CTS è un'architettura di accesso alla rete basata sull'identità che consente ai clienti di abilitare la collaborazione sicura, rafforzare la sicurezza e soddisfare i requisiti di conformità. Offre inoltre un'infrastruttura di applicazione delle policy scalabile e basata su ruoli. I pacchetti vengono contrassegnati in base all'appartenenza a gruppi dell'origine del pacchetto in entrata nella rete. I criteri associati al gruppo vengono applicati quando questi pacchetti attraversano la rete.

Gli switch Catalyst serie 6500 con schede di linea supervisor engine serie 2T e 6900 offrono supporto hardware e software completo per l'implementazione di CTS. Per supportare la funzionalità CTS, sono disponibili circuiti integrati specifici dell'applicazione (ASIC, Application Specific Integrated Circuits) dedicati utilizzati sulle nuove schede di linea serie 6900. Le schede di linea legacy non dispongono di questi ASIC dedicati e pertanto non supportano CTS.

Il reflector CTS utilizza Catalyst Switch Port Analyzer (SPAN) per riflettere il traffico da un modulo di switching non compatibile con CTS al supervisor engine per l'assegnazione e l'inserimento del tag Security Group Tag (SGT).

Un riflettore di uscita CTS viene implementato su uno switch di distribuzione con uplink di layer 3, dove il modulo di switching non compatibile CTS è rivolto a uno switch di accesso. Supporta le schede di inoltro centralizzate (CFC, Centralized Forwarding Card) e le DFC (Distributed Forwarding Card).

Configurazione

Esempio di rete

Configurazione SW1

Configurare il manuale CTS sull'uplink al SW2 con questi comandi:

SW1(config)#int t1/4

SW1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#cts manual

SW1(config-if-cts-manual)#propagate sgt

SW1(config-if-cts-manual)#policy static sgt 11 trusted

SW1(config-if-cts-manual)#exit

SW1(config-if)#exit

Configurazione SW2

Abilitare il riflettore in uscita sullo switch con questi comandi:

SW2(config)#platform cts egress

SW2#write memory

Building configuration...

[OK]

SW2#reload

Nota: Per attivare la modalità del riflettore in uscita, è necessario ricaricare lo switch.

Configurare CTS Manual sulla porta collegata a SW1 con questi comandi:

SW2(config)#int t1/4/4

SW2(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

SW2(config-if)#no shutdown

SW2(config-if)#cts manual

SW2(config-if-cts-manual)#propagate sgt

SW2(config-if-cts-manual)#policy  static sgt 10 trusted

SW2(config-if-cts-manual)#exit

SW2(config-if)#exit

Configurare un SGT statico su SW2 per l'indirizzo IP di origine 10.10.10.10 da IXIA.

SW2(config)#cts role-based sgt-map 10.10.10.10 sgt 11

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

La modalità CTS corrente può essere visualizzata con questo comando:

SW2#show platform cts

CTS Egress mode enabled

Lo stato del collegamento CTS può essere visualizzato con questo comando:

show cts interface summary

Verificare che lo stato IFC sia OPEN su entrambi gli switch. I risultati dovrebbero avere il seguente aspetto:

SW1#show cts interface summary

Global Dot1x feature is Enabled

CTS Layer2 Interfaces

---------------------

Interface  Mode    IFC-state dot1x-role peer-id    IFC-cache    Critical-Authentication

-----------------------------------------------------------------------------

Te1/4      MANUAL  OPEN      unknown    unknown    invalid      Invalid

SW2#show cts interface summary

Global Dot1x feature is Enabled

CTS Layer2 Interfaces

---------------------

Interface  Mode    IFC-state dot1x-role peer-id    IFC-cache    Critical-Authentication

-----------------------------------------------------------------------------

Te1/4/4    MANUAL  OPEN      unknown    unknown    invalid      Invalid

Verifica tramite output NetFlow

Netflow può essere configurato con questi comandi:

SW1(config)#flow record rec2

SW1(config-flow-record)#match ipv4 protocol

SW1(config-flow-record)#match ipv4 source address

SW1(config-flow-record)#match ipv4 destination address

SW1(config-flow-record)#match transport source-port

SW1(config-flow-record)#match transport destination-port

SW1(config-flow-record)#match flow direction

SW1(config-flow-record)#match flow cts source group-tag

SW1(config-flow-record)#match flow cts destination group-tag

SW1(config-flow-record)#collect routing forwarding-status

SW1(config-flow-record)#collect counter bytes

SW1(config-flow-record)#collect counter packets

SW1(config-flow-record)#exit

SW1(config)#flow monitor mon2

SW1(config-flow-monitor)#record rec2

SW1(config-flow-monitor)#exit

Applicare Netflow sull'interfaccia in entrata dello switch SW1:

SW1#sh run int t1/4

Building configuration...

Current configuration : 165 bytes

!

interface TenGigabitEthernet1/4

no switchport

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip flow monitor mon2 input

cts manual

policy static sgt 11 trusted

end

Verificare che i pacchetti in arrivo siano contrassegnati con SGT sullo switch SW1.

SW1#show flow monitor mon2 cache format table

Cache type:                               Normal

Cache size:                                 4096

Current entries:                               0

High Watermark:                                0

Flows added:                                   0

Flows aged:                                    0

- Active timeout      (  1800 secs)          0

- Inactive timeout    (    15 secs)          0

- Event aged                                 0

- Watermark aged                             0

- Emergency aged                             0

There are no cache entries to display.

Cache type:                               Normal (Platform cache)

Cache size:                              Unknown

Current entries:                               0

There are no cache entries to display.

Module 35:

Cache type:                               Normal (Platform cache)

Cache size:                              Unknown

Current entries:                               0

There are no cache entries to display.

Module 34:

Cache type:                               Normal

Cache size:                                 4096

Current entries:                               0

High Watermark:                                0

Flows added:                                   0

Flows aged:                                    0

- Active timeout      (  1800 secs)          0

- Inactive timeout    (    15 secs)          0

- Event aged                                 0

- Watermark aged                             0

- Emergency aged                             0

There are no cache entries to display.

Cache type:                               Normal (Platform cache)

Cache size:                              Unknown

Current entries:                               0

There are no cache entries to display.

Module 33:

Cache type:                               Normal

Cache size:                                 4096

Current entries:                               0

High Watermark:                                0

Flows added:                                   0

Flows aged:                                    0

- Active timeout      (  1800 secs)          0

- Inactive timeout    (    15 secs)          0

- Event aged                                 0

- Watermark aged                             0

- Emergency aged                             0

There are no cache entries to display.

Cache type:                               Normal (Platform cache)

Cache size:                              Unknown

Current entries:                               0

There are no cache entries to display.

Module 20:

Cache type:                               Normal (Platform cache)

Cache size:                              Unknown

Current entries:                               2

IPV4 SRC ADDR    IPV4 DST ADDR    TRNS SRC PORT  TRNS DST PORT  FLOW DIRN  FLOW CTS SRC GROUP TAG  FLOW CTS DST GROUP TAG  IP PROT  ip fwd status  bytes        pkts

===============  ===============  =============  =============  =========  ======================  ======================  =======  =============  ==========  ==========

10.10.10.10      10.10.20.10                  0              0  Input                          11                       0      255  Unknown        375483970     8162695

10.10.10.2       224.0.0.5                    0              0  Input                           4                       0       89  Unknown        6800          85

Module 19:

Cache type:                               Normal (Platform cache)

Cache size:                              Unknown

Current entries:                               0

There are no cache entries to display.

Module 18:

Cache type:                               Normal

Cache size:                                 4096

Current entries:                               0

High Watermark:                                0

Flows added:                                   0

Flows aged:                                    0

- Active timeout      (  1800 secs)          0

- Inactive timeout    (    15 secs)          0

- Event aged                                 0

- Watermark aged                             0

- Emergency aged                             0

There are no cache entries to display.

Cache type:                               Normal (Platform cache)

Cache size:                              Unknown

Current entries:                               0

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.