Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Differenza tra i software di sistema CatOS e Cisco IOS

Immagini software Catalyst 6500/6000 CatOS e Cisco IOS

Informazioni sulle convenzioni nei nomi delle immagini software per i software CatOS e Cisco IOS

Differenze di sistema predefinite tra i software CatOS e Cisco IOS

Informazioni sulle interfacce nel software di sistema Cisco IOS

Modalità interfaccia (porta) nel software Cisco IOS

Configurazione interfacce Ethernet L2

Matrice dei comandi CatOS/Cisco IOS per configurazione e stato delle porte

Comprendere l'uso del comando range nel software Cisco IOS

Configurazioni software Cisco IOS

Configurazione dei trunk nel software Cisco IOS

Configurazione di EtherChannel nel software Cisco IOS

Configurazione delle VLAN nel software Cisco IOS

Configurazione del VTP nel software Cisco IOS

Matrice di comandi del software CatOS/Cisco IOS

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento familiarizza gli utenti di Catalyst OS (CatOS) con le configurazioni di layer 2 (L2) usate dal software di sistema Cisco IOS®. Questo documento descrive le analogie e le differenze tra i software CatOS e Cisco IOS per quanto riguarda comandi e concetti come porte/interfacce, trunk, canali, VLAN e VTP (Virtual Trunk Protocol). Il documento fornisce una matrice dei comandi del software CatOS/Cisco IOS da consultare rapidamente per quanto riguarda i comandi più comuni.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Differenza tra i software di sistema CatOS e Cisco IOS

è possibile usare un'immagine CatOS come software di sistema per eseguire Supervisor Engine sugli switch Catalyst 6500/6000. Se è installato l'MSFC opzionale, usare un'immagine del software Cisco IOS separata. CatOS sul Supervisor Engine e software Cisco IOS sull'MSFC (ibrido):

è possibile usare un'unica immagine software Cisco IOS come software di sistema per eseguire sia il Supervisor Engine sia l'MSFC sugli switch Catalyst 6500/6000. Software Cisco IOS su Supervisor Engine e su MSFC (nativo):

Nota: per ulteriori informazioni, consultare il documento sul confronto tra i sistemi operativi Cisco Catalyst e Cisco IOS per gli switch Cisco Catalyst serie 6500.

Immagini software Catalyst 6500/6000 CatOS e Cisco IOS

Gli switch Catalyst 6500/6000 possono eseguire uno di due tipi di software.

CatOS: Questa implementazione è equivalente dal punto di vista logico a uno switch Catalyst serie 5500/5000 con un Route Switch Module (RSM). Quando si esegue in modalità CatOS, sono disponibili due immagini software separate. Il modulo MSFC esegue un'immagine software Cisco IOS tradizionale e il Supervisor Engine esegue il CatOS tradizionale. Ogni dispositivo dispone di un proprio file di configurazione.

Cisco IOS Software: Questa implementazione fornisce un'unica interfaccia "di tipo router". La divisione tra il router (denominato Route Processor [RP]) e il Supervisor Engine dello switch (denominato Switch Processor [SP]) è trasparente per l'utente. Esiste una singola connessione alla console, un file di configurazione e un'immagine software.

Nota: è sempre necessario un'immagine di avvio MSFC1 per consentire il corretto caricamento di MSFC1. L'immagine di avvio è necessaria per il supporto hardware e fornisce un backup per le situazioni di ripristino di emergenza. L'immagine software carica effettivamente il software necessario per la piena funzionalità del router.

Oltre all'MSFC, è necessario un modulo Policy Feature Card (PFC).

Informazioni sulle convenzioni nei nomi delle immagini software per i software CatOS e Cisco IOS

In CatOS, lo switch Supervisor Engine e l'MSFC eseguono immagini software separate.

Per quanto riguarda il Supervisor Engine, sono disponibili due tipi di immagine: uno per Supervisor Engine Is e l'altro per Supervisor Engine II. Il numero che segue il prefisso cat6000-sup indica la differenza nelle immagini.

Se il prefisso cat6000-sup è seguito da 2, l'immagine è per Catalyst Supervisor Engine II. Se un prefisso 720 segue il prefisso cat6000-sup, l'immagine è per Catalyst Supervisor Engine 720. Se né un prefisso 2 né 720 seguono cat6000-sup, l'immagine è per Catalyst Supervisor Engine I. Ad esempio, un file con il nome "cat6000-sup.6-2-3.bin" è per Supervisor Engine I. Un file con il nome "cat6000-sup2.6-2-3.bin" è per Supervisor Engine II. Per scaricare queste immagini, consultare il documento sul download del software - Software Catalyst 6500/6000 CatOS (solo utenti registrati).

Quando si esegue CatOS con software Cisco IOS sull'MSFC1, MSFC2 o MSFC3, ogni tipo MSFC esegue una propria immagine separata. L'area Download Software (solo utenti registrati) incorpora queste immagini. Per scaricare l'immagine di MSFC1, MSFC2 o MSFC3, vai alla pagina di download del software Cisco.

Il software di sistema Cisco IOS esegue un'immagine software combinata per Supervisor Engine e per la scheda secondaria MSFC. Per l'utente, è disponibile una sola immagine da caricare in Flash. Il tipo di installazione di Supervisor Engine e di MSFC classifica ciascuna immagine. Le categorie di immagini nell'area Download Software (solo utenti registrati) sono:

- Supervisor Engine 720/MSFC3 (CAT600-SUP720/MSFC3)

- Supervisor Engine 2/MSFC2 (CAT6000-SUP2/MSFC2)

- Supervisor Engine 1/MSFC2 (CAT6000-SUP1/MSFC2)

- Supervisor Engine 1/MSFC1 (CAT6000-SUP1/MSFC1)

Per scaricare le immagini del software di sistema Cisco IOS, consultare il documento sul download del software - Software Catalyst 6500/6000 Cisco IOS (solo utenti registrati).

Nota: un Supervisor Engine II deve utilizzare una scheda secondaria MSFC2; un Supervisor Engine II non può utilizzare la scheda secondaria MSFC originale.

Per determinare l'immagine attualmente in esecuzione, eseguire il comando show version.

Nota: In modalità ibrida, usare il comando show version sui rispettivi moduli per determinare l'immagine corrente su cui sono in esecuzione.

Ad esempio, in questo caso, il comando show version indica un Catalyst 6500 con MSFC2 che esegue CatOS sul Supervisor Engine e il software Cisco IOS sull'MSFC.

Hybrid_Cat6500>(enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 7.6(4)

Copyright (c) 1995-2003 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Nov  4 2003, 19:22:09

System Bootstrap Version: 5.3(1)

System Boot Image File is 'bootflash:cat6000-supk8.7-6-4.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA043500S2

PS1  Module: WS-CAC-1300W    Serial #: SON04340836

PS2  Module: WS-CAC-1300W    Serial #: SNI05470791

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

1   2    WS-X6K-SUP1A-2GE    SAD04500AFW Hw : 7.4

Fw : 5.3(2)

Fw1: 5.4(2)

Sw : 7.6(4)

Sw1: 7.6(4)

WS-X6K-SUP1A-2GE    SAD04500AFW Hw : 7.4

Sw :

2   2    WS-X6K-SUP1A-2GE    SAL0549F477 Hw : 7.1

Fw : 5.3(1)

Fw1: 5.4(2)

Sw : 7.6(4)

Sw1: 7.6(4)

WS-X6K-SUP1A-2GE    SAL0549F477 Hw : 7.1

Sw :

3   48   WS-X6148-GE-TX      SAD0746052K Hw : 4.0

Fw : 7.2(1)

Sw : 7.6(4)

4   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04281CZY Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

5   48   WS-X6248-RJ-45      SAD042608NZ Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

6   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04170CG9 Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

7   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04270N9U Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

15  1    WS-F6K-MSFC2        SAD04520C65 Hw : 1.7

Fw : 12.1(19)E1

Sw : 12.1(19)E1

16  1    WS-F6K-MSFC2        SAL0548F2TE Hw : 2.0

Fw : 12.1(19)E1

Sw : 12.1(19)E1

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

2      130944K  50017K  80927K  16384K  10857K   5527K  512K  389K  123K

Uptime is 142 days, 4 hours, 27 minutes

Differenze di sistema predefinite tra i software CatOS e Cisco IOS

Caratteristiche

CatOS

Software Cisco IOS

File di configurazione

Due file di configurazione: uno per il Supervisor Engine (NMP^1) e uno per l'MSFC

Un file di configurazione

Immagine software

Due immagini: uno per il Supervisor Engine e uno per l'MSFC

Un'immagine software; è inoltre necessaria un'immagine di avvio MSFC per consentire il corretto caricamento dell'MSFC

Modalità porta predefinita

Ogni porta è una porta con switching L2

Ogni porta è una porta di routing L3^2 (interfaccia)

Stato porta predefinito

Ogni porta è abilitata

Ogni porta (interfaccia) è in stato shutdown

Formato dei comandi di configurazione

La parola chiave command set precede ciascun comando di configurazione

Struttura dei comandi Cisco IOS con comandi a livello globale e di interfaccia

Modalità di configurazione

Nessuna modalità di configurazione (comandi set, clear e show)

I comandi configurano le modalità di configurazione di attivazione del terminale e del database VLAN

Rimozione/modifica della configurazione

Tramite i comandi clear, set e/o enable/disable

Stessa struttura di comando di Cisco IOS; parola chiave no nega un comando

1 NMP = Network Management Processor

2 L3 = Layer 3

Informazioni sulle interfacce nel software di sistema Cisco IOS

Modalità interfaccia (porta) nel software Cisco IOS

Le porte nel software Cisco IOS sono considerate interfacce. Il software Cisco IOS dispone di due tipi di modalità di interfaccia:

- Interfaccia con routing L3

- Interfaccia switch L2

Nota: il valore predefinito è un'interfaccia con routing L3.

Configurazione interfacce Ethernet L2

Per rendere un'interfaccia porta/interfaccia un'interfaccia di switch L2, aggiungere il comando switchport nell'interfaccia, come mostrato nell'esempio:

Cat6500# show running-config interface fastethernet 5/10

Building configuration...

Current configuration:

!

interface FastEthernet5/10

no ip address

switchport

end

La configurazione predefinita dell'interfaccia per una porta dello switch L2 è diversa da quella di CatOS. Ad esempio, quando una porta ha una configurazione di porta L2, è preferibile la modalità trunk anziché auto. Il comando show interface switchport fornisce dettagli sulla configurazione corrente di una porta dello switch L2. Di seguito è riportato un esempio:

Cat6500# show interfaces fastethernet 5/10 switchport

Name: Fa5/10

Switchport: Enabled

Administrative Mode: dynamic desirable

Operational Mode: down

Administrative Trunking Encapsulation: negotiate

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 ( default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Il software Cisco IOS include tre modalità principali delle porte dello switch L2:

- Accesso: Imposta l'interfaccia sulla modalità non trunking.

- Dinamico: Imposta l'interfaccia per la negoziazione dinamica per la modalità di accesso o trunk. Per questa impostazione sono disponibili due opzioni:

- Desirable: Questa configurazione consente alla porta di diventare trunk se il dispositivo adiacente ha una configurazione trunk in modalità desiderabile o automatica. La modalità desiderata è la modalità predefinita quando una porta ha una configurazione di porta dello switch.

- Auto: Questa configurazione consente alla porta di diventare trunk se l'altro router adiacente ha una configurazione trunk nella modalità desiderata.

- Trunk: Imposta l'interfaccia sulla modalità trunk permanente.

Matrice dei comandi CatOS/Cisco IOS per configurazione e stato delle porte

Funzione

CatOS

Per abilitare PortFast

CatOS (enable) set spantree portfast 4/1 enable

Warning: Spantree port fast start should only

be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port 4/1 fast start enabled.

Per configurare la porta per l'accesso host. Questo comando abilita PortFast e disabilita il trunking e il channeling in CatOS.

CatOS (enable) set port host 4/2

Port(s) 4/2 channel mode set to off.

Warning: Spantree port fast start should only be

enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port 4/2 fast start enabled.

Port(s) 4/2 trunk mode set to off.

CatOS (enable)

Per visualizzare lo stato della porta

show port

show port mod

show port mod/port

show port counters

show port counters mod/port

Funzione

Software Cisco IOS

Per abilitare PortFast

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/2

CiscoIOS(config-if)# spanning-tree portfast

Warning: portfast should only be enabled on

ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to this interface when

portfast is enabled can cause temporary

spanning tree loops.

Use with CAUTION

Portfast has been configured on

FastEthernet4/2 but will only have effect

when the interface is in a non-trunking mode.

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Per configurare la porta per l'accesso host. Questo comando abilita PortFast e disabilita il trunking e il channeling in CatOS.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/2

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport mode access

CiscoIOS(config-if)# spanning-tree portfast

%Warning: portfast should only be enabled

on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to this interface when

portfast is enabled, can cause temporary

spanning tree loops.

Use with CAUTION

%Portfast has been configured on

FastEthernet4/2 but will only have effect

when the interface is in a non-trunking mode.

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Per visualizzare lo stato della porta

show interface status

show interface status module mod

show interface status errordisabled

show interface counters error module mod

Comprendere l'uso del comando range nel software Cisco IOS

Anche quando uno switch esegue il software Cisco IOS, esiste ancora la possibilità di avere un elevato numero di interfacce. Pertanto, per agevolare la configurazione rapida di più porte, il software Cisco IOS consente di configurare una serie di interfacce contemporaneamente, come in CatOS. Se si usa il comando range, è possibile configurare rapidamente molte interfacce con la stessa configurazione.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2, fastethernet 4/1 -24

Nota: nella sintassi di questo comando è presente uno spazio tra il primo intervallo di interfacce e il trattino. La sintassi è importante e deve essere accurata. Se non è presente uno spazio, l'interfaccia della riga di comando (CLI) restituisce un errore di sintassi.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo non corretto del comando range:

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1-2,fastethernet 4/1-24

^

% Invalid input detected at '^' marker.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2,fastethernet 4/1-24

^

% Invalid input detected at '^' marker.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2,fastethernet 4/1 -24

Nell'esempio, la porta viene impostata su 4/2-8 nella VLAN 2:

NativeIOS(config)# interface range fastethernet 4/2 -8

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport access vlan 2

CiscoIOS(config-if)# no shut

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS# show interface

Dopo aver utilizzato il comando range, la configurazione viene visualizzata come segue:

interface FastEthernet4/4

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/5

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/6

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/7

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/8

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/9

no ip address

shutdown

Configurazioni software Cisco IOS

Configurazione dei trunk nel software Cisco IOS

Il software Cisco IOS supporta sia la modalità trunking ISL (Inter-Switch Link Protocol) che IEEE 802.1Q (dot1q). Sono disponibili diverse opzioni per le configurazioni dell'interfaccia, come descritto nella sezione Informazioni sulle interfacce nel software di sistema Cisco IOS. Il trunking funziona esattamente nello stesso modo di CatOS, ad eccezione dell'impostazione predefinita nel software Cisco IOS, che è desiderabile piuttosto che automatica.

Funzione

CatOS

Per abilitare il trunk ISL

CatOS (enable) set trunk 4/1 on isl

Port(s) 4/1 trunk mode set to on.

Port(s) 4/1 trunk type set to isl.

Per abilitare il trunk dot1q

CatOS (enable) set trunk 4/1 on dot1q

Port(s) 4/1 trunk mode set to on.

Port(s) 4/1 trunk type set to dot1q

CatOS (enable) set vlan 2 4/1

VLAN 2 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN Mod/Ports

---- -----------------------

2    1/1

4/1

Nota: nel caso del dot1q, è molto importante che la VLAN nativa corrisponda sull'intero collegamento trunk. Per impostare la VLAN nativa per il trunk, usare il comando set vlan id mod/porta in CatOS.

Per modificare la modalità trunk

CatOS (enable) set trunk mod/port {on

| off | desirable | auto | nonegotiate}

[vlans] [isl | dot1q | negotiate]

Per visualizzare lo stato del trunking

show trunk

show trunk mod

show port mod/port

Funzione

Software Cisco IOS

Per abilitare il trunk ISL

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/1

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk encapsulation isl

CiscoIOS(config-if)# switchport mode trunk

3d22h: %DTP-SP-5-TRUNKPORTON:

Port Fa4/1 has become isl

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Per abilitare il trunk dot1q

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/1

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

CiscoIOS(config-if)# switchport mode trunk

3d22h: %DTP-SP-5-TRUNKPORTON:

Port Fa4/1 has become dot1q

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk native vlan 2

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Per modificare la modalità trunk

CiscoIOS(config-if)# switchport mode {access |

trunk | multi | dynamic {auto | desirable}}

Per visualizzare lo stato del trunking

show interfaces trunk

show interfaces trunk module number

show interfaces interface-type mod/port

show interfaces status

Esistono diversi modi per verificare le informazioni del trunk nel software Cisco IOS.

Nota: una porta instradata non è una porta trunking L2.

Il comando show interfaces trunk visualizza tutte le interfacce che attualmente trunk. Questo comando non visualizza le porte che hanno una configurazione da trunk ma non da trunk attivamente:

Switch# show interfaces trunk

Port Mode      Encapsulation Status   Native vlan

Po41 desirable n-isl         trunking 1

Port Vlans allowed on trunk

Po41 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain

Po41 1-6,1002-1005

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Po41 1-6,1002-1005

Il comando show interfaces trunk module number permette di visualizzare tutte le interfacce del modulo specificato, indipendentemente dallo stato del trunk.

Switch# show interfaces trunk module 4

Port   Mode      Encapsulation Status       Native vlan

Fa4/1  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/2  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/3  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/4  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/5  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/6  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/7  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/8  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/9  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/10 routed    negotiate     routed       1

Fa4/11 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/12 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/13 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/14 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/15 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/16 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/17 desirable negotiate     not-trunking 1

È possibile usare il comando show interfaces interface-type mod/porta trunk per controllare lo stato trunking di un'interfaccia specifica senza dover scorrere più schermate.

Switch# show interfaces fastethernet 4/1 trunk

Port  Mode      Encapsulation Status       Native vlan

Fa4/1 desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Port Vlans allowed on trunk

Fa4/1 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain

Fa4/1 1-6,1002-1005

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa4/1 1-6,1002-1005

Il comando show interfaces status visualizza una riga per ciascuna interfaccia con lo stato e lo stato trunking.

Switch# show interfaces status

Port Name Status     Vlan   Duplex Speed Type

Gi1/1   connected  routed full    1000 1000BaseSX

Gi1/2   connected  1      full    1000 1000BaseSX

Gi3/1   notconnect routed full    1000 missing

Gi3/2   notconnect routed full    1000 missing

Gi3/3   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/4   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/5   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/6   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/7   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/8   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Fa4/1   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/2   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/3   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/4   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/5   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/6   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/7   notconnect 2     full     100 100BaseFX MM

Fa4/8   notconnect 2     full     100 100BaseFX MM

Fa4/9   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/10   notconnect routed full     100 100BaseFX MM

Fa4/11   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Configurazione di EtherChannel nel software Cisco IOS

La configurazione di EtherChannel nel software Cisco IOS è molto diversa da quella di CatOS. Per abilitare EtherChannel su un gruppo di porte nel software Cisco IOS, è necessario utilizzare un'interfaccia di canale delle porte. Se tutte le condizioni sono valide per il gruppo di porte, formano un canale di porta. Per impostazione predefinita, il channeling delle porte è disabilitato su tutte le interfacce, anche quando un'interfaccia ha una configurazione delle porte dello switch.

Per configurare un gruppo di interfacce in modo che facciano parte di un EtherChannel, è necessario usare il comando channel-group group-number mode channel-mode separatamente sotto ciascuna interfaccia. se si rimuove il comando switchport dalla configurazione, tutti i comandi relativi alla porta dello switch non vengono più visualizzati nella configurazione. Tuttavia, la riconfigurazione della porta come porta dello switch restituisce tutti i comandi precedenti. Di conseguenza, la configurazione e l'annullamento della configurazione di una porta come porta dello switch non cancellano le informazioni sul gruppo di canali delle porte.

Dopo aver creato un gruppo di canali, è necessario eseguire tutta la configurazione sull'interfaccia del canale della porta e non sulle singole porte fisiche. Tutti i comandi eseguiti sul canale della porta vengono propagati in modo trasparente a tutte le porte fisiche. I comandi eseguiti sull'interfaccia fisica di un membro del canale possono rimuovere l'interfaccia dal gruppo di canali.

Funzione

CatOS

Per creare il canale

CatOS (enable) set port channel 4/3-4 on

Port(s) 4/3-4 are assigned to admin group 613.

Port(s) 4/3-4 channel mode set to on.

CatOS (enable)

Per impostare la modalità canale

CatOS (enable) set port channel

mod/port mode {on | off | desirable |

auto} [silent | non-silent]

Per visualizzare lo stato del canale della porta

show port channel

show port channel mod/port

show port channel channel-group

Funzione

Software Cisco IOS

Per creare il canale

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface port-channel 1

CiscoIOS(config-if)# exit

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/3

CiscoIOS(config-if)# channel-group 1 mode on

CiscoIOS(config-if)# interface fastethernet 4/4

CiscoIOS(config-if)# channel-group 1 mode on

CiscoIOS(config-if)#

Per impostare la modalità canale

CiscoIOS(config-if)# channel-group

channel-group_number mode {on | auto

[non-silent] | desirable [non-silent]}

Per visualizzare lo stato del canale della porta

show etherchannel

show etherchannel channel-group

show interfaces etherchannel

show interfaces interface-type mod/port etherchannel

Il comando show etherchannel ha diversi sottocomandi per visualizzare informazioni sulla configurazione dei canali della porta.

Il comando show etherchannel channel-group summary restituisce lo stato di tutte le interfacce nella configurazione del gruppo di canali. Questo comando è molto utile per trovare rapidamente le interfacce che dovrebbero appartenere a un gruppo di canali.

CiscoIOS# show etherchannel 256 summary

Flags: U - in use I - in port-channel S - suspended

D - down I - stand-alone d - default setting

Group Port-channel Ports

-----+------------+-----------------------------------------------------------

256   Po256(U)    Fa5/5(I) Fa5/6(I) Fa5/7(I) Fa5/8(I)

Il comando show interfaces etherchannel visualizza tutte le interfacce associate a un gruppo di canali, indipendentemente dallo stato del canale.

CiscoIOS# show interfaces etherchannel

----

GigabitEthernet1/1:

Port state = EC-Enbld Up In-Bndl Usr-Config

Channel group = 254 Mode = Automatic Gcchange = 0

Port-channel = Po254 GC = 0x00FE0001

Port indx = 0 Load = 0x55

Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.

A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port.

Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.

S - Switching timer is running. I - Interface timer is running.

Local information:

Hello Partner PAgP    Learning Group

Port  Flags   State   Timers   Interval Count Priority Method Ifindex

Gi1/1 SAC     U6/S7   Q     30s     1   128      Any    56

Partner's information:

Partner Partner Partner  Partner        Group

Port Name    Device   ID         Port Age Flags Cap.

Gi1/1   69055180(STELLA) 0010.7bbe.50bb 3/4  12s SC    2

È possibile usare il comando show interfaces interface-type mod/porta etherchannel per controllare lo stato del canale di un'interfaccia specifica senza dover scorrere più schermate.

CiscoIOS# show interfaces fastethernet 5/5 etherchannel

Port state = EC-Enbld Up Cnt-bndl Sngl-port-Bndl Cnt-Bndl Not-in-Bndl Usr-Config

Channel group = 256 Mode = Automatic Gcchange = 1

Port-channel = null GC = 0x11000002

Port indx = 0 Load = 0x00

Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.

A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port.

Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.

S - Switching timer is running. I - Interface timer is running.

Local information:

Hello Partner PAgP  Learning Group

Port  Flags   State Timers   Interval Count Priority Method Ifindex

Fa5/5 SAC     U6/S7 Q  30s   1     128      Any 0

Partner's information:

Partner Partner   Partner Partner        Group

Port Name   Device  ID      Port Age Flags Cap.

Fa5/5   066549452(SINGHA) 00d0.bb3a.c0d9 4/17 29s SC 2

Age of the port in the current state: 00h:30m:31s

Probable reason: pm - different in oper mode (1) with Fa5/8(2)

Il comando show interfaces port-channel channel-group etherchannel visualizza le porte che sono membri attivi del canale della porta.

CiscoIOS# show interfaces port-channel 256 etherchannel

Age of the Port-channel = 05h:52m:49s

Logical slot/port = 13/64 Number of ports = 2

GC = 0x01000001 HotStandBy port = null

Port state = Port-channel Ag-Inuse

Ports in the Port-channel:

Index  Load   Port   EC state  Configuration

------+------+------+-----------+--------------

1    55     Fa5/7  auto      user

0    AA     Fa5/8  auto      user

Time since last port bundled: 00h:46m:51s Fa5/7

Time since last port Un-bundled: 00h:46m:54s Fa5/8

Configurazione delle VLAN nel software Cisco IOS

Il concetto e le funzionalità delle VLAN sono identici tra il software Cisco IOS e CatOS. Tuttavia, i metodi di configurazione tra le due implementazioni differiscono in modo significativo. Mentre i comandi set creano le VLAN in CatOS, la creazione della VLAN avviene tramite la modalità di configurazione del database VLAN nel software Cisco IOS.

Funzione

CatOS

Per creare una VLAN

CatOS (enable) set vlan 2

Vlan 2 configuration successful

Per eliminare una VLAN

CatOS (enable) clear vlan 2

This command will deactivate all

ports on vlan 2

Do you want to continue(y/n) [n]?y

Vlan 2 deleted

Per assegnare una porta alla VLAN

CatOS (enable) set vlan 2 1/1

VLAN 2 modified.

VLAN 10 modified.

VLAN Mod/Ports

---- -----------------------

2    1/1

Per visualizzare lo stato della VLAN

show vlan

Funzione

Software Cisco IOS

Per creare una VLAN

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vlan 2

VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Per eliminare una VLAN

NativeIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# no vlan 2

Deleting VLAN 2...

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Per assegnare una porta alla VLAN

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface gigabitethernet2/2

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport access vlan 2

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Per visualizzare lo stato della VLAN

show vlan

Per controllare lo stato della VLAN, usare il comando show vlan.

Router# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active

2    VLAN0002                         active

10   VLAN0010                         active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Configurazione del VTP nel software Cisco IOS

Il VTP è un protocollo L2 che sincronizza i database VLAN in un dominio VTP. Quando si aggiunge, elimina o modifica una VLAN all'interno dello stesso dominio VTP, il VTP sincronizza il database VLAN su tutti i membri dello stesso dominio VTP. L'eliminazione del VTP riduce al minimo il traffico sui trunk attraverso la riduzione del traffico broadcast e multicast non necessario per le VLAN che non devono essere propagate.

Nel software Cisco IOS, la modalità del database VLAN definisce la configurazione VTP. Le modifiche al database VLAN e al VTP si verificano all'applicazione dei dati VLAN. Questo si verifica quando l'utente esce dalla modalità di configurazione del database VLAN. La configurazione VTP predefinita del software Cisco IOS viene visualizzata qui:

Nota: la modalità VTP predefinita è Server.

CiscoIOS# show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs : 6

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : null

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0xE2 0x4F 0xC0 0xD6 0x94 0xBB 0x31 0x9A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-27-01 02:04:20

Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Funzione

CatOS

Per configurare il VTP

CatOS (enable) set vtp domain cisco

VTP domain cisco modified

Per modificare la modalità VTP

CatOS (enable) set vtp mode client

VTP domain cisco modified

CatOS (enable) set vtp mode server

VTP domain cisco modified

CatOS (enable) set vtp mode transparent

VTP domain cisco modified

Per abilitare l'eliminazione VTP

CatOS (enable) set vtp pruning enable

This command will enable the pruning

function in the entire management domain.

All devices in the management domain

should be pruning-capable before enabling.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

VTP domain cisco modified

Per visualizzare la configurazione VTP

CatOS (enable) show vtp domain

Funzione

Software Cisco IOS

Per configurare il VTP

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp domain cisco

Changing VTP domain name from null to cisco

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Per modificare la modalità VTP

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp client

Setting device to VTP CLIENT mode.

CiscoIOS(vlan)# vtp server

Setting device to VTP SERVER mode.

CiscoIOS(vlan)# vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Per abilitare l'eliminazione VTP

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp pruning

Pruning switched ON

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Per visualizzare la configurazione VTP

CiscoIOS# show vtp status

Matrice di comandi del software CatOS/Cisco IOS

Nella tabella seguente viene riportato un breve elenco dei comandi CatOS e degli equivalenti software Cisco IOS dei comandi. Questa tabella è utile come riferimento rapido per la migrazione al software Cisco IOS da CatOS. La tabella è un elenco abbreviato di comandi utilizzati di frequente. Nella tabella non vengono elencati tutti i parametri per ogni comando. Per la sintassi del comando e i parametri completi, consultare la guida di riferimento dei comandi di Cisco IOS serie 6500, versione 12.2SX.

I commenti in questa sezione forniscono informazioni sull'uso di comandi specifici. I commenti vengono visualizzati in corsivo.

Comando CatOS

Comando software Cisco IOS

clear vlan vlan

nessuna vlan Questo comando è un comando di database VLAN.

impostare l'intervallo della camma

tempo di aging tabella indirizzi mac Questo comando imposta il tempo di aging dell'indirizzo MAC per VLAN.

impostare la camma {static | permanente}

mac-address-table static Anche tutte le voci statiche sono permanenti.

impostare l'intervallo di timeout per errdisable

intervallo di ripristino 30-86400 disabilitato a causa di un errore Questo comando imposta il tempo di ripristino per un errore.

impostare mls

mls MLS (Multilayer Switching) viene eseguito in modo trasparente nel software Cisco IOS.

set option errport

causa di ripristino da uno stato di errore Con questo comando vengono configurate le opzioni errdisable.

set port channel La modalità predefinita è auto.

modalità channel-group group La modalità predefinita è disattivata.

set port duplex

duplex Il comportamento predefinito varia a seconda della scheda di linea.

set port flow control send [impostazione | disattivato |il ]

invio flowcontrol [desiderato | disattivato | il ]

set port flow control receive [desiderato] | disattivato |il ]

ricezione flowcontrol [desiderata | disattivato | il ]

set port host

switchport switchport mode access spanning-tree portfast Il channeling/trunking delle porte di accesso è disattivato automaticamente.

set port negotiation mod/porta disable

velocità non negoziata Utilizzare questo comando solo su porte Gigabit. Usare i comandi di velocità e duplex per le porte 10/100 Mbps.

set port negotiation mod/porta enable

nessuna negoziazione automatica della velocità Utilizzare questo comando solo su porte Gigabit. Usare i comandi di velocità e duplex per le porte 10/100 Mbps.

imposta velocità porta

speed Il comportamento predefinito varia a seconda della scheda di linea.

impostare qos

qos mls

impostare l'estensione

sessione di monitoraggio

impostare spantree

spanning-tree

imposta la funzione crossbar-fallback del sistema

service internal [no] fabric switching-mode allow [bus-only] | troncato]

imposta diaglevel test

livello diagnostico Questo è il livello diagnostico di avvio.

traccia

debug Utilizzare questo comando con cautela. Alcuni debug sono intrusivi.

impostare il trunk La modalità predefinita è auto.

switchport mode trunk La modalità predefinita è desiderabile.

impostare udld

udld Il comando viene configurato globalmente e per interfaccia.

set vlan

vlan switchport access vlan Questo comando è un comando di database VLAN. il comando è un comando di interfaccia e non crea la VLAN.

set vtp

vtp Questo comando è un comando di database VLAN.

mostra avvio

show bootvar Con questo comando vengono visualizzati i parametri di avvio.

mostra dinamica camma

show mac-address-table dynamic

show channel info show port channel

show etherchannel summary

show errordetection

show errdisable detect

show errdisable-timeout

show errdisable recovery

show port show mac

show interface

show port status

show interface status

mostra estensione

mostra monitor

mostra sprom

mostra idprom Questo comando è utile per determinare i numeri di serie dello chassis.

show system crossbar-fallback

show fabric switching-mode

show test [diaglevel | mod]

show diagnostic [livello | modulo mod]

mostra qos

mostra qos mls

mostra traffico

show catalyst 6000 traffic-meter Questo comando visualizza l'utilizzo del backplane.

show trunk show port trunk

show interfaces trunk

mostra udld

mostra udld

show vlan

show vlan

show vtp domain

show vtp status

console switch

login remoto Utilizzare questo comando solo con il supporto tecnico Cisco per una risoluzione dei problemi specifica.

Informazioni correlate

- Supporto dei prodotti LAN

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Strumenti e risorse

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems