Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Ricerca della versione del software e del set di funzionalità

Decidere quali file utilizzare

Requisiti di memoria e file system Flash

Serie 3750 Switch Stack - Aggiornamento Cisco IOS - Automatico (immagine .tar)

Istruzioni dettagliate

Aggiornamento dello stack di switch serie 3750 Cisco IOS - Manuale (immagine .tar)

Istruzioni dettagliate

1 - Scaricare l'immagine .tar

Passaggio 2 - Estrarre l'immagine .tar

Passaggio 3 - Configurazione della variabile di avvio

Passaggio 4 - Ricarica e verifica

Aggiornamento stack di switch serie 3750 Cisco IOS - Manuale (immagine .bin)

Istruzioni dettagliate

Passaggio 1 - Scaricare l'immagine .bin

2 - Verificare la memoria disponibile

3 - Copiare le immagini nel file system Flash

Passaggio 4 - Configurazione della variabile di avvio

Passaggio 5 - Verifica prima del riavvio

Passaggio 6 - Ricarica e verifica

Verifica

Risoluzione dei problemi

Il trasferimento dell'immagine dal server TFTP non riesce o l'immagine Cisco IOS è danneggiata

Viene visualizzato il messaggio di errore Error_Bad_Mzip

%Error durante l'apertura di flash:update/info (file o directory non esistente)

Gli switch dello stack non avviano la nuova immagine (versione non corrispondente)

Metodo 1 - immagine .tar

Metodo 2 - immagine .tar

Metodo 3 - Immagine bin

%Errore di checksum TAR in tftp

Aggiornamento del software Cisco IOS con diverse funzionalità

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come aggiornare l'immagine software sugli switch Cisco Catalyst serie 3750 con interfaccia della riga di comando (CLI).

Prerequisiti

Requisiti

Prima di scaricare il software, consultare le seguenti sezioni delle note sulla versione degli switch Catalyst 3750, 3560 e 2970, Cisco IOS® versione 12.2(25)SEB e successive per informazioni importanti:

- Ricerca della versione del software e del set di funzionalità

- Scelta dei file da utilizzare

- Aggiornamento di uno switch tramite Gestione periferiche o Assistente alla rete

- Aggiornamento di uno switch dalla CLI

- Ripristino in seguito a un errore software

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni hardware:

- Switch WS-C3750G-12S

- Switch WS-C3750G-24TS

Nota: è possibile sostituire qualsiasi switch Catalyst serie 3750 con stack.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Ricerca della versione del software e del set di funzionalità

In una directory con il nome della versione del software Cisco IOS® l'immagine Cisco IOS viene memorizzata come file bin. La directory memorizza l'immagine sul dispositivo flash della scheda di sistema (flash:). Una sottodirectory contiene i file necessari per la gestione Web.

È possibile utilizzare il  show version in modalità di esecuzione privilegiata, per verificare la versione del software in esecuzione sullo switch. La seconda riga del display mostra la versione.

Nota: sebbene la show version nell'output viene sempre visualizzata l'immagine software in esecuzione sullo switch; il nome del modello visualizzato alla fine del display è la configurazione di fabbrica. Questa immagine è l'immagine IP Base, in precedenza nota come standard multilayer image (SMI), o l'immagine dei servizi IP, in precedenza nota come enhanced multilayer image (EMI). Questo nome non cambia se si aggiorna l'immagine software.

È inoltre possibile utilizzare il  dir filesystem: privileged EXEC   Con questo comando vengono visualizzati i nomi delle directory delle altre immagini software memorizzate nella memoria flash.

Prima di decidere la versione software Cisco IOS a cui aggiornare gli switch, è necessario:

- Leggere le note sulla versione del software Cisco IOS in uso. Fare riferimento alle note sulla versione degli switch Cisco Catalyst serie 3750.

- Fare riferimento a Bug Toolkit (solo utenti registrati) e agli switch Cisco Catalyst serie 3750 - Notifiche sul campo.

Come stabilire il livello di priorità di uno switch Catalyst 3750

Il livello di priorità determina lo switch primario di uno stack. Il livello di priorità può essere impostato su un valore compreso tra 1 e 15. Il valore predefinito del livello di priorità è 1. Cisco consiglia di assegnare la priorità massima allo switch che si desidera diventi lo switch primario. Nell'esempio, il livello di priorità dello switch primario è 15. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sulla creazione e gestione di stack di switch Catalyst 3750.

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Decidere quali file utilizzare

L'area di download del software per Catalyst 3750 contiene due set di immagini Cisco IOS per ogni set di funzionalità e versione. Un set contiene solo il file di immagine Cisco IOS con estensione .bin. L'altro set contiene l'immagine Cisco IOS e il gestore di dispositivi basato sul Web con estensione .tar.

In questo documento viene illustrata la procedura di aggiornamento con l'immagine .tar e con l'immagine .bin. Il file con estensione tar contiene il file di immagine Cisco IOS e i file necessari per la gestione dei dispositivi incorporata. Per aggiornare lo switch tramite Gestione dispositivi, è necessario utilizzare il file tar combinato.

Il software Cisco IOS versione 12.2(25)SEA e precedenti fanno riferimento all'immagine che fornisce le funzionalità di layer 2+ e il routing di base di layer 3 come SMI. Queste versioni software si riferivano all'immagine che fornisce il routing completo di layer 3 e servizi avanzati come EMI.

Il software Cisco IOS versione 12.2(25)SEB e successive fanno riferimento all'SMI come immagine della base IP e all'EMI come immagine dei servizi IP.

La tabella 1 elenca le diverse convenzioni di denominazione dei file nelle versioni precedenti e successive al software Cisco IOS versione 12.2(25)SEB.

Tabella 1: convenzioni di denominazione dei file delle immagini Cisco IOS

Software Cisco IOS release 12.2(25)SEA e precedenti

Software Cisco IOS release 12.2(25)SEB e successive

c3750-i9-mz (SMI)

c3750-ipbase-mz

c3750-i9k91-mz (SMI)

c3750-ipbasek9-mz

c3750-i5-mz (EMI)

c3750-ipservices-mz

c3750-i5k91-mz (EMI)

c3750-ipservicesk9-mz

La tabella 2 elenca i nomi dei file per questa release del software.

Tabella 2: file di immagine del software Cisco IOS

Nome file

Descrizione

c3750-ipbase-tar.122-25.SEB.tar

File di gestione dispositivi e immagine di Catalyst 3750 IP Base Questa immagine dispone delle funzionalità di routing di base Layer 2+ e Layer 3.

c3750-ipservices-tar.122-25.SEB.tar

File di gestione dispositivi e immagini dei servizi IP Catalyst 3750 Questa immagine dispone di funzionalità di routing sia di layer 2+ che di layer 3 completo.

c3750-ipbasek9-tar.122-25.SEB.tar

Immagine crittografica e file di gestione dei dispositivi Catalyst 3750 IP Base Questa immagine contiene le funzionalità di routing di Kerberos, SSH^1, Layer 2+ e Basic Layer 3.

c3750-ipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

File di gestione dispositivi e immagini crittografiche dei servizi IP Catalyst 3750 Questa immagine presenta le funzionalità Kerberos, SSH, Layer 2+ e Full Layer 3.

c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

Immagine dei servizi IP avanzati Catalyst 3750, file di crittografia e file di gestione dei dispositivi Questa immagine dispone di tutte le funzionalità dell'immagine dei servizi IP e della funzionalità per il routing unicast dei pacchetti IPv6^2.

1SSH = Secure Shell

2IPv6 = versione IP 6

Lo strumento Software Advisor consente di determinare il set di funzionalità necessarie per le funzionalità necessarie nella rete.

Nota: solo gli utenti Cisco registrati possono accedere agli strumenti e alle informazioni interni di Cisco.

Requisiti di memoria e file system Flash

File system Flash

Lo switch 3750 viene fornito con l'installazione di un gestore di dispositivi basato su Web (file .tar) nella directory flash:. Il processo di estrazione che viene eseguito con un file .tar crea una directory delle immagini Cisco IOS. La directory delle immagini ha lo stesso nome dell'immagine Cisco IOS (file con estensione bin), ma senza l'estensione del file. In questa directory viene memorizzata l'immagine Cisco IOS (file con estensione bin) insieme a una sottodirectory HTML contenente i file di Gestione dispositivi.

Utilizzare il comando  dir flash:  per visualizzare il file system Flash 3750. Di seguito è riportato un esempio di output del comando:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx      192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx      105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

!--- Notice the "d" in the permissions statement.

!--- It indicates that c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4 is a directory.

!--- This directory is the location of both the Cisco IOS image (.bin file)

!--- and the HTML subdirectory.

Per aggiornare lo switch 3750 a una versione software Cisco IOS con un dispositivo manager basato sul Web, consultare le seguenti sezioni del documento:

- Serie 3750 Switch Stack - Aggiornamento Cisco IOS - Automatico (immagine .tar)

- Aggiornamento dello stack di switch serie 3750 Cisco IOS - Manuale (immagine .tar)

Per aggiornare lo switch con una sola versione del software Cisco IOS, consultare la sezione Aggiornamento manuale dello stack di switch serie 3750 (immagine bin).

Memoria DRAM

Tutti i modelli di switch serie 3750 hanno una configurazione DRAM da 128 MB. Non è necessario considerare alcun requisito minimo di DRAM prima di aggiornare il software sullo switch 3750.

Memoria flash

La memoria flash interna fornita con gli switch 3750 è di 16 MB o 32 MB basata sul modello dello switch Catalyst 3750. per ulteriori informazioni, consultare il data sheet di Cisco Catalyst 3750.

Esiste un limite al numero di immagini che è possibile archiviare in Flash. Controllare sempre le dimensioni dell'immagine, in byte, prima di aggiornare il software. Utilizzare il comando dir flash: per confrontare le dimensioni di questa immagine con lo spazio libero in Flash. Di seguito è riportato un esempio di output del comando:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  6221372   Mar 1 1993 00:23:06 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx  5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (4087296 bytes free)

3750#

Se necessario, eseguire il comando delete flash:file_name per eliminare una singola immagine Cisco IOS (file con estensione bin). O emettere il delete /force /recursive flash:dir_name per eliminare una directory e tutti i file in essa contenuti.

Di seguito è riportato un esempio di output di un comando per eliminare un'immagine Cisco IOS (file con estensione bin):

3750#delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin]?

!--- Press Return or Enter.

Delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin? [confirm]

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx     5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (10309120 bytes free)

Di seguito è riportato un esempio di output di un comando per eliminare un'immagine Cisco IOS con un gestore di dispositivi basato sul Web (directory):

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx         192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

3750#delete /force /recursive flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4]?

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC

2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (10308608 bytes free)

L'upgrade può richiedere di liberare ancora più spazio. Il requisito dipende dal numero di immagini che avete archiviato in Flash. È possibile eliminare le immagini/directory meno recenti per liberare questo spazio.

Serie 3750 Switch Stack - Aggiornamento Cisco IOS - Automatico (immagine .tar)

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

La procedura illustrata in questa sezione copia il file tar combinato sullo switch. Copiare il file sullo switch da un server TFTP ed estrarre i file. È possibile scaricare un file di immagine e sostituire l'immagine corrente oppure mantenere l'immagine corrente.

Nota: per gli stack di switch, i comandi archive download-sw e archive upload-sw in modalità di esecuzione privilegiata possono essere utilizzati solo attraverso lo stack principale. Le immagini software scaricate sul dispositivo principale dello stack vengono scaricate automaticamente sugli altri membri dello stack. Per eseguire l'aggiornamento, è necessario aver effettuato l'accesso allo switch primario.

Istruzioni dettagliate

Per scaricare il software, procedere come segue:

Passaggio 1

Utilizzare la sezione Decide quali file utilizzare del documento per identificare il tipo di immagine e il set di funzionalità che si desidera scaricare.

Passaggio 2

Per scaricare le versioni precedenti dell'immagine dei servizi IP o dei file dell'immagine IP Base per uno switch Catalyst 3750, fare clic su Software Catalyst 3750 archiviato. Per ottenere l'autorizzazione e scaricare i file del software di crittografia, fare clic su Software Catalyst 3750 Strong Cryptographic (3DES).

Nota: le versioni del software Cisco IOS precedenti alla 12.1(19)EA1c includono un aggiornamento del bootloader. Il bootloader può impiegare fino a 1 minuto per aggiornare la prima volta che si carica il nuovo software. Non spegnere e riaccendere lo switch durante l'aggiornamento del bootloader.

Passaggio 3

Copiare l'immagine nella directory TFTP appropriata sulla workstation e verificare che il server TFTP disponga della configurazione corretta.

Per ulteriori informazioni, consultare l'Appendice B della guida alla configurazione software di questa release.

Passaggio 4

Accedere allo switch tramite la porta della console o una sessione Telnet e accedere alla modalità di abilitazione.

Passaggio 5

Per visualizzare la versione corrente, utilizzare il comando show version

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118776K/12288K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

Passaggio 6

Utilizzare il comandodir flash:dello switch 3750 per verificare la quantità di memoria disponibile per l'aggiornamento.

Di seguito è riportato un esempio di output del comando:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

15998976 bytes total (11940352 bytes free)

Passaggio 7

Per verificare la connettività al server TFTP, eseguire il ping del relativo indirizzo IP.

3750#ping 10.11.11.11

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.11.11.11, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Passaggio 8

Sono disponibili diverse opzioni per il download dell'immagine. È possibile utilizzare le opzioni della riga di comando visualizzate in questa sezione per fare in modo che una nuova immagine sovrascriva la vecchia immagine o la lasci in memoria flash.

Nell'esempio viene utilizzato archive download-sw per conservare l'immagine precedente sul dispositivo. Per una descrizione completa dei comandi disponibili, consultare la sezione archive download-sw della guida ai comandi di Cisco IOS per gli switch Catalyst 3750.

Le opzioni disponibili per il archive download-sw comando:

3750#archive download-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/imageonly           Load only the Cisco IOS image(s)

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         Don't set BOOT -- leave existing boot config alone

/no-version-check    skip version check that prevents incompatible image

install

/only-system-type    specify individual system type to be updated

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

flash1:              Image file

flash2:              Image file

flash:               Image file

ftp:                 Image file

rcp:                 Image file

tftp:                Image file

Nell'esempio viene mostrato il comando in uso e l'output dello switch durante il processo di caricamento:

3750#archive download-sw /leave-old-sw tftp://10.11.11.11/c3750-i5-tar.122-20.SE.tar

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 10.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 8488960 bytes]

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 10.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

examining image...

extracting info (98 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/info (435 bytes)

extracting info (98 bytes)

Stacking Version Number: 1.4

System Type:             0x00000000

Cisco IOS Image File Size:   0x004BA200

Total Image File Size: 0x00818A00

Minimum Dram required: 0x04000000

Image Suffix:          i5-122-20.SE

Image Directory:       c3750-i5-mz.122-20.SE

Image Name:            c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Image Feature:         LAYER_3|MIN_DRAM_MEG=64

Old image for switch 1: unknown

Old image for switch 2: unknown

Extracting images from archive into flash on switch 1...

c3750-i5-mz.122-20.SE/ (directory)

c3750-i5-mz.122-20.SE/html/ (directory)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_boot.jar (154860 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/err.html (152 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_splash.gif (22131 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_13.html (510 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/custom_cms.html (2441 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/not_supported.html (1392 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cluster.html (2822 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/start.html (576 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/test.htm (2301 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/xhome.htm (25035 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/stylesheet.css (3364 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/back-exp.htm (182 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/sitewide.js (10627 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/tools.htm (21818 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/appsui.js (3092 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/forms.js (11521 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/doc.htm (22332 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/express-setup.htm (61957 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_Browser.htm (3704 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_OS.htm (2851 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/net_report.htm (21107 bytes)

!--- Output suppressed.

Installing (renaming): `flash1:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE

Installing (renaming): `flash:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash:c3750-i5-mz.122-20.SE

All software images installed.

!--- Installation of the image and supporting files is now complete

!--- in the flash of all switches in the stack. In this example, installation

!--- is complete in both switches.

Passaggio 9

La copia dell'immagine è completa e si è pronti per il riavvio. Per verificare che lo stato corrente degli switch sia Ready, usare il comando show switch detail

Di seguito è riportato un esempio:

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

Passaggio 10

Per verificare che la nuova immagine sia nella memoria flash per i membri dello stack, usare il comando dir flash: e dir flash 1:  Nell'esempio, sono presenti due membri dello stack di switch. Se la configurazione dello stack include switch aggiuntivi, usare il comando dir flash#: per ciascuno switch aggiuntivo dello stack.

Utilizzare il comando show version per verificare che l'immagine precedente sia ancora l'immagine corrente del sistema operativo. Utilizzare il comando show boot per verificare che la nuova immagine sia ora l'immagine nell'elenco dei percorsi di avvio che può essere caricata al successivo caricamento dello switch.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

6  drwx         192   Mar 05 1993 19:40:16  c3750-i5-mz.122-20.SE

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

!--- Notice the "d" in the permissions statement. The "d" indicates a directory.

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:35:58  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

3  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:33  vlan.dat

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

5  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

7  drwx         192   Mar 05 1993 19:37:40  c3750-i5-mz.122-20.SE

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with

118776K/12288K bytes of memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

!--- When you issue the show boot command, it now reads the new code revision

!--- that can load at the next reboot.

3750#show boot

BOOT path-list      : flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

3750#

3750#

Passaggio 11

Utilizzare il comando reload al prompt e confermare per procedere con il ricaricamento. La nuova revisione del codice deve apparire e iniziare a funzionare come previsto su tutti gli switch dello stack.

Di seguito è riportato un esempio di output del comando switch reload:

3750#reload

Proceed with reload? [confirm]

4d19h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

Base ethernet MAC Address: 00:0d:bd:5c:16:80

Xmodem file system is available.

The password-recovery mechanism is enabled.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 86 files, 4 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 15998976

flashfs[0]: Bytes used: 12507648

flashfs[0]: Bytes available: 3491328

flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds.

...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3

done.

Loading "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

File "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin" uncompressed and installed,

entry point: 0x3000

executing...

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

Initializing flashfs...

flashfs[1]: 86 files, 4 directories

flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[1]: Total bytes: 15998976

flashfs[1]: Bytes used: 12507648

flashfs[1]: Bytes available: 3491328

flashfs[1]: flashfs fsck took 9 seconds.

flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.

POST: CPU MIC register Tests : Begin

POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Memory Tests : Begin

POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : Begin

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin

POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed

Waiting for Stack primary Election (around 20 seconds)...

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed

Election Complete

Switch 2 booting as primary

Waiting for Port download...Complete

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Press RETURN to get started!

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack

00:01:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

00:01:27: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:01:30: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:01:30: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 2 has changed to st

3750>

3750>ate UP

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 2 has changed to state UP

00:01:30: %STACKMGR-6-primary_READY: primary Switch 2 is READY

00:01:31: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet2/0/1,

changed state to administratively

down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to administratively down

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state UP

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state UP

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:32: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan (3750-1)

00:01:35: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-primary_READY: primary Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY (3750-1)

00:01:36: %SYS-5-RESTART: System restarted -- (3750-1)

Cisco Internetwork Operating System

3750>

3750>Software  (3750-1)

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE

(fc1) (3750-1)

Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc. (3750-1)

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh (3750-1)

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up

00:01:38: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/2, changed state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/3, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed

state to up

00:01:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/2, changed

state to up

3750>

Aggiornamento dello stack di switch serie 3750 Cisco IOS - Manuale (immagine .tar)

Nella sezione precedente di questo documento viene spiegato come aggiornare Cisco IOS con archive download-sw  Inoltre, è possibile aggiornare Cisco IOS manualmente switch per switch e non scollegare i cavi dello stack. Le tre fasi principali di questo metodo sono:

1. Copiare l'immagine .tar dal server TFTP allo switch primario.

2. Estrarre l'immagine .tar in tutti i file system Flash degli switch.

3. Configurare la variabile di avvio.

OSPF (Open Shortest Path First)  archive download-sw  esegue tutti e tre i passaggi dell'aggiornamento automatico di Cisco IOS. È inoltre possibile eseguire questi tre passaggi in un aggiornamento manuale di Cisco IOS. La sezione illustra un esempio di come eseguire l'aggiornamento al software Cisco IOS versione 12.2(25)SEE1. Nell'esempio, viene mostrato uno stack di switch con tre switch. Lo switch 1 è lo switch primario e gli switch 2 e 3 sono gli switch membri.

Istruzioni dettagliate

1 - Scaricare l'immagine .tar

È necessario assicurarsi di disporre di spazio sufficiente nella memoria flash dello switch primario. Lo switch primario deve disporre di una quantità di spazio doppia rispetto alle dimensioni del file immagine .tar. Questo spazio è necessario per memorizzare il file .tar e il contenuto del file .tar estratto successivamente nel passaggio 2. Ad esempio, se le dimensioni dell'immagine .tar sono pari a 10 MB, è necessario disporre di almeno 20 MB di spazio libero.

3750-stack#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Destination filename [c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar]?

Accessing tftp://10.10.10.10/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar...

Loading c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar from 10.10.10.10 (via Vlan10):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is suppressed.

Passaggio 2 - Estrarre l'immagine .tar

Estrarre le immagini .tar su tutti gli switch del file system Flash. OSPF (Open Shortest Path First) archive tar /xtract crea una directory ed estrae i file nella directory appena creata.

Questo è un esempio della sintassi del comando:

3750-stack#archive tar /xtract

Eseguire i seguenti passaggi secondari:

1. Estrarre il file .tar in Flash sullo switch1.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash1:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

2. Estrarre il file .tar in Flash sullo switch2.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash2:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

3. Estrarre il file .tar in Flash sullo switch3.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott

.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

Passaggio 3 - Configurazione della variabile di avvio

Dopo aver estratto i file .tar in Flash, è necessario configurare la variabile di avvio in modo che punti al nuovo Cisco IOS. È necessario trovare il percorso in cui viene estratto il file bin.

3750-stack#dir

Directory of flash:/

2  drwx192  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

!--- The archive tar /xtract command created this directory.

455  -rwx         114  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

457  -rwx        9433   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  config.text

458  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:39 +00:00  vlan.dat

459  -rwx          24   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  private-config.text

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#dir flash:c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

Directory of flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/

3  -rwx     8169055  Mar 11 1993 00:29:52 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

4  drwx        4160  Mar 11 1993 00:30:29 +00:00  html

454  -rwx         709  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#

OSPF (Open Shortest Path First) boot system switch all per modificare la variabile di avvio.

3750-stack(config)#boot system switch all flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

Passaggio 4 - Ricarica e verifica

Ricaricare lo switch e verificare che sullo switch sia in esecuzione la nuova versione del software Cisco IOS dopo il ricaricamento:

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software release of the switch after the reload.

3750-stack#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)S

E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 22-May-06 08:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01255B58

!--- Output is suppressed.

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

3   26     WS-C3750-24TS      12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

!--- Verify the switch primary and member state:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Ready

Aggiornamento stack di switch serie 3750 Cisco IOS - Manuale (immagine .bin)

Uno stack di switch 3750 può essere gestito con Web Device Manager o con la CLI. se lo switch viene gestito dalla CLI, non è necessaria l'immagine .tar. In questa sezione viene illustrato l'aggiornamento di Cisco IOS con l'immagine .bin. Si presume che lo stack di switch 3750 sia già stato configurato con un'immagine Cisco IOS. In questa sezione viene spiegato come copiare e aggiornare il nuovo Cisco IOS nello stack di switch 3750.

Nota: i comandi archive download-sw e archive upload-sw sono applicabili solo ai file di immagine .tar e non ai file di immagine .bin.

In questo esempio viene illustrata la procedura dettagliata per l'aggiornamento al software Cisco IOS versione 12.2(25)SEE2 su uno stack di switch Catalyst 3750. Lo stack di switch Catalyst 3750 ha due switch e l'immagine Cisco IOS è situata sul server TFTP 172.22.1.165. L'output mostrato di seguito mostra il membro dello stack e il dispositivo primario in questo stack:

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       primary    0015.c6c1.3000     10        Ready

Istruzioni dettagliate

Passaggio 1 - Scaricare l'immagine .bin

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Download del software - Software Cisco Catalyst 3750 e individuare l'immagine che si desidera scaricare. L'Area download software per Catalyst 3750 contiene due set di immagini Cisco IOS per ogni set di funzionalità e versione. Un set contiene solo il file di immagine Cisco IOS con estensione .bin. L'altro set contiene l'immagine Cisco IOS e il gestore di dispositivi basato sul Web con estensione .tar.

2 - Verificare la memoria disponibile

È possibile verificare singolarmente la memoria disponibile nel file system Flash di entrambi gli switch, come mostrato nell'output di esempio:

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:55 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1

32514048 bytes total (12754944 bytes free)

Switch#dir flash2:

Directory of flash:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios  5 -rwx 623744 Jan 1 1970 00:20:47 +00:00 diag 6 -rwx 8169055 Mar 21 1993 23:29:36 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE1.bin 7 -rwx 796 Mar 1 1993 00:02:49 +00:00 vlan.dat 8 -rwx 24 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 private-config.text 10 -rwx 10192 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 config.text 11 drwx 128 Mar 21 1993 23:25:53 +00:00 c3750-ipservicesk9-mz.122- 25.SEB1 32514048 bytes total (13071360 bytes free)

In uno stack di switch Catalyst 3750, flash: rappresenta il file system Flash dello switch primario. In questo esempio, la dir flash: consente di visualizzare il contenuto dello switch primario (switch 2) che è flash2:.

3 - Copiare le immagini nel file system Flash

Copiare l'immagine .bin dal server TFTP al file system Flash di entrambi gli switch.

Nota: la funzione di aggiornamento automatico funziona solo con immagini .tar.

Switch#copy tftp: flash1:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2]? c3750-advipservicesk9-

.122-25.SEE2.bin

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 203.718 secs (40115 bytes/sec)

Switch#copy tftp: flash2:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 186.655 secs (43782 bytes/sec)

Passaggio 4 - Configurazione della variabile di avvio

Configurare la variabile di avvio per avviare lo switch con il Cisco IOS appena copiato:

Switch(config)#boot system switch all flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Switch(config)#exit

Switch#write memory

Passaggio 5 - Verifica prima del riavvio

Verificare la variabile di avvio:

Switch#show boot

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

!--- Primary switch.

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

-------------------

Switch 1

!--- Member switch.

-------------------

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : no

Verificare che il nuovo file Cisco IOS sia presente in Flash:

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:48 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

7  -rwx     8172194   Mar 3 1993 22:31:35 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE2.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1

32514048 bytes total (4582400 bytes free)

Switch#dir flash: or dir flash2:

Directory of flash2:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios  5 -rwx 623744 Jan 1 1970 00:20:47 +00:00 diag 6 -rwx 8169055 Mar 21 1993 23:29:36 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE1.bin 7 -rwx 796 Mar 1 1993 00:02:54 +00:00 vlan.dat 8 -rwx 24 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 private-config.text 9 -rwx 8172194 Mar 3 1993 22:42:06 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE2.bin 10 -rwx 10192 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 config.text 11 drwx 128 Mar 21 1993 23:25:53 +00:00 c3750-ipservicesk9-mz.122- 25.SEB1 32514048 bytes total (4898816 bytes free)

Passaggio 6 - Ricarica e verifica

Ricaricare lo switch e verificare che la versione software del nuovo software Cisco IOS sia in esecuzione dopo il riavvio:

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software version of the switch after the reload.

Switch#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)SE

E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 28-Jul-06 12:55 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01256754

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M), Version 12.2 [bkeene-flo_dsbu2 100]

Switch uptime is 33 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco WS-C3750G-48TS (PowerPC405) processor (revision 01) with 118784K/12280K by

tes of memory.

Processor board ID FOC0941U2SK

Last reset from power-on

3 Virtual Ethernet interfaces

132 Gigabit Ethernet interfaces

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:15:C6:C1:30:00

!--- primary switch information.

Motherboard assembly number     : 73-10218-04

Power supply part number        : 341-0107-01

Motherboard serial number       : FOC09400W9S

Power supply serial number      : AZS093905HN

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 02

Model number                    : WS-C3750G-48TS-S

System serial number            : FOC0941U2SK

Top Assembly Part Number        : 800-26857-01

Top Assembly Revision Number    : 06

Version ID                      : V03

Hardware Board Revision Number  : 0x03

!--- Verify that all the switches run the new Cisco IOS software version:

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

*    2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

Switch 01

!--- Member switch information.

---------

Switch Uptime                   : 33 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:15:63:F6:B7:00

Motherboard assembly number     : 73-10217-03

Power supply part number        : 341-0108-02

Motherboard serial number       : FOC09382V48

Power supply serial number      : DCA09330W5E

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 04

Model number                    : WS-C3750G-24PS-E

System serial number            : FOC0939U17V

Top assembly part number        : 800-27482-01

Top assembly revision number    : 01

Version ID                      : V03

Configuration register is 0xF

!--- Verify the switch primary and member state:

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       primary    0015.c6c1.3000     10        Ready

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Certi show sono supportati da Cisco CLI Analyzer che consente di visualizzare un'analisi di  show output del comando.

Nota: solo gli utenti Cisco registrati possono accedere agli strumenti e alle informazioni interni di Cisco.

- show switch detail  - Verifica che tutti gli switch siano pronti.

- show version< /strong> - Verifica che tutti gli switch nello stack non vengano eseguiti alla nuova versione del codice.

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

!--- The show version command now reflects the new code revision, as expected.

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 2 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.2(20)SE              C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Switch 01

---------

Switch Uptime                   : 2 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:0C:30:AE:4F:00

Motherboard assembly number     : 73-7058-07

Power supply part number        : 341-0045-01

Motherboard serial number       : CSJ0708020N

Power supply serial number      : LIT07050027

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 03

Model number                    : WS-C3750G-24TS-E

System serial number            : CSJ0711U03G

Configuration register is 0xF

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Il trasferimento dell'immagine dal server TFTP non riesce o l'immagine Cisco IOS è danneggiata

Se il trasferimento di un'immagine dal server TFTP ha esito negativo in modo continuo, fare riferimento a Risoluzione dei problemi comuni di installazione delle immagini. Questo documento fornisce le soluzioni ai problemi noti relativi al server TFTP.

Viene visualizzato il messaggio di errore Error_Bad_Mzip

Questo errore si verifica quando l'immagine Cisco IOS è danneggiata o un file .tar viene caricato tramite un Xmodem. Per risolvere il problema, effettuare le seguenti operazioni:

1. Caricare il file .bin sullo switch tramite Xmodem.

2. Impostare il percorso di avvio sul nome file corretto.

3. Ricaricare lo switch.

4. Verificare che le dimensioni del file immagine siano corrette.

Se le dimensioni del file immagine non sono corrette, provare a scaricarlo di nuovo.

Per controllare la procedura di recupero, consultare i seguenti documenti:

- Sezione Procedura di ripristino dettagliata di Ripristino di switch Catalyst a configurazione fissa da un'immagine danneggiata

- Ripristino di switch Catalyst 3750, 3560 e 2970 in seguito a un errore software nelle note di rilascio, Cisco IOS versione 12.2(25)SEB e successive

%Error durante l'apertura di flash:update/info (file o directory non esistente)

Lo switch visualizza questo messaggio di errore durante l'aggiornamento del software:

Stack_Switch1#archive download-sw

tftp://10.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Could not buffer tarfile...using multiple downloads

examining image...

%Error opening tftp://10.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar (Timed out)

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid Cisco IOS image archive

Per identificare e risolvere il problema, completare i seguenti passaggi:

1. Accertarsi di poter eseguire il ping dell'indirizzo IP del server TFTP dallo switch.

2. Verificare che il server TFTP funzioni e, se possibile, provare un server TFTP diverso.

3. Rimuovere se si dispone di una directory di informazioni precedente da Flash.

4. Se il messaggio di errore continua a essere visualizzato, formattare il flash e ricaricare lo switch. Dopo la formattazione, lo switch può essere avviato in modalità ROMMON. Se lo switch viene avviato in modalità ROMMON, ripristinarlo con Xmodem.

Gli switch dello stack non avviano la nuova immagine (versione non corrispondente)

Dopo l'aggiornamento del sistema operativo Cisco IOS, uno o più switch non si avviano con le nuove immagini. Oppure, se si aggiunge uno switch allo stack corrente e la versione software Cisco IOS dello switch appena aggiunto è diversa da quella dello stack corrente, il nuovo switch non è più utilizzabile. Lo stack di switch 3750 ha una funzione chiamata auto-upgrade che è abilitata per impostazione predefinita. Questa funzione consente allo stack di switch di aggiornare automaticamente il sistema operativo Cisco IOS sullo switch appena aggiunto. A volte l'aggiornamento automatico non riesce a aggiornare il sistema operativo Cisco IOS dello switch appena aggiunto. per visualizzare la sequenza di messaggi, aggiungere lo switch allo stack corrente.

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW_INITIATED: Auto-copy-software process initiated

for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Searching for stack member to act

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: as software donor...

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Found donor (system #1) for

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: member(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System software to be uploaded:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System Type:             0x00000000

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Warning: Unable to determine image running

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software could not be copied to

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: system(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software was not copied

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW_INITIATED: Auto-advise-software process initiat

ed for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: Systems with incompatible software

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: have been added to the stack.  The

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: software running on all of the stack

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: members has been scanned, and it has

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: been determined that the stack can be

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: repaired by issuing the following

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: command(s):

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:     archive copy-sw /force-reload /overwrite /

dest 3 1

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Version Mismatch

Nota: per aggiornare lo switch in modalità di mancata corrispondenza delle versioni (modalità VM), è necessario abilitare la funzione di aggiornamento automatico. Per impostazione predefinita, l'autoaggiornamento è abilitato. È possibile controllare lo stato dell'autoaggiornamento tramite show boot   sul display, il comando EXEC privilegiato e la riga di aggiornamento automatico. È possibile disabilitare l'autoaggiornamento tramite no boot auto-copy-sw   del comando di configurazione globale sullo stack primario. per ulteriori informazioni, fare riferimento a Descrizione dell'aggiornamento automatico e della consulenza automatica.

Per risolvere il problema di mancata corrispondenza delle versioni, sono disponibili tre metodi:

- Metodo 1

- Metodo 2

- Metodo 3

Metodo 1 - immagine .tar

Aggiornare lo switch membro con un'immagine software incompatibile con archive copy-sw comando EXEC privilegiato. Questo comando copia l'immagine software da un membro dello stack corrente a quello con il software incompatibile. Lo switch interessato viene ricaricato automaticamente e si unisce allo stack come membro completamente funzionante.

Questo output mostra la sintassi del archive copy-sw comando:

3750_Stack#archive copy-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         do not update BOOT setting on systems after installing

sw

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

1                    copy software from system 1

2                    copy software from system 2

3                    copy software from system 3

- Per il valore /destination-system target-stack-member-number , specificare il numero del membro dello stack in cui deve essere copiata l'origine che esegue il file immagine. Se non si specifica il numero di dispositivo, il file di immagine in esecuzione viene copiato su tutti i membri dello stack per impostazione predefinita.

- Specificare /force-reload per forzare incondizionatamente un ricaricamento del sistema dopo il corretto download dell'immagine software. Se non si desidera utilizzare l'opzione /force-reload, ripristinare manualmente il membro dello stack aggiornato con il numero_membro_switch dello slot di ricaricamento per rendere effettiva la modifica della configurazione.

- Per source-stack-member-number, specificate il numero del membro dello stack da cui copiare il file dell'immagine in esecuzione. L'intervallo dei numeri di dispositivo è da 1 a 9.

- Se si riceve un messaggio syslog di sovrascrittura durante il riavvio, usare il comando archive copy-sw /overwrite /destination-system per sovrascrivere l'immagine software nella memoria flash con quella scaricata.

Questo è un esempio archive copy-sw comando:

1. Questo archive copy-sw Questo comando copia l'immagine Cisco IOS in esecuzione corrente dallo switch 1 allo switch 3 sullo stack di switch 3750.

archive copy-sw /overwrite /destination-system 3 1

2. Ricaricare il membro dello switch 3.

reload slot 3

Metodo 2 - immagine .tar

È possibile utilizzare questo metodo se si utilizza Gestione dispositivi per gestire lo stack di switch. Estrarre l'immagine .tar nel file system Flash dello switch appena aggiunto. Si presume che lo switch abbia già l'immagine .tar. Se non è disponibile, è possibile scaricare il software Cisco Catalyst 3750 da questa pagina e copiarlo sullo switch con TFTP. dal sito di download del software.

Nota: solo gli utenti Cisco registrati hanno accesso agli strumenti e alle informazioni interni di Cisco.

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch.

!--- You need to extract the .tar image to flash3:

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

Configurare la variabile di avvio sul nuovo switch. Questo passaggio non è obbligatorio. Tuttavia, se si disconnette lo switch in futuro dallo stack, lo switch non potrà avviare il sistema Cisco IOS corretto.

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

Ricaricare il membro dello switch 3.

3750-stack#reload slot 3

Metodo 3 - Immagine bin

Copiare il file bin dallo switch primario allo switch appena aggiunto, configurare la variabile di avvio e ricaricare lo switch.

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch.

!--- You need to copy the .bin image to flash3:

3750-stack#copy c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin flash3:

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/

c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

3750-stack#reload slot 3

%Errore di checksum TAR in tftp

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si utilizzaarchiveper aggiornare l'immagine software:

3750_switch#archive download-sw tftp://10.1.1.1/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

examining image...

%Tar checksum error in tftp://10.1.1.1/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid Cisco IOS image archive.

La causa di questo messaggio di errore è che archive è per i file .tar e non può essere utilizzato con i file .bin. Per eseguire l'aggiornamento con il file .bin, utilizzare copy

Aggiornamento del software Cisco IOS con diverse funzionalità

Per impostazione predefinita, la serie Cisco Catalyst 3750 consente di modificare i set di funzionalità durante l'aggiornamento a una versione più recente di Cisco IOS.

Error: The image in the archive which would be used to upgrade

Error: system number [dec] does not support the same feature set.

Per superare questo problema, utilizzare il flag allow-feature-upgrade   durante l'esecuzione di archive-download-sw

archive-download-sw /allow-feature-upgrade

Questa opzione è supportata solo in Cisco IOS versione 12.2(35) SE o successive.

Informazioni correlate

- Aggiornamento delle immagini software sugli switch Catalyst serie 3550 dall'interfaccia della riga di comando

- Switch - Supporto dei prodotti

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems