Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Panoramica di LLDP

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Introduzione

In questo documento viene fornito un esempio di configurazione e verifica delle funzionalità LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sugli switch Catalyst serie 3750/3750-E/3750-X. In particolare, in questo documento viene spiegato come configurare le funzionalità di controllo del traffico basato sulle porte su uno switch Catalyst 3750.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Conoscenze base di configurazione sugli switch Cisco Catalyst serie 3750/3750-E/3750-X

- Conoscenza di base delle funzionalità LLDP

Componenti usati

Per la stesura del documento, sono stati usati switch Cisco Catalyst serie 3750.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Panoramica di LLDP

LLDP è un protocollo di rilevamento dei router adiacenti che consente ai dispositivi non Cisco di annunciare informazioni su se stessi ad altri dispositivi della rete. Gli switch Cisco supportano lo standard LLDP IEEE 802.1AB, che consente l'interoperabilità tra dispositivi diversi da Cisco. LLDP viene eseguito sul livello di collegamento dati, che consente a due dispositivi che eseguono diversi protocolli a livello di rete di informarsi a vicenda.

LLDP individua i dispositivi adiacenti utilizzando un set di attributi che contengono descrizioni di tipo, lunghezza e valore. Tali attributi sono denominati TLV. I dispositivi supportati da LLDP possono utilizzare i TLV per ricevere e inviare informazioni ai propri vicini. Questo protocollo può annunciare dettagli quali informazioni di configurazione, funzionalità e identità del dispositivo.

Lo switch supporta i seguenti TLV di gestione di base, che sono TLV LLDP obbligatori:

- TLV descrizione porta

- TLV nome sistema

- TLV descrizione sistema

- TLV funzionalità sistema

- TLV indirizzo di gestione

Questi TLV LLDP specifici per l'organizzazione sono anche pubblicizzati per supportare LLDP-MED:

- TLV ID porta VLAN (TLV IEEE 802.1 specifici dell'organizzazione)

- TLV di configurazione/stato MAC/PHY (TLV specifici per l'organizzazione IEEE 802.3)

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità LLDP descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

Catalyst 3750 Switch

Switch#configure terminal

!--- Enable LLDP globally on the switch.

Switch(config)#lldp run

!--- Specify time for the device to hold LLDP information.

Switch(config)#lldp holdtime 180

!--- Set the time for sending frequency of LLDP updates.

Switch(config)#lldp timer 50

!--- Enable LLDP specific to an interface.

Switch(config)#interface gigabitethernet 1/0/1

!--- Enable the interface to send LLDP.

Switch(config-if)#lldp transmit

!--- Enable the interface to receive LLDP.

Switch(config-if)#lldp receive

!--- Return to privileged EXEC mode.

Switch(config-if)#end

!--- Save the configurations in the device.

switch(config)#copy running-config startup-config

Switch(config)#exit

!--- Disable LLDP feature on the switch.

Switch(config)#no lldp run

Switch(config)#end

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Usare il comando show lldp interface [interface-id] per visualizzare le informazioni sulle interfacce con LLDP abilitato.

Ad esempio:

Switch#show lldp interface gigabitethernet1/0/1

GigabitEthernet1/0/1:

Tx: enabled

Rx: enabled

Tx state: IDLE

Rx state: WAIT FOR FRAME

Per visualizzare le informazioni sui router adiacenti, usare il comando show ldp neighbors.

Ad esempio:

Switch#show lldp neighbors

Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID           Local Intf     Hold-time  Capability      Port ID

Nortel IP Phone     Gi1/0/1        180        T               0019.e1e7.018d

Polycom SoundPoint IGi1/0/19       180        T               0004.f22f.88b7

Baseline Switch 2426Gi1/0/18       180        P,B             Ethernet0/26

Baseline Switch 2426Gi1/0/22       180        P,B             Ethernet0/26

Total entries displayed: 4

Per visualizzare informazioni dettagliate sui vicini, usare il comando show ldp neighbors detail.

Ad esempio:

Switch#show lldp neig detail

Chassis id: 47.11.133.116

Port id: 0019.e1e7.018d

Port Description: Nortel IP Phone

System Name - not advertised

System Description:

Nortel IP Telephone 1230E, Firmware:062AC53

Time remaining: 166 seconds

System Capabilities: B,T

Enabled Capabilities: T

Management Addresses - not advertised

Auto Negotiation - supported, enabled

Physical media capabilities:

Other/unknown

10base-T(HD)

Symm Pause(FD)

Symm, Asym Pause(FD)

1000baseX(FD)

1000baseT(HD)

Media Attachment Unit type: 16

MED Information:

MED Codes:

(NP) Network Policy, (LI) Location Identification

(PS) Power Source Entity, (PD) Power Device

(IN) Inventory

F/W revision: 062AC53

Manufacturer: Nortel-05

Model: IP Phone 1230E

Capabilities: NP, LI, PD, IN

Device type: Endpoint Class III

Network Policy(Voice): Unknown

PD device, Power source: Unknown, Power Priority: High, Wattage: 6.0

Usare il comando show lldp traffic per visualizzare i contatori LLDP.

Ad esempio:

Switch#show lldp traffic

LLDP traffic statistics:

Total frames out: 560

Total entries aged: 0

Total frames in: 211

Total frames received in error: 0

Total frames discarded: 0

Total TLVs discarded: 208

Total TLVs unrecognized: 208

Usare il comando show lldp errors per visualizzare i contatori degli errori LLDP.

Ad esempio:

Switch#show lldp errors

LLDP errors/overflows:

Total memory allocation failures: 0

Total encapsulation failures: 0

Total input queue overflows: 0

Total table overflows: 0

Informazioni correlate

- Pagina di supporto per gli switch Cisco Catalyst serie 3750

- Pagina di supporto per gli switch Cisco Catalyst serie 3750-E

- Pagina di supporto per gli switch Cisco Catalyst serie 3750-X

- Switch - Supporto dei prodotti

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems