Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive la confusione creatasi durante il polling di pethMainPseConsumptionPower Object Identifier (OID) per ottenere la potenza di utilizzo su un'interfaccia di uno switch Cisco da Network Management System (NMS).

Problema

Simple Network Management Protocol (SNMP) OID - 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4 (pethMainPseConsumptionPower), se sottoposto a polling per ottenere un consumo energetico in Watt, restituisce un valore non corrispondente alla CLI generalmente utilizzata sullo switch Cisco.

Esempio:

NMS>snmpwalk -c public -v2c 10.106.36.239 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.2.1 = Gauge32: 370

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.4.1 = Gauge32: 121

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.5.1 = INTEGER: 0

Switch#

Show power inline

Available:370.0(w)

Used:279.9(w)  Remaining:90.1(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Fa0/1     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/2     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/3     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/4     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/5     auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/6     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/7     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/8     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/9     auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/10    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/11    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/12    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/13    auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/14    auto   on         13.7    IP Phone DX650      4     15.4

Fa0/15    auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Il comportamento precedente è indicato nelle seguenti versioni hardware e software:

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 52    WS-C2960+48PST-S   15.0(2)SE6            C2960-LANLITEK9-M

--

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 26    WS-C2960+24PC-S    15.0(2)SE6            C2960-LANLITEK9-M

--

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 52    WS-C2960S-48LPS-L  15.0(2)EX5            C2960S-UNIVERSALK9-M

2 52    WS-C2960S-48LPS-L  15.0(2)EX5            C2960S-UNIVERSALK9-M

Soluzione

OID pethMainPseConsumptionPower restituisce l'energia consumata da Power over Ethernet (PoE) per un'interfaccia. Per uno switch come lo switch 2960 con funzionalità di rilevamento dell'alimentazione e monitoraggio, questo identificatore di oggetto fornisce l'effettiva potenza consumata dai dispositivi PoE. Lo si può vedere con il comando show power inline Police che fornisce l'energia effettivamente consumata, insieme al consumo individuale della porta (sotto Oper Power e anche Totali alla fine).

NMS> snmpwalk -v 2c -c public  10.106.36.239  1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.2.1 = Gauge32: 462

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.4.1 = Gauge32: 23

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.5.1 = INTEGER: 0

Switch#

show power inline police

Available:

462.0(w)

Used:43.6(w)  Remaining:418.4(w)

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/1     auto   on         none       n/a        n/a    5.7

Gi0/2     auto   on         none       n/a        n/a    3.9

Gi0/3     auto   on         none       n/a        n/a    5.2

Gi0/4     auto   on         none       n/a        n/a    8.7

Gi0/5     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/6     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/7     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/8     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/9     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/10    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/11    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/12    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/13    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/14    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/15    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/16    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/17    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/18    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/19    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/20    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/21    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/22    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/23    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/24    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/25    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/26    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/27    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/28    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/29    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/30    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/31    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/32    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/33    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/34    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/35    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/36    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/37    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/38    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/39    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/40    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/41    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/42    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/43    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/44    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/45    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/46    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/47    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/48    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Totals:                                                  23.4

La colonna relativa all'alimentazione USED rappresenta la quantità di PoE allocata alle porte.

La colonna Potenza DISPONIBILE rappresenta la quantità totale di PoE nel sistema.

La colonna di alimentazione RESIDUA indica (Disponibile - Utilizzato)

Pertanto, il comando corretto da utilizzare per confrontare l'output di SNMPWALK di pethMainPseConsumptionPower è show power inline Police.

Informazioni correlate

Configurazione di Power over Ethernet